Подготовка рабочего места к приему врача-стоматолога-хирурга

Составитель Людмила Васильева

Составитель Ульяна Шишкина

Составитель Екатерина Тарасова

ISBN 978-5-0060-5682-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

– Определение

Рабочее место врача – стоматолога – хирурга – условное понятие, предполагающее наличие специального помещения (или его части) со специфическим оборудованием, инструментами и материалами, необходимыми для решения профессиональных задач.

– Цель

Стандартизация подготовки рабочего места к приему врача-стоматолога хирурга.