Виталий Монахов
Сыну…

В память о сыне и на память внучке и внукам…
Сейчас мой возраст шестьдесят два,
Беда пришла ко мне в шестьдесят.
И понял я, что сказанные мной слова,
Увы, недолго в воздухе висят.

И мало кто услышит их и забываешь сам,
Что говорил кому-то и когда-то.
Поэтому-то я и решил писать Вам,
Обдуманно и… лаконично – сжато.

25.10.2020 В.Монахов

Притчи и слова

Притча – бедность и богатство

 01.02.2023

Однажды Бедность и Богатство

Поспорили между собой.

Красивей кто и лучше у кого убранство?

С тех пор потерян между ними был покой.

Решили третьего привлечь.

Пусть первый встретившийся нам мужчина

Рассудит нас и скажет речь,

Красивей кто из нас и в чём причина.

И вот подходит первый встречный,

Они к нему, чтоб разрешить свой спор.

Мужчина, сделав вид беспечный,

Задумался… и говорит: – «Свой приговор,

Чтоб вынес я, туда-сюда пройдитесь по дороге.

Я посмотрю на вас и мнение своё скажу вам»

И вот пошли они вдвоём туда-сюда в тревоге

Кто лучше?.. Он посмотрел и говорит тогда: -

«Ты Бедность со спины красива очень,

когда уходишь от меня.

А ты с лица Богатство превосходно,

когда приходишь, красотой пленяя»

Притча – боль

 06.02.2023

Слеза, скатившись по лицу,

У Рта Улыбке вдруг сказала: -

«Завидую я естеству

И радости твоей!» … И вниз упала.

А ей во след Улыбка с болью отвечала: -

«Ты неправа – я маска твоей боли. Не узнала?»

Притча – ведро яблок

 17.01.2023

Купил себе однажды старый дед

С фруктовым садом новый дом.

А рядом жил один сосед,

Завистник вредный был притом.

И вот встаёт дед как-то утром.

В хорошем настроении выходит

На крыльцо. А там стоит ведро

Помойное с бурдой… и бродит.

Взял дед ведро, помыл его до блеска.

Красивых яблок насобирал в него.

Пришёл к соседу, постучался резко

И яблоки с ведром отдал из сада своего.

Сказав слова при этом с улыбкой на лице: -

«Кто чем богат у нас, тот тем и делится!»

Притча – два волка

 19.10.2022

Старик рассказывал о жизни внуку,

Что внутри каждого из нас идёт борьба.

Там волка два – дерутся не на шутку.

Один за дружбу, мир, добро, любовь до гроба,

За истину и верность. Ну, а второй

За зависть, ревность, эгоизм, за зло и ложь.

Задумался о жизни внук впервОй.

И задал деду острый он вопрос как нож: -

«И волк какой в конце одерживает верх?»

С улыбкой дед ответил: -

«Тот, кого ты кормишь!

Он сильнее всех!»

Притча – два яблока

 24.05.2023

Мама спросила у дочки своей,

Яблока два державшей в руках: -

«Можешь одно мне дать посвежей?»

Задумалась дочка и на глазах

Быстро одно надкусила она.

И не моргнув, надкусила второе!

Мама расстроилась и не спеша

Выйти хотела из комнаты в горе,

Что дочь воспитала не в духе добра.

Как вдруг руку резко дочь подняла

И яблоко ей протянула с укусом, твердя: -

«Возьми мама это, послаще… оно для тебя!»

Отсюда – мораль! Если поступки чужие

Вам кажутся мерзкими или не та интонация.

Выводы делать свои не спеши ты плохие.

Ведь в каждом поступке своя мотивация!

Притча – доброта и жадность

 06.02.2023

Богатый человек решил узнать,

За жадность, почему его все упрекают?

Ведь после смерти он решился всё отдать

Нуждающимся. Пусть все об этом знают!

Ответ ему от друга не замедлил ждать.

Пример ему привёл он, как свинья

Корове жаловалась: «Не понимаю я,

За что не любит человек меня.

Ведь я готова мясо, окорок и кожу дать.

Как ты даёшь и молоко, и масло

Человеку. А он о доброте ТВОЕЙ

И нежных твоих глазках страстно

Твердит. Не понимаю, хоть убей!

За что так?». И немного поразмыслив, Свинье ответила корова: -

«Быть может потому, что всё это при жизни я давать готова!»

Притча – завещание отца

 09.10.2022

Отец переживал за сына,

Что был неверующий он,

Что не нашлась такая сила,

Чтоб посетил он Божий дом.

И вскоре смерти чувствуя приход,

Наказ для сына он озвучил.

Придумал хитрый для него он ход.

Когда дела в мИру он все закончил,

Чтоб сорок дней сюда сын приходил,

Минут пятнадцать в тишине он здесь сидел,

А после по делам своим бы уходил.

Желание последнее отца попрать сын не посмел.

Вот сорок дней уже минуло,

Сын в Храм впервые сам пришел.

Его туда как будто что-то подтолкнуло.

И он впервые в гости к Господу зашел.

А через много лет он осознал,

Насколько мудрым был наказ отца.

Как много нового он там узнал.

Там души очищают и открываются сердца.

И понял он, чтоб выбраться из суеты,

И быстрый жизни ритм притормозить,

Остановиться стоит ненадолго у черты,

Задуматься о вечном, обиды все простить.

Подумать о душе, о Боге и самому себе открыться.

И в твоё сердце сразу же Господь тихонько постучится.

Притча – кузнец и смерть

 09.02.2023

Кузнец работал в кузнице зимой.

Вдруг голос хриплый за спиной: -

«Кузнец ли Вы, друг милый мой?»

Без стука Смерть вошла… ЖИВОЙ!

И вздрогнул он: – «И это всё? Конец?»

Дрожь по спине и пот на лбу…

«И что мне делать? Я уже мертвец?».

«Чем провинил я так свою судьбу?»

«Косу подправьте мне и заточите» -

С порога Смерть ему сказала.

«Я не за вами. Ещё не срок. Живите!»

И на косу свою устало указала.

Кузнец косу отбил как мог и заточил.

Взял в руки и… тихо так сказал: -

«Предмет сей столько душ сгубил!»

Задумался и опустил глаза.

Смерть со скамейки встала.

«Ты думаешь убийца я?

И скольких ж я убила?

Ты говоришь об этом зря»

«А что ты скажешь мне на то,

Что никогда и никого не убивала Я.

ВАМ… нравится ведь это!

ВЫ… делаете это за меня!

И в том не можете себе, признаться.

Вам проще обвинять во всём меня!

Самим же «чистенькими» здесь казаться,

Бесчинство, безобразия чиня»

«А знаешь ты, какой красивой я была?

Встречала дУши я людей с цветами.

С улыбкой в рай тропинкой узкою вела.

Но посмотри, теперь что стало с вами.

Во всех грехах своих меня вините!

И монстра делаете из меня… НЕ УБИВАЮ Я!

Вы сами убиваете себя! Поймите!

Я просто провожаю, путь к раю вам указывая»

Она вскочила резко со скамьи,

Лицо своё ему открыла.

«Не отворачивайся ты. Смотри!»

И на её лице улыбка, как оскал, застыла.

В морщинах вся и с редкими зубами.

Она смотрела прямо на него.

Пустыми, страшными глазами.

И жутко ему было оттого.

«Смотри! Вы сделали меня такою.

Я видела не раз, как брата брат,

Прикончил собственной рукою,

Как убивала мать детей своих как враг.

И видя это, от ужаса кричала я и выла.

Я платье своё сменила на лохмотья эти,

Чтоб крови видно не было на ней. Лицо укрыла.

Цветов я больше не дарю в букете.

И капюшон надела, чтоб слёз не видно было»

Смерть вырвала косу у кузнеца из рук.

«Ты хочешь знать, тогда коса зачем?» -

Скрипучий смерти тут раздался звук.

«ДОРОГА В РАЙ – ТРАВОЙ ВСЯ ЗАРОСЛА СОВСЕМ!»

Притча – нос

 07.02.2023

Монах молодой пришёл к Моисею с тревогой своей.

Глаза опустив, он спросил осторожно: -

«Грехи мне понятны от рук, глаз и уст, и ушей.

Но носом грешить?.. Как такое возможно?»

В ответе слова прозвучали простые: -

«Не суй никогда нос в дела ты чужие!»

Притча – Отче наш

 17.03.2023

Спросил я как-то отрока, Иисуса почитавшего:

– Как думаешь, молитва есть на свете этом,

Которая важнее и полезней всех других? -

– Конечно! Это «Отче наш» – было его ответом.

– Ну, и какие же слова важнее тут? -

– Сомнений нет! «…да будет воля Твоя…» -

Не могут люди ведать, пока они живут,

Что лучше будет и полезнее для бытия.

Ведь, что по воле Господа случается,

То самое полезное и важное для нас.

Какой бы эта воля не была, мы не печалимся.

Бог есть любовь и истина без фальши и прикрас.

Притча о взлётах и падениях

 06.01.2023

Ученик спросил учителя при встрече: -

«Что бы ты сказал мне, если бы узнал

О моём падении, в жизни неудаче?»

Я б сказал – «Вставай» и покажи оскал.

«А на следующий раз?» – ученик спросил.

Снова я б сказал: – «Вставай!

Даже если у тебя уж нету сил.

Волю всю в кулак сожми, давай!»

И сколько это может продолжаться?

Падай и поднимайся ты, покуда жив.

Ведь кто упал и встать не попытался,

Тот мертв! Бой проиграл, не победив.

Притча о пчеле и мухе

 21.02.2023

Если спросишь ты муху:

«Есть ли цветы поблизости?» -

Вижу я только грязь и разруху.

Для меня остальное глупости.

А если спросишь ты пчелу:

«Есть ли где-то рядом грязь?»

А что это? Она спросила на лету,

Душистый на цветок садясь.

Так и среди людей. Одни как мухи,

Хорошего не видят. Только грязь.

Другие пчёлы. В грязи иль в разрухе

Цветок найдут по запаху, не суетясь.

Притча – о прощении

 08.02.2023

Как прощать мне научиться?

Расскажи ты мне знакомый.

Научись не обижаться!

Толку нет – лечить симптомы.

Притча о счастье

 30.01.2023

Гуляло Счастье пО лесу.

Природой наслаждалось.

С утра пилА с травы росу

И незаметно в яме оказалось.

На помощь Счастье стало звать.

И вот у ямы человек один.

«А что за это можешь дать?»

– Всё, что ты хочешь господин! -

«Хочу большой красивый дом» -

Сказал он. И в тот же миг

На горизонте этот дом возник,

И убежал он, про Счастье, забыв притом.

А Счастье снова в яме громко плачет.

Тут мимо человек другой проходит.

Помочь его… из ямы Счастье просит.

«Что дашь за то мне?» – Человек лопочет.

– Всё, что ты хочешь господин! -

«Тогда машину дорогую…». И в тот же миг

Мустанга красного на горизонте силуэт возник.

И убежал, забыв про Счастье этот господин.

Надежду на спасенье потеряв,

Тихонько Счастье в яме плачет.

А сверху вдруг… чья-то рука маячит.

Схватило руку Счастье, от счастья просияв.

И вытянул из ямы Счастье Человек,

Не попросив за это ничего!

И счастье бегает за ним уж целый век

На шаг, не отставая от него!

Притча о счастье 2

 02.01.2023

Вылепил Бог человека из глины.

Остался в руках у него маленький кус.

Вдохнул в человека Он душу невинную

И задал ему Он один лишь вопрос: -

«Ещё что слепить я могу для тебя?»

– Слепи Ты мне счастье – сказал человечек.

В глаза посмотрел Бог ему и… любя,

В ладошку ему положил тот кусочек.

Притча от бабушки

 23.12.2022

Учила в детстве бабушка меня, как жить.

Рассказывала, что рот у нас – один, а уха – два.

А значит слушать больше мы должны, чем говорить.

Ещё у нас есть пара глаз. Они всегда

Располагаются ушей повыше. И тогда

Должны мы доверять им больше, чем ушам.

Из рта слова летят и не вернутся никогда.

Мозг спрятан за ушами, чтоб думать не спеша.

А посему два раза слушай, дважды посмотри,

Подумай тщательно и… ртом поменьше говори!

Притча – преданность

 15.01.2023

Жил человек один.

 Прошу прощения, не один.

Он с другом жил – своей собакой.

Дожил он с нею до седин.

И верной была она ему служакой.

И вот пришла его пора.

 Прошу прощения, не пора,

А просто небеса позвали.

А верный пёс… – за ним тогда.

Вдвоём на небеса они попали.

И вот стоит тот человек.

Прошу прощения, не человек.

Душа его перед вратами,

«Рай» – надпись выбита на них на век,

А ниже надпись мелкими словами.

«Вход запрещен с собакой».

Прошу прощения, не с собакой,

С душой собаки.

И побрели души две дальше, даже не заплакав.

Родные аки.

Шли долго. И опять пред ними воротА.

Старец задумчивый сидит.

Надписи нет. Калитка отпертА.

В глазах – тоска. На путников глядит.

Спросили старца путники тогда,

Что за воротами отец?… Войти нам можно?

Рай!.. Конечно Да!… А раньше, что были за врата?

То в ад вход был… и в то поверить сложно…

Сюда доходят только те, предательство друзей для коих невозможно!

Притча – пуговица

 19.10.2022

Жил да был на свете человек один.

Жил не очень хорошо он – путано.

Дела добрые решил он до своих седин

Начать делать, было чтоб ему засчитано.

Но совсем не замечал он изменений

Потому, что добрыми делами он хвалился.

Вот по улице он как-то шёл без настроения,

Впереди старушки силуэт в пальто ему явился.

И увидел он, как пуговица у неё от пальто

Оторвалась и нА землю упала.

«Не поднимать же!» -

Подумал он. Но кряхтя, всё ж пОднял её потом.

Догнал старую, отдал ей и забыл о том позже.

И вот умер он и пред ним – весы.

Слева – зло лежит, тянет чашу вниз.

Справа – пусто. Ада ждут его ужасы.

Эх, опять не везет мне… И тут сюрприз -

Ангел вдруг прилетел к нему и в руке

Пуговицу ту он держал, про которую

Человек забыл. И слеза по щеке

Вместе с пуговицей – упала на чашу правую.

Вниз пошла сразу чаша правая.

И добро малое так всё зло перевесило.

В притче этой мыслишка здравая -

Без гордыни Добро делай весело!

Притча – разговор с Богом

 04.10.2022

Как слепы мы порой бываем!

Чуть дальше носа видеть не хотим.

Как часто мы о Боге забываем!

И в своих бедах мы других виним.

Попалась на глаза мне притча как-то,

Рассказ коротенький, а в нем мораль.

Там непонятное столковано понятно.

Почаще надо нам срывать с лица вуаль.

«О, Господи, поговори со мной» – шептал Он.

И травы пели, и листва шуршала для Него.

Раздался гром и молния пронзила небосклон.

Но глух и слеп был Он, не замечая ничего.

«Позволь Тебя увидеть» – вскрикнул Он.

И звёзды ярко засияли. Весна пришла,

И жизни новой зарождение, капели звон,

И новых ароматов она с собою принесла.

Но не заметил ничего Он и в отчаянии попросил: -

«Дотронься до Меня, дай знать Мне, что Ты здесь»

Господь с небес спустился и за плечо слегка Его сдавил.

Но… бабочку смахнул с плеча Он, не веря, что Бог Есть!

Слепой, глухой и грустный пошел Он прочь.

Не понимая, что только сам себе Он мог помочь.

Притча – сила Креста

 21.03.2023

Девицы три шли по путям

И оказались между поездами.

Все выжили… назло чертям!

И бесам, спорящим пред раем.

«Ты чё не скинул первую под поезд?»

– Не мог я сделать этого. На ней был крест. -

«А на вторую почему не сделал ты наезд?

Ведь без креста она пришла на переезд»

– Она хоть без креста, но перекрестилась.

Знамением крёстным. – «А третью почему?

Неверующая ведь она. И не крестилась»

– Оно то так. Но мать её, зачем-то не пойму,

Деянием чудесным её перекрестила на дорогу,

Слова при этом прошептав: – «Иди ты с Богом!»

Притча – следы

 05.10.2022

Приснился как-то человеку сон.

Идет по жизни Он песчаным берегом.

Господь весь в белом рядом с ним,

Идет как тень не отделим.

Подходит жизнь к концу, и вот -

Пора уж подводить всему итог.

Назад взглянуть. И сделав разворот,

Увидел Он следы от ног,

Которые остались на песке.

От изумления раскрылся рот,

Цепочки две следов, что вдалеке,

То исчезали, то шли вразброд.

И опечалился ОН и Господа спросил:

«Ты обещал, что если я последую путем твоим,

Меня Ты не оставишь, особенно когда уж нету сил»

– Дитя Моё, люблю Тебя, Ты сыном был моим.

И никогда Тебя я не покину.

Во времена – тяжелые для нас двоих,

От бед Твою всегда прикрою спину,

И если нету на песке следов твоих,

ЗНАЙ! Нёс Тебя Я на руках Своих! —

Притча – так будет не всегда

 10.02.2023

На улице однажды к старцу, сидел который на краю дороги,

Мужчина сильный подошёл. – Совет мне нужен от тебя.

Проблемы у меня в семье, работы нет и я в тревоге.

Что делать? Посоветуй. Как всё исправить, жизнь не загубя? —

«Повесь табличку на двери и напиши: «Так будет не всегда!»

– И всё? – Был удивлён мужчина. – «Да!»

И сделал так мужчина.

Проходит время.

Ушли проблемы из семьи.

Нашлась хорошая работа.

Вот та же улица и тот старик.

К нему подъехала машина.

Мужчина тот, не выходя, открыл окно. – Ты всё сидишь, старик?

А я вот видишь, всего добился! Бездарный ты! Что посоветуешь теперь? —

Старик задумался, но лишь на миг.

«Табличку ту ты не снимай, которую повесил ты на дверь!»

Притча – ты похож на бога

 10.02.2023

Гордый сосед зашёл к соседу как-то в гости.

По жизни он всегда завидовал ему.

«Вопрос имею я один к тебе по-совести

Ответь мне. А то понять я что-то не могу,

Вот я живу в достатке, и в жизни всё имею,

Но уважают в городе у нас… поболее тебя.

Скажи мне ты, похож я на кого, по-твоему?»

– На Бога ты похож. – Сказал сосед, глаза прищуря.

Ответ завистнику пришёлся по душе.

Не сделать гадость он ему не мог.

«А ты кусок дерьма» Он крикнул в кураже.

Улыбку на лице сосед сдержать не смог.

«И почему же ты, обиду на меня не держишь?

Ведь я назвал тебя дерьмом»

– А не на что тут обижаться. Веришь?

И не считаю я тебя своим врагом.

В себе кто Бога увидАл, в других его увидит!

Дерьма в ком много, тот его в других найдёт! —

Притча – чёрная точка

 19.10.2022

Мудрец однажды вдруг ученикам своим

Обычный белый лист бумаги показал.

На нём он точку чёрную поставил и спросил: -

«Что видите вы здесь?» И каждый отвечал,

Что видит точку чёрную и всякий был неправ.

Поскольку видим мы сначала лист большой

И лишь потом ту точку замечаем, взгляд удержав.

Так и с людьми. Плохое видим пред собой

Сначала…

Хорошего, которого намного больше,

… не увидав!

Умные слова для разговора

 20.11.2022

Русский наш язык богат словами.

Давай пополним слов своих запас.

Чуть-чуть умней мы станем с вами,

Смысл этих новых слов, узнав сейчас.

Кто нарушает личные границы,

Жестокость допускает или унижение

АбьЮзер – имя для него тогда сгодится.

А неприятный очень, в продолжение,

С характером дурным, зовётся – Одиозный.

Сюр – что-либо нелепое, иль странное и необычное,

А Тривиальный – то банальный, лишённый новизны.

Цинизм – то норм попрание, к морали безразличие.

Консенсус – в споре иль в беседе достижение согласия.

А Нонсенс – абсурд или нелепость, из ряда вон.

Такая вот из умных слов сложилась котовасия.

Напротив кто, звать ВизавИ его – хороший тон.

Вальяжный – кто неторопливый и раскрепощённый.

Фатальный – он же роковой, покорный, обречённый.

Корыстный и расчётливый ты – будешь Меркантильный.

А выглядишь отлично и прилично – Презентабельный.

Паритет – то равновесие и равенство сторон.

А ПиетЕт – почтительное отношение и уважение.

Дурной тон, манеры неприличные – Моветон.

ГештАльт – незавершённость или невозможность принять решение.

А случай неприятный, происшествие -то ИнцидЕнт.

ФетИш – объект слепого поклонения.

ХарИзма – для обаятельных и неординарных – комплемент.

Дистимия – тоска, подавленное настроение.

ОксЮморон – способ привлечения внимания,

Он весело грустит или прекрасно болен.

Двух антиподов слов то сочетание.

Без смысла разговор иль ни о чём – то это Антимония.

Когда полярные столкнулись силы или интересы – Коллизия это.

Скрывать умеешь состояние своё или намерение – Латентность.

Вот ПарадИгма – устоявшийся шаблон или модель чего-то.

Фривольность – легкомысленность, нескромность.

Чтоб не попасть нам в Когнитивный диссонанс,

Столкнувшись с противоречием кардинальным,

Запомним эти все слова мы как аванс,

Чтоб в разговоре умным быть и…оригинальным!

Руссов глаголы, забытые нами

 19.09.2022

Руссов глаголы, забытые нами -

Слова, слетавшие из уст наших предков,

Мы вспомним значение слов этих с Вами.

И суть, что они подмечали так метко!

Фуфлыга – малорослый, невзрачный мужичок,

Не умный, грубоватый с пузом увалень -Пентюхъ.

А Баламошка – полоумный дурачок.

И Мордофиля – дурак чванливый, что к морали глух.

Дурак тупой ты от природы – Божедурье.

Ворчливый человек – Елдыгою зовется.

Неловкий, рохля, ротозей – Баляба ты в натуре.

Противный человек – на Маракуша отзовется.

Свербигузка у предков наших – девка-непоседа,

Иль по-простому – шило в попе.

Задира, спорщик – Ерохвостъ иль привереда.

А Пыня – баба гордая, надутая и недоступна в скопе.

Волочайка, Гульна, Ёнда, Безсоромна -

Так всех распутниц звали на Руси порой.

От Колоброда к Колупаю разница никчемна.

Бездельник первый, вялый где второй.

Вчера был Курощупъ – сегодня бабник.

Блудяшка, Бзыря – бешенный повеса иль гуляка.

А если хулиган ты, то будешь Огуряла иль Охальник.

Ну, хмурый если, то Насупа будешь ты чертяка.

Если рождён ты незаконно – Вымесок.

Поддакивать другим ты любишь – Потатуй.

Неповоротливая пышка и ленивая вдобавок,

Трупёрда – имя для себя тогда используй.

Так обзывались наши предки

Словами добрыми – не злыми.

И недостатки подмечали метко

Лишь только с мыслями благими.

Руссов глаголы, забытые нами 2

 17.10.2022

Руссов глаголы, забытые нами.

Ругательства, прозвища прадедов наших,

Хотелось бы вспомнить немного их с вами.

То – древний язык наш, слова эти давший.

Дородная бабища – Затетёха будет.

Лентяй и лежебока будет Мухоблуд.

Дурак иль простофиля – ФОфанъ волей судеб.

Блядь – обманщик и болтун, который вводит в блуд.

Блудить – это вводить кого-то в заблуждение,

Блядь – тот кто помогает заблудиться.

Нечистой силы иль лешего – то проявление.

Обман где, там и сплетни могут к вам явиться.

Знакомьтесь – Вяжихвостка, а вместе с нею,

Беспутный ветрогон иль Шалопутъ,

Болтун – иль Пустобрёхъ и Белебеня -пустомеля,

За ручку с Глазопялкою иль любопытною идут.

А рядом Негораздок или недалекий,

И недоумок – Лободырный его друг.

ЕрпЫль – малорослый иль торопыга невысокий.

В толпе мелькнула плакса, рёва иль Гузыня вдруг.

А с ними девка жирная и плотная – то Разтетёха.

Тетёшка – гулящая то баба. С титьками большими – то Титёшница.

Зухухря, Тюрюхайло – то растрёпа иль неряха.

Любитель побуянить выпить – то Тартыга -пьяница.

Задира, со всеми любит спорить – Ерохвост.

Мошенник и обманщик – Обдувала,

А бабник, тунеядец и бездельник – Балахвост.

Ну, и Куёлда, кто раздор и смуту затевала.

Так обзывались наши предки

Словами добрыми – не злыми.

И хоть сейчас слова те редки,

На слух они ложатся как родные.

Слова, слова…

Как много новых слов…

Как много старых позабыто…

 24.10.2022

Поганец – скверный, мерзкий человек для нас,

А встарь – языческий сосед он, иль кочевой народ.

Не обижайся, услышав – ты Подлец… сейчас,

То прежде был селянин, что подле жил своих господ.

На Сволочь тоже нам не стоит обижаться,

Ведь раньше – то толпа людей, кто в месте,

Решившие в одном собраться,

Иль мусор с пашни, сволочЁнный в кучю вместе,

А также люд, что корабли по суше волочили.

Наглец от слова дерзкий иль внезапный на Руси.

Погост – дом гостевой, купцов где принимали.

Позднее поселение, торговлю где вели.

Мы Пошлость знаем, как безвкусицу,вульгарность.

А поначалу всё привычное, что исстари пошло.

Поддонок – то на дне остаток мутноватый -жидкость.

Позднее сброд, в трактирах допивавший, что в Иных не вошло.

Зовем Уродом мы того, кто с недостатком,

Моральным иль физическим, с характером дурным.

А на Руси – в роду то первый мальчик,если кратко.

Наследник, первый сын – всегда он долгожданным был.

А потому «В семье не без УРОДА» – имело смысл иной.

Рогатый, крупный скот в Руси – то Быдло,

А ныне духовно недоразвитый – отстой.

За слово Прелесть раньше всем обидно было.

Обман то, дьявольский соблазн, проклятие.

Сейчас то, что красиво и к себе манит.

Врач – благородная сейчас занятие.

Колдун то встарь, враньём болезнь заговорит.

Зараза – инфекция то ныне иль ругательство.

А в старину в Руси девицы то невиданной красы,

Для парня обаяние её как помешательство.

Как чистота и свежесть утренней росы.

Вот Задница – сегодня слово не очень благочинное.

А раньше – что в роду передавалось как наследство.

И Ведьма нынче – выражение почти что      бранное.

А поначалу – тётка мудрая, дающая от хвори средство.

Вот так по жизни мы идем,

Слова меняя на обратные,

Не зная прошлого, живем.

Не правильно всё это как-то!

Одеть или надеть

 15.11.2022

Есть небольшая путаница

В словах Одеть, Надеть.

Тут небольшая разница,

Но, всё ж отличие есть.

Одеть можно кого-то!

Ребёнка в сад одеть.

Надеть мы можем что-то!

Плащ на себя надеть.

Ложить или покласть

 14.11.2022

Ложить или Класть,

Покласть иль ПоложИть?

Как правильно сказать?

Культурным, чтобы быть!

Ответ простой невдалеке.

«ЛОжить» иль «ЛожИть» -

Нету в русском языке.

Кладу… ты должен говорить.

Как нету и Покласть.

Есть только – Положить!

Такая вот напасть.

Спешу вам доложить.

Приставку к Класть – не можно добавлять,

ЛожИть с приставкой только может жить!

Кушать или Есть

 13.11.2022

Кушать или Есть – синонимы или одно и тоже,

Но разница меж ними всё же есть.

Мужчине Кушать говорить совсем негоже.

А детям можно, и женщины почтут за честь.

Я Кушаю или мы Кушаем – сказать,

Манерность и мещанство это для мужчин.

Но, Кушать подано, если хотите знать,

И Кушайте, пожалуйста, – симптом один.

То вежливое приглашение за стол гостей

Отведать яств или изысков кулинарных.

Покушать, Кушать подходят для детей.

И женщин. Запомни, если ты мужик при прочих равных.

Крайний и садитесь…

 15.09.2022

Я часто слышу, режущие мне слух,

Слова, такие как – Присаживайтесь, Крайний.

Как выбрать правильное нам одно из двух,

Когда слова – Садитесь есть и есть Последний?

Глаголит кто – Присаживайтесь вместо Садитесь,

Балакает иль ботает по фене, чтоб вы знали.

Из серии – «сесть я всегда успею».

Изречь его не торопитесь.

Словарь толковый Ожегова давай откроем с вами.

Присесть – то значит опуститься, согнув свои колени.

НакОротко на корточки присесть в спокойной неудобной позе.

Или Присесть на стула краешке, чтобы колени не болели.

С намеком, что ненАдолго, с заботой о твоём артрозе.

Теперь… Садитесь. Т.е. сидячее примите положение.

Расслабьтесь, сядьте на стул иль в кресло иль за стол.

Располагайтесь поудобнее. Гостеприимства – это проявление

И уважение большое. Садиться можно ведь и на престол.

А Сесть по приговору в тюрьму иль в заключение,

Аж в месте на седьмом трактуется в том словаре.

И прежде, чем сказать, ты вспомни их значение,

И правильное подбери, и зафиксируй в голове.

Теперь о Крайнем и Последнем слове покороче.

Из словаря мы знаем, что Крайний это тот, кто расположен на краю.

Он наиболее далёкий, а также сильный очень.

И исключительный. Необходимость острую являет нам свою.

Последний – он конечный, в ряду счет завершает он.

По времени – в конце событий он стоит.

Он самый новый или совсем плохой. Таков его диапазон.

Последний моды крик, Последний, кто сегодня позвонит.

Цена Последняя. Последний день в квартале.

Кто Крайний в очереди? Или кто Последний? Сам решай.

Но только знай, что Крайних в очереди – два.

Один в конце, другой в начале.

Последний тот, за кем идти по следу мне. За ним вставай!

Не бойся этих фраз… Последний раз. Последний негодяй,

Они не навсегда Последние, на времени лишь часть.

Ведь завтра будет новый день. Последний будет там трамвай.

И будешь ты. И твоя вера в это не даст тебе пропасть.

Запомни. Крайность может быть Последней,

Последний Крайним – никогда!

Русский царь – 1

 10.11.2022

Наш предпоследний русский Царь -

Александр III был для всех суров,

Но с юмором дружил наш Государь!

Он резких и правдивых не боялся слов.

На место быстро ставил тех,

Кто о России говорил высокомерно.

Учил он нас – выслушивайте всех,

В том нет для вас позорного,

Но слушать надо только самого себя,

Прислушиваясь к совести своей.

Союзника у нас на свете только два.

Наш флот и армия! Нет их верней!

Посол из Франции однажды на банкете

Царя спросил – неужто, правда говорят,

Что гречку русские едят? Забыл посол об этикете.

Да! Царь отвечал, задумчивый бросая взгляд.

И тут посол слова себе позволил дерзкие.

Крупа мол эта в стране у них скоту идет на корм.

Взглянул Царь на посла в его глазища мерзкие,

Задумался немного и спросил потом.

А правда, что лягушек едят у вас порой?

Конечно! Да! Ответил с гордостью посол.

С улыбкой на лице, довольный сам собой.

Ну, а у нас… скотина даже этим брезгует!

Послу ответил он.

Русский царь – 2

 13.04.2023

Наш третий Александр – русский Царь

В карман не лез за словом острым.

Любил Россию и язык наш Государь

И миротворцем был бесспорным.

Зашла с визитом в Петербург

Французская эскадра как-то.

Переполох вдруг в царской свите и испуг.

Ведь гимн сыграть французам надо.

А «Марсельеза» – гимн запрещена в России.

И встать обязан царь и взять под козырёк.

Дилемму эту царь решил и без усилий

«Боже, царя храни!» сыграйте после – он изрёк -

Пусть они тоже шапки снимут! Не в упрёк!

Пословицы

 24.04.2022

Задумывался ль ты когда-нибудь…

Пословиц наших русских смысл в чем?

Давай мы вспомним их чуть – чуть,

Их суть и смысл мы здесь разберем.

И начал я бы с главной, на мой взгляд.

Не стоит забывать, что «Палка та о двух концах».

Коль выбрал сторону, иль в позу встал, как говорят,

Готовым будь покрепче держать ее в руках.

И не забудь, – «Посеешь что, то и пожнешь»

Ведь – «Как аукнется, так и откликнется» уж скоро.

Со временем вернется все назад…и ты поймешь,

Не надо было б сук рубить, сидел ты на котором.

Будь сдержан в действиях, баланс в себе храни.

«Не плюй в колодец- пригодится, воды напиться»

Веди себя достойно, не выражайся грубо, не хами,

Ведь никогда не знаешь, кто может пригодиться.

И помни: – «Где родился, там и пригодился!»

«В родном краю ты сокол, в чужом – ворона».

И если даже в краю чужом вдруг зацепился,

В моменты жизни ты своей, когда совсем хреново,

Вернись домой. Ведь там родные стены помогают.

«Родная сторона – мать, чужая – мачеха».

Святые здесь твои. Коль замарался – души очищают.

Вернись! Забыть откуда ты- нет большего греха.

И только дома ты поймешь, что «Сыр бесплатный

Бывает только в мышеловке». И только дома тебя ждут.

Не торопись назад и не бери билет обратный,

Ведь «Дома ешь, что хочешь, в гостях, что подают».

Не ври, ведь «Шила ты в мешке не утаишь».

«Добра в ком нет, в том правды мало».

И «Яму ты не рой другому – в нее сам угодишь».

Знай, «Доброе начало – полдела откачало».

Для русского «Обидеть ближнего – в беде быть самому».

«Добро не лихо – ходит тихо». Скромнее будь.

Ведь «Скромность красит человека» и потому

Все лучшее есть враг хорошего. Не позабудь!

«Что имеем – не храним, потерявши – плачем».

И «Если взялся ты за гуж – не говори, что он не дюж».

«Глаза боятся – руки делают», а если думаешь иначе,

Ещё раз стих перечитай и выбрось из головы всю эту чушь.

Праздники народные

 Январь

1 – День Ильи Муромца

3 – День матрёшки

6-7 – КолядА

7-19- Святки

14 – Васильев день,Старый Новый год

18 – День снеговика

 Февраль

10 – Ефремов день, день домового

15 – Сретение

16 – День валенок и день Кикиморы

29 – День рождения Кощея

Последняя неделя перед Великим Постом – Масленица

 Март

3 – Овсянка

8 – Женский день

14 – Древнерусский новый год

21 – День весеннего равноденствия

22 – СОроки (Жаворонки)

Пасха – первое воскресенье после весеннего полнолуния

Красная Горка – первое воскресенье после Пасхи

 Апрель

3 – День водяного

23 – ЯрИло

 Май

11 – Берёзосок

15 – День Бориса и Глеба

19 – День русской печи

 Июнь

4 – Василиск

12 – Змеиный праздник (Исаакай)

21 – День летного солнцестояния

23 – День балалайки

30 – День рождения Бабы Яги

 Июль

6-7 – Ивана Купала

8 – Петра и Февроньи

12 – День косоворотки

15 – Берегиня

 Август

2 – Ильин день

14 – Медовый спас

17 – День самовара

19 – Яблочный спас

31 – День Фрола и Лавра (лошадиный праздник)

 Сентябрь

14 – Семён Летопроводец

23 – День осенного равноденствия

24 – Федорины вечорки

27 – ВоздвИжение

30 – Бабьи именины

 Октябрь

14 – Покров день

16 – День хлеба

17 – Леший день

 Ноябрь

14 – День кузнеца

18 – День рождения Деда Мороза

 Декабрь

7 – Катерина-санница

9 – Юрьев день

11 – Сойкин день

13 – День медведя

21 – День зимнего солнцестояния

24 – День варежки

31 – Модестов день, Новый год

Солнцестояние у славян

24.03.2023

Славяне в год четыре раза

Дань уважения солнцу отдают.

Чтоб у Богов его не знать отказа,

Они дни эти шумно празднуют.

Декабрь. В права вступает КолядА -

Бог солнца зимний, грозный и суровый.

День короток и бесконечно ночь длина.

Мороз и снег, жизнь замерла, но скоро…

В марте день догонит ночь и бог весенний -

Ярило заменит Коляду. Растает снег.

Природа оживёт. Ручьи. Трава. Кусты сирени.

Работа в поле. Костры. Гуляние. Смех.

Июнь. День победил. Ночь проиграла.

Мир полон сил, любви. Ярило пост свой сдал.

Влюблённых то пора. А в помощь им – КупАло.

Сентябрь. Осень. Равный ночи день настал…

АвсЕнь права свои забрал. КупАло отступил.

Природа замирает, к зиме готовится суровой.

Лист опадает золотой. Хандра и нету сил.

Замкнулся круг… И завтра всё по НОВОЙ!

День Ильи Муромца – 1 января

 28.02.2023

В первый день январский, года нового начало,

От ночи новогодней отдохнув… Ввечеру,

Сядем мы за стол, где яств стоИт немало.

Не чокаясь, поднимем тост. За Русь! За Веру!

За наших ратников! За подвиги народные!

Своей Земле поклонимся.

За добрые дела, поступки благородные!

За воинов своих помолимся.

День этот памяти Ильи из Мурома.

Добра и силы русской – символ он.

Ждёт ворога расплата неминуемо,

Если без спроса он пришёл к нам в дом.

А лучшим блюдом на столе,

Был поросёнок жареный в печи.

Добро и Веру ты храни в себе!

Не делай зла! Но меч свой наточи!

День матрёшки – 3 января

 28.02.2023

Есть у нас одна игрушка -

Символ доброты, тепла.

Это – русская матрёшка.

Кукла. Да и не одна.

Восемь штук друг в дружке,

Меньше мал мала,

Целая семья в игрушке

Спрятана была.

Имя от Матрёны

Она себе взяла.

Из дерева точёны

Игрушек всех тела.

И в каждом доме, видит Бог,

Матрёшка быть должна!

Она избавит от тревог.

Душою русскою полна!

КолядА – 6 января

 15.08.2022

В ночь с шестого января

Солнце нА лЕто свернуло.

В дом заходит КолядА,

Смех с собой неся повсюду.

Ты не бойся, дверь открой,

Ряженным детишкам с улиц.

Угости их, вместе спой,

Счастье чтоб в семье продлилось!

Святки

 18.08.2022

От Рождества до самого Крещения

Христиане славили после поста,

Боговоплощение и Богоявление

В виде младенца беззащитного – Христа.

Народные гуляния идут с размахом.

И радость льётся в сердце каждого из нас,

Угрюмого, больного ты поддержи подарком,

Иль словом добрым поделись подчас.

На Святки делать всё позволено.

Но не впадай ты от веселья в крайность,

Не изнуряй себя застольями

И не гадай, не верь в случайность.

И как Писание Священное нам говорит:

«Всегда радуйтесь, молитесь непрестанно,

За все благодарите». Ведь Бог нас всех хранит.

И за деяниями нашими следит Он неустанно.

Васильев день, Старый Новый год – 13 января

 15.09.2022

Грядет тринадцатого на Русь Васильев день

А с ним и Старый Новый Год заходит.

Кутью готовим мы, вареники с сюрпризом для гостей,

И поросенок молодой в главе стола всей снедью верховодит.

И в вечер этот под названием «Щедруха»,

Блины печём для тех, кто приходил колядовАть.

А утро начинаем со сжигания «дедуха».

И после парни к крёстным шли, зерном чтоб в доме «посевАть».

День снеговика – 18 января

 28.02.2023

Три снежных кома друг на друге.

Нос из морковки. Глаза из уголька.

Ведро на голове. Из веток руки.

Метла. Узнали вы его наверняка!

Его лепил ребёнком каждый

Веселья ради и для красоты.

Стоял он на морозе важный.

Своей он не стеснялся полноты.

Забав всех зимних, праздников участник.

От духов страж и от непрошеных гостей.

Его сегодня день, его сегодня праздник.

Снеговиком зовётся он для взрослых и детей.

День домового – 10 февраля

 15.02.2023

Февраль. Десятое на дворе число.

Домового день на Руси. КудесА друзья!

Вспоминает церковь Ефрема СИрина.

Насекомых в доме убивать нельзя!

В день этот… он просыпается,

Наш домовёнок с бородкой седой.

Встретить его угощением стараются,

Чтоб в доме хранил он и мир и покой.

Чистая скатерть, сладости и сувениры,

Мисочку с кашей иль молоком -

Вот, чтоб задобрить его – ориентиры.

И без проблем целый год жить потом.

СрЕтение – 15 февраля

 19.08.2022

«На СрЕтение зима с весною встретилась».

«Солнце на лето, зима на мороз».

Средь белой метели надежда на лето наметилась.

Крестьяне готовят весенний прогноз.

В день этот злословить нельзя и ругаться,

Грустить, унывать или в путь собираться,

Класть деньги на стол, в долг давать, напиваться,

Работать по дому нельзя и венчаться.

В храм надо сходить за священной водой.

От чар колдовских она и сглаза дурного.

Свечу с собой взять, освятить и домой

Её принести. Зажигать только в случае «Грома».

За то и прозвали её – «ГрОмничная» иль оберег.

И зажигали её в особых случаях только.

Яйца в день этот не вари -к бесплодию это побег.

И заболеть на СрЕтение даже легонько –

Считалось – примета плохая.

Ну, а если в день этот вьюга -

Хорошего ты не жди урожая.

Не мойся – и избежишь ты недуга.

День валенок и день Кикиморы – 16 февраля

 16.02.2023

День валенок сегодня на Руси.

У каждого должна хоть пара быть.

Достань из шкафа их и принеси,

И утром не забудь в них положить

В один – монетку,

а в другой – конфетку,

Чтоб дом был полной чашей

И жизнь счастливою была.

А если вещи исчезают ваши

Или ломаются, ночь тяжело прошла,

И волосы запутываются поутру,

Пришла Кикимора к вам в дом

И с вами здесь затеяла игру.

Её день это! Прошу лишь об одном.

Ты в день её рождения, угощение ей оставь.

А в доме обнови все Обереги и пол от мусора избавь.

Масленица – сырная седмица

 18.08.2022

За семь дней до Великого поста -

Славянский праздник целую неделю.

Мы празднуем его во всех местах.

Прощаемся с зимой, со снегом и метелью.

Сияющие на солнце купола церквей,

Блины горячие и медный самовар,

Звон колокольчиков на тройках лошадей,

Гуляния, чучело и мАсленичный базар,

Всё это атрибуты праздника народного.

Прощению обид неделю эту посвяти.

Добрее будь, не допускай общения холодного.

Готовься к Богу покаЯнному пути.

Седмицей Сырною её назвали в православии.

И каждый день в седмице той имел своё название.

Так Понедельник – «Встреча» иль свидание,

К сватам идём мы в гости, пьём за здравие.

В день этот начинаем печь блины,

Где первый принято дарить соседям,

Чтобы усопших помянули вместе мы.

А вечером за стол с роднёй своей засядем.

Во Вторник – «Заигрыши» для молодых,

Или невест смотрины иль жениха вдогонку.

Чтоб пару для себя найти ещё не занятЫх,

И свадьбу, чтоб сыграть на Красну горку.

Среда – всех мужиков любимый день,

«Лакомкой» его назвали предки наши.

Когда готовить что-то дома – лень,

Зять к тёще шел блинов поесть и каши.

В Четверг иль «Разгуляй» – веселья апогей.

Прыжки через огонь, кулачные бои.

За снежный город, битва до кровей.

И «Тещины вечёрки» в Пятницу – не пропусти.

«Золовкины посиделки» – день шестой,

Субботу так прозвали на Руси.

Положено супругам к золовке молодой

Прийти с блинами в гости.

А в день последний на седмице – Воскресенье,

Прощённое у нас его ещё зовут,

У близких и родных ты попроси прощения.

На кладбище сходи, усопших помяни, они тебя там ждут.

День рождения Кощея – 29 февраля

Кощея день рождения сегодня.

В четыре года – раз бывает он.

Сегодня приоткрылась преисподняя

И мёртвых душ раздался стон.

Кощей или Кащей – славянский Чернобог,

Всех тех, в душе кто в эту ночь покается,

За грязные дела и помыслы наказывать не мог.

Грех за четыре года, тогда тебе прощается.

А если всё ж его боишься, с утра яйцо разбей!

Тогда, забрав несчастья и невзгоды, в мир тёмный свой уйдёт Кощей!

День Овсянки – 3 марта

 07.03.2023

В этот день, Овсянка – сестрица воробья,

Чирикая, нам возвещала о весны приходе.

Всяк приманить её к хотел к себе в друзья,

Разбрасывая крошки хлебные при входе.

Её увидеть во дворе своём – к удаче

И богатству всегда считалось на Руси.

Пекли печенье девки в этот день, тем паче,

С муки овсяной… для всей своей семьи.

А вот чужих не угощали, боясь удачу подарить.

Печенья, кто не выпекал, к болезни это.

Нельзя о негативе в доме думать или говорить.

Послушай, как горят дрова в печи, здесь нет секрета,

Чем громче треск, тем будет холоднее днём.

И не меняй жильё – житья не будет в нём!

8 марта – женский день

08.03.2023

Века прошлого в начале

Праздник янки замутили,

Чтоб права мужчины дали,

Женщинам своим… пошире.

Очень уж хотелось им тогда

В выборах принять участие.

Им Европа подыграла, как всегда.

Дату Цеткин задала… этому событию.

А потом… как не раз уж было,

Разом вместе позабыли.

День этот… как смыло.

Но у нас прижился он.

Весело, да не уныло.

И весенний праздник этот

Женский день теперь у нас.

А тюльпан с мимозой в этом

Праздничный настрой создаст для вас.

Овсень – древнерусский Новый год – 14 марта

 08.03.2023

Овсень – это славянский Новый год,

Дохристианский праздник на Руси.

И братом Коляды его считал народ.

Днесь Евдокии преподобной день еси.

То самый древний наш Новый год!

Не всяк знал это, сбросим шоры!

Как кашей на Руси его встречал народ,

Готовили её в ночи, читали заговОры.

И если каша удалась на славу,

Подарку значит Овсень рад!

И ждёт успех в году по праву.

Все начинания – без преград!

День весеннего равноденствия – 21 марта

 11.03.2023

Славянский праздник Солнцеворота и весны.

Богиня мудрости, сестра зимы Марены – Веста

Спускается на землю, когда день ночь равны,

Природу пробуждать и сделать из неВесты -

Весту. Хозяйку, богиню очага, жену и мать.

Пораньше встань, чтобы рассвет увидеть,

Тогда удача, счастье не замедлят ждать.

Блинами угости, чтоб не обидеть,

Друзей, соседей и членов всех своей семьи.

Обиды отпусти все и врагов своих прости!

Баню прими, одежду грязную с себя сними.

К чёрным котам заботу прояви и накорми.

И весело с гуляньем и застольем весну встречай, а зиму…отпусти!

СОроки – 22 марта

 20.08.2022

В этот день – зима кончается,

А весна вступает в свои права.

Равноденствие он называется.

В гору день, ночь на убыль – это пора.

СОроки – день тот прозвали в народе.

Он второй после СрЕтения для встречи весны.

Окрест – гуляния на природе.

ПечЕнки в виде птиц детишкам розданЫ.

И вспоминает церковь в эту дату -

Страдания сорока мучеников – христиан

Из Рима Севастийских воинов – солдатов

За отказ поклонится языческим богам.

В народе утверждают, что всего верней,

Погода на СОроки продлится сорок дней.

День Водяного – 3 апреля

 27.02.2023

День пробуждения жизни в реках и озёрах.

День Водяного, Водопола или Переплут.

Когда от спячки, живность и русалки в водоёмах

Голодные проснулись и от нас вкусняшек ждут.

Задобри их. Почисти водоёмы и колодцы.

И если Водяной, проснувшись, вдруг увидел пред собой,

Что всяк доволен в озёрах, реках и болотцах,

Он головою лёд проломит и ожидается улов большой.

ЯрИло – 23 апреля

 18.08.2022

ЯрИлин день или ЯрИло Вешний -

Славянский праздник на Руси.

Земля прогрелась солнцем здешним.

О детях ты Ярило попроси.

Славяне начинают посевную,

Благополучие просят для скота.

Мужчины просят силу основную,

В труде лишь только красота!

Пасха

 20.08.2022

На Руси Воскресение Христово

Всегда встречали в божьем Храме.

Кулич и яйца к освящению готовы.

Идут туда благую весть услышать христиане.

Пасхальная неделя, народные гуляния,

«Христос Воскресе» крики и лобзания,

Традиция дарить друг другу яйца в день Воскресения,

Пошла от Марии Магдалины по преданию.

Мария первою была, кому Христос

Явился после Воскресения.

Она же весть благую эту – апофеоз,

Апостолам несёт от нетерпения.

А дальше к императору Тиберию

Она явилась рассказать об этом чуде.

И в качестве подарка его высокомерию,

Передала ему яйцо, как мел бело, на блюде.

И после слов «Христос воскресе»,

Яйцо вдруг ярко – красным стало.

И радуемся мы Пасхе вместе

В яйце увидев возрождения начало.

В народе есть такое убеждение,

Что кто умрёт в седмицу Светлую,

В рай попадёт, вне всякого сомнения.

Я к этому прислушаться советую.

Красная горка

 18.08.2022

Первое воскресенье после Пасхи.

Девичий праздник, ярмарка невест.

Женится можно было без опаски.

Весна пришла, гуляния Окрест.

Антипасха – в народе Красная горка.

Ещё зовётся – Воскресенье Фомино.

Любви день, свадеб, криков «Горько».

В день этот чудо было нам совершено.

Христос явился после Воскресения

Неверующему апостолу Фоме.

И радость Пасхи, без сомнения,

Продлится в этот день во мне!

Берёзосок – 11 мая

 11.03.2023

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.