Аквариумные рыбки
Игорь Семенов

© Игорь Семенов, 2024

ISBN 978-5-0062-1111-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

АКВАРИУМНЫЕ РЫБКИ
О книге

Автор книги заядлый аквариумист. За годы содержания рыбок изучил все аспекты. В этом издании вы познакомитесь с основными аквариумными рыбками, узнаете как нужно следить за аквариумом. Книга будет полезна всем, кто держит у себя дома аквариумы и тем, кто только собирается завести рыбок. Подарите своему ребенку эту книгу, чтобы он познакомился с самым простым хобби. Рыбки это не просто красиво! Рыбки это отличный релакс! Удачного чтения!

Выбор аквариума

К решению установить аквариум в вашем доме не следует относиться легкомысленно. В содержании рыб есть как положительные, так и отрицательные стороны, и те, кто решил заниматься этим хобби годами или десятилетиями, решили, что положительные стороны того стоят.

Существует множество ошибок, которые вы можете допустить при уходе за тропическим аквариумом, но многих из них можно избежать, проведя небольшое исследование, прежде чем принимать решение. Вполне естественно хотеть обзавестись аквариумом и как можно быстрее наполнить его замечательными рыбками, но иногда стоит притормозить и все хорошенько обдумать.

Выбор аквариума наилучшего размера для новичка – одно из самых важных решений. Неправильный выбор здесь может с самого начала обречь нового рыбоводного работника на гибель, о чем он даже не подозревает.

Чем больше аквариум, тем лучше, поэтому занимайте больше места, чем требуется.

Размещение аквариума в помещении или желаемом месте должно соответствовать помещению. Прежде чем мы рассмотрим галлоны / литры воды, подумайте об аквариуме как функции помещения, о том, как он будет смотреться в пространстве. Если вы размещаете аквариум в своей гостиной, скажем, между зоной отдыха и развлекательной секцией или телевизором, сколько места у вас есть? Если открытое пространство составляет 48 дюймов (122 см), аквариум объемом 15 галлонов (60 литров) шириной 12 дюймов (30 см) и длиной 24 дюйма (60 см) может оказаться слишком маленьким. Аквариум должен выделяться в помещении и гармонировать с помещением. Вы бы не повесили очень маленькую картину на очень большую стену, так же как и очень большую картину на маленькую стену. Сбалансируйте размер аквариума в соответствии с пространством, подобно тому, как вы бы сбалансировали предмет мебели в комнате.

Подставка, на которой будет стоять аквариум, очень важна. Во-первых, она должна быть прочной, чтобы выдержать вес аквариума. Помните, что галлон пресной воды весит 8,34 фунта (3,785 килограмма). Подставка для аквариума всегда ценится лучше всего, когда она соответствует стилю помещения.

Важным фактором при выборе аквариума является тип рыб, которых вы собираетесь содержать. Подумайте, насколько крупными вырастут рыбы, которых вы хотите содержать, при их взрослом размере. Вам нужно знать, сколько места нужно выбранной вами рыбе для процветания, чтобы выбрать идеальный размер аквариума. Если вы не уверены в том, какой тип рыб вам нужен, вы всегда можете выбрать рыб в зависимости от размера имеющегося у вас аквариума или приобрести его. Например, золотые рыбки в магазине часто очень маленькие (~ 1 дюйм (2,5 см)), но эти золотые рыбки могут быстро расти и достигать 12 дюймов (30 см). Взрослым золотым рыбкам нужен аквариум большего размера, чем многим тропическим рыбам. Итак, вы можете понять, почему важно выбирать рыб в зависимости от того, какого размера они есть в магазине. Всегда готовьтесь к тому, насколько крупной будет взрослая рыба. Другой пример – посмотрите на вишневую бородку, в магазине они будут маленькими, и даже во взрослом возрасте их длина достигает всего 2 дюймов (5 см), и они будут оставаться мирными в общественном аквариуме. Рыбки, которых часто можно увидеть в магазинах водных видов спорта, – это оскары. В магазине оскары обычно маленькие и 2 дюйма (5 см) в длину – не редкость. Оскары растут очень быстро и могут достигать 12—15 дюймов (~ 35 см). Оскарам нужен большой аквариум, и, став взрослыми, они плохо сочетаются в аквариуме с рыбками поменьше. Знание потребностей рыб перед покупкой имеет решающее значение для успешного содержания аквариума.

Всегда следует учитывать, что аквариум должен быть длиннее и шире, а не выше и уже. Рыбы плавают и живут в зависимости от занимаемой площади для упражнений, отдыха и территории. Они плавают в основном из стороны в сторону, а не сверху вниз. Кроме того, поверхность воды обеспечивает газообмен, удаление углекислого газа и поглощение кислорода. Рыбам нужен кислород, чтобы дышать. Чем больше площадь поверхности воды, тем лучше соотношение токсичных газов для выхода и обмена на кислород. Для здоровья рыб важно обеспечить рыбам достаточно места для плавания и большое соотношение воздуха и поверхности воды. Размеры аквариума напрямую влияют и на то, и на другое. Очень высокий узкий аквариум может подойти, но принесет наименьшую пользу рыбам. Большая площадь обеспечивает больше места для рыб и облегчает декорирование или создание акваскейпа. По возможности лучше выбирать аквариум с более широкими размерами и, следовательно, большей площадью поверхности, который вмещает большее количество рыб в целом.

Помните, что при выборе любого аквариума всегда лучше выбирать тот, который больше. Чем больший объем воды вы держите, тем больше рыбы у вас может быть в конечном итоге. Многие виды рыб лучше содержать по несколько штук, и они лучше себя чувствуют группами, а не одиночными экземплярами. Рыбы, которые обычно плавают группой или стаей, плохо себя чувствуют, когда в аквариум помещают только одну или две особи. Когда вы помещаете в аквариум один или два вида стайных рыб, они часто прячутся. Однако, когда вы помещаете в аквариум большее количество стайных видов рыб, они расслабляются и более склонны свободно плавать вместе по аквариуму. Чем больший объем воды вы сохраняете, тем стабильнее будет ваш водный режим. Любые отходы жизнедеятельности рыб или перекорм будут представлять меньшую проблему в аквариуме большего размера, чем в аквариуме меньшего размера.

Люди часто спрашивают или утверждают, что рыбки вырастут только до размеров их аквариума. Это ложное утверждение, старый миф. На самом деле, если рыбам не давать места для роста и плавания, они могут выжить, но часто будут низкорослыми или деформированными. Чтобы ваши рыбки процветали, им нужно пространство для роста и физических упражнений / плавания, чтобы поддерживать свое здоровье, окраску и бодрость. В зависимости от вида рыб, который вы содержите, некоторые рыбы хотят сохранить за собой территорию или отведенное пространство в аквариуме. Некоторые рыбы по мере роста становятся очень территориальными. Правильное планирование заранее дает наилучшие результаты. Если вы выберете аквариум слишком маленького размера, это может привести к таким проблемам, как задержка роста или деформация рыб, территориальные драки или нестабильные условия воды. Итак, вы можете понять, почему для процветания рыб лучше, если они больше!

Маленькие аквариумы или наноаквариумы могут быть захватывающими. Вы должны правильно планировать; вам также нужно быть внимательным к любым изменениям качества воды, быстро реагировать и быть готовым к частой смене воды. Конечно, преимущество наноаквариума в том, что они будут занимать меньше места и поместятся практически в любом месте. Не существует определенного размера, который делает аквариум наноаквариумом. Большинство людей скажут, что аквариумы объемом менее 10 галлонов (40 литров) считаются наноаквариумами. Просто помните, что чем меньше аквариум, тем меньше вероятность ошибки, такие проблемы, как колебания температуры, возникают быстрее, небольшое количество рыбных отходов может вызывать серьезную озабоченность, выбор рыбы сокращается. Маленькие аквариумы или наноаквариумы лучше оставить для более опытных рыбоводов. Однако, если у вас нет места для аквариума большего размера, то наноаквариум может быть практичным решением, но планируйте его соответствующим образом.

По уже рассмотренным причинам при выборе аквариума наилучшего размера учитывается доступное пространство, размер и тип взрослой рыбы. В целом, вы можете понять, почему аквариум большего размера лучше, что приводит к меньшему количеству проблем. В аквариуме большего размера загрязняющие вещества накапливаются медленнее, что сокращает объем технического обслуживания и частоту подмены воды. Для первого аквариума рекомендуемый размер должен быть не менее 20 галлонов (80 литров), в идеале больше. Аквариум объемом 29 или 30 галлонов (120 литров) или больше – отличный размер для начинающего любителя. При небольшом количестве совместимых рыбок это обеспечит место для роста рыб и обеспечит достаточный объем воды для поддержания здорового качества воды и красочных, активных рыб.

Теперь пришло время определить, какого типа и размера аквариум и рыбок вы хотите содержать. Независимо от того, хотите ли вы аквариум с пресноводными растениями, аквариум с золотыми рыбками, возможно, аквариум с морскими рифами, аквариум с африканскими цихлидами или аквариум для общего пользования, предварительное планирование имеет важное значение. Обратите внимание на виды рыб, которые представляют для вас интерес и совместимы друг с другом. Проведя небольшое исследование и получив помощь в местном магазине водных видов, вы сможете выбрать, какие рыбы соответствуют вашим потребностям и сколько особей каждого вида подходит. Начните планировать свой успех в водной среде уже сегодня!

Как часто менять воду в аквариуме?

Обычно для большинства рыб безопасным считается содержание менее 40 частей на миллион. Простой способ регулировать это – подменять воду. Процесс подмены воды так же прост, как и кажется. Мы хотим удалить воду, в которой есть нитраты, и заменить ее водой, в которой их нет. Я хотел бы сосредоточиться на том, как регулировать качество воды. Большинство любителей просто меняют воду с определенным интервалом. Часто вы слышите: «меняйте воду каждый месяц». Есть ребята, которые говорят делать это каждую неделю. Есть также странные заводчики дискусов, которые делают это каждый день! Кто прав?

Все они правы и все ошибаются одновременно. Они правы в том, что график, который они используют, работает на них. Все они также неправы, рекомендуя определенный график замены воды. Лучший метод – научить человека оценивать свои потребности в замене воды. Сначала нам нужно понять, что у каждого аквариума будет свой график замены воды. Это потому, что у каждого аквариума будет своя биологическая нагрузка. Количество рыбы в сочетании с количеством корма определяет биологическую нагрузку. Не нужно много думать, чтобы понять, что большее количество рыбы в сочетании с большим количеством корма приведет к большему количеству рыбных отходов. И наоборот, чем меньше рыбы и корма, тем меньше отходов. Нам нужно выяснить, сколько отходов мы производим. Этого можно добиться, проверив вашу воду на нитраты.

При умеренно загруженном аквариуме вы будете видеть, что уровень нитратов в вашем аквариуме растет каждую неделю. Как только мы сможем отследить, как повышается уровень нитратов в нашем аквариуме, мы сможем начать регулировать его. В качестве примера я собираюсь использовать аквариум, который производит 10 частей на миллион нитратов в неделю. Как указывалось ранее, мы хотим поддерживать уровень нитратов ниже 40 частей на миллион. В этом примере мы видим, что через 4 недели наш аквариум достигает 40 ppm. Нам нужно произвести замену воды. Мы выполняем замену воды на 30%. Это снизит содержание нитратов в наших продуктах на 30%. Наше новое количество нитратов составляет 28 частей на миллион. Как мы знаем, через неделю наши рыбы будут вырабатывать 10 частей на миллион нитратов. Наше количество возвращается к 38 частям на миллион. Здесь мы видим, что с учетом текущих тенденций мы будем менять воду каждую неделю.

Я предпочитаю производить 30%-ную замену воды в своих аквариумах, когда приходит время. Более частые подмены воды кажутся более полезными, однако резкая подмена воды может вызвать сильный стресс у рыб и растений. Цель подмены воды – сохранить здоровье рыб. Если частая подмена воды вызывает стресс и болезни, значит, это не достигает нашей цели. Вы можете подумать: «Но я не хочу менять воду каждую неделю». Не волнуйтесь, вы можете настроить аквариум в соответствии с вашими потребностями.

Вы можете избавиться от необходимости подмены воды, меньше кормя или просто содержа меньше рыб. Также есть возможность приобрести аквариум большего размера. Когда вы добавляете больший объем воды к тому же количеству рыб, вы распределяете отходы по большему количеству воды, в результате чего количество частей на миллион уменьшается. Моя последняя рекомендация по борьбе с заменой воды – добавлять в аквариум живые растения. По мере роста они поедают нитраты. Будьте осторожны и не обманывайте себя, в большинстве аквариумов все равно потребуется замена воды, даже если вы используете все эти методы. Вопрос только в том, сколько времени проходит между заменами воды.

Выбор корма для рыбок

Чтобы ваши рыбы были здоровы и счастливы, требуется нечто большее, чем просто обеспечить им чистый аквариум и соответствующие условия воды. Правильное питание важно для поддержания их хорошего самочувствия. При таком количестве доступных вариантов выбор правильного корма для вашей рыбы может оказаться сложной задачей.

Выращивая аквариум, полный рыб, вы хотите обеспечить наилучшие условия содержания. Вы потратили время, чтобы убедиться, что все виды совместимы, что водные условия подходящие, а освещение идеальное. Но вы можете не осознавать, что то, чем вы кормите своих рыб, не менее важно. Чтобы у вас были как можно более здоровые рыбы и условия в аквариуме, вы должны быть уверены, что кормите их правильным кормом для рыб.

Обеспечение удовлетворения потребностей вашей рыбы в питательных веществах является важной частью того, почему так важно подобрать правильный корм для рыбы. Каждый ингредиент должен способствовать здоровью вашей рыбы, и вы не хотите давать ей какие-либо наполнители, которые ей не нужны.

Аквариумные рыбки делятся на три категории: плотоядные (мясоеды), травоядные (растительноядные) и всеядные (питаются как мясом, так и растениями). Зная предпочтения вашей рыбы, вы можете быть уверены, что она получит правильный корм. Например, если у вас в одном аквариуме живут плотоядные и травоядные животные, вы можете чередовать кормление растительными и мясными кормами, чтобы каждый получал то, что ему нужно. Рыбы любят разнообразие, поэтому даже плотоядные животные могут извлечь пользу из употребления в пищу некоторых растительных веществ, а травоядным иногда полезно немного дополнительного количества белка.

Как читать этикетку корма для рыб

Если вы хотите убедиться, что ваша рыба получает то, что ей нужно, первым шагом является понимание

Если вы задаетесь вопросом: «Почему я должен выбирать правильный корм для рыбы?», то отчасти причина в том, что в продуктах более низкого качества в качестве основного ингредиента может использоваться некачественная рыбная мука. Этот вид рыбной муки дешевле в производстве, поскольку его готовят из того, что остается после переработки рыбы для употребления в пищу. (Высококачественная рыбная мука готовится из цельной рыбы, такой как сельдь или анчоусы, и может быть хорошим источником белка.)

Вы также можете заметить зерна и каши в пятерке основных ингредиентов. Хотя они могут и не содержать питательных веществ, присущих протеину, они служат определенной цели – крахмалы помогают корму для рыб сохранять форму, будь то в виде гранул или хлопьев.

Вам также стоит обратить внимание на этикетки кормов для рыб с высоким содержанием витаминов, минералов, незаменимых аминокислот и жирных кислот в дополнение к белку. Добавленные витамины и минералы важны – их просто не должно быть в избытке. Витамины С и Е, например, поддерживают иммунитет рыб.

Иногда вид рыбы, которая у вас есть, влияет на тип выбранного вами корма. Например, гранулы крупного размера могут оказаться слишком большими для рта неоновых тетр, в то время как более крупные плотоядные рыбы могут быть менее заинтересованы в мелкой крошке из хлопьев. Даже более крупным травоядным больше нравятся растительные гранулы, чем хлопья.

Кроме того, у некоторых рыб есть зоны, в которых они предпочитают питаться. Таким образом, обитателя дна будут меньше интересовать хлопья, плавающие на поверхности, в то время как у поверхностного кормильца может быть меньше шансов съесть тяжелые гранулы, которые быстро опускаются на дно. Если у вас есть оба вида рыбы, в идеале вам следует предлагать сочетание обоих видов корма.

Помните, что какой бы корм вы ни выбрали, вы должны кормить свою рыбу только один или два раза в день, и в таком количестве, чтобы все было съедено в течение двух-трех минут.

При выборе корма для рыб крайне важно учитывать питательную ценность корма. Они нуждаются в сбалансированном питании, включающем белки, углеводы, жиры, витамины и минералы. Выбирайте тот, который содержит сбалансированное сочетание этих питательных веществ.

При выборе корма для рыб вы должны ознакомиться со списком ингредиентов. Выбирайте тот, который содержит высококачественные ингредиенты и не содержит наполнителей и искусственных консервантов. Первым перечисленным ингредиентом должен быть высококачественный источник белка, например, рыбное или креветочное блюдо.

Температура воды также может влиять на пищевые потребности вашей рыбы. В более холодной воде рыбе требуется рацион с большим содержанием жира, обеспечивающий ее энергией, необходимой для поддержания температуры тела. В более теплой воде рыбе требуется рацион с более высоким содержанием белка, чтобы поддерживать повышенную скорость метаболизма.

Возраст вашей рыбы также может влиять на ее потребности в питательных веществах. Молодым рыбам требуется рацион с высоким содержанием белка для поддержки их роста и развития, в то время как взрослым рыбам требуется более сбалансированный рацион, включающий белки, углеводы, жиры, витамины и минералы.

Правильный выбор корма для вашей рыбы является важным фактором поддержания ее здоровья и хорошего самочувствия. При выборе учитывайте вид вашей рыбы, питательную ценность, ингредиенты, размер корма, особенности кормления, температуру воды, возраст вашей рыбы и частоту кормления.

Принимая во внимание эти факторы, вы можете гарантировать, что ваша рыба получает сбалансированный рацион, соответствующий ее пищевым потребностям.

Разведение рыбок Микки Маус плати

Если вы ищете простую в уходе пресноводную рыбу, которая станет предметом разговора, вы не ошибетесь с плати с Микки Маусом (также известной как плати с золотой луной или рыба-луна). Плати Микки Маус может похвастаться рисунком «скрытого Микки», расположенным у хвоста, он устойчив к широкому спектру водных условий и относительно прост в разведении. Этот вид не откладывает икру, а вынашивает живых детенышей; внезапное появление крошечных мальков может заинтересовать как молодых, так и пожилых рыбоводов.

Если вам интересно, откуда эта очаровательная рыбка получила свое прозвище, просто внимательно посмотрите на область хвоста, и вы обнаружите «спрятанного Микки». У основания хвоста находится большое круглое черное пятно, на котором расположены два круглых «ушка» поменьше, которые придают ему сходство с популярным диснеевским персонажем Микки Маусом.

Сама рыба может быть бледно-желтого или золотистого, красного или оранжевого или даже голубоватого цвета. Плавники могут быть от бледно-желтого до красного или черного оттенка. Существуют также длинноплавниковые и высокоплавниковые разновидности. Несмотря на различия в окраске и плавниках, все это одни и те же виды рыб.

Микки Маус – потрясающий выбор для новых владельцев аквариумов. Как и другие платины, Микки Маус переносит широкий спектр условий и подходит даже для небольших аквариумов. Они питаются растительностью, поэтому имейте это в виду, если у вас есть живые растения. Идеальный субстрат для этого нужен от малого до среднего размера и более темного цвета, что также служит хорошим контрастом для демонстрации красивой окраски этой рыбы.

Состояние воды не критично. Идеально подходит щелочная вода умеренной жесткости, которая очень похожа на большую часть городской водопроводной воды. Температура обычного общего аквариума от 76 до 78° F вполне подходит для плати Микки Мауса.

В природе эта рыба питается живыми продуктами, такими как насекомые и черви, а также растительностью. Однако они не привередливы и употребляют практически любую пищу, включая хлопья, сублимированные, замороженные и живые продукты. Живые продукты, такие как креветки в рассоле, стеклянные черви и мотыль, являются хорошей добавкой. Хорошей альтернативой являются замороженные или сублимированные разновидности тех же продуктов.

Разнообразная диета, включающая большое количество овощей, гарантирует хорошее здоровье. Вы с удовольствием съедите свежие продукты, такие как салат-латук, шпинат, вареный горошек или цуккини. Вместо свежих овощей попробуйте спирулину.

Как и все живородящие рыбы, платины Микки Мауса проявляют половой диморфизм, что означает, что самцы и самки имеют внешне заметные физические различия. Самки обычно крупнее и иногда менее ярко окрашены, чем самцы. Самцов легко узнать по наличию гоноподия, модифицированного анального плавника, используемого для зацепления самки и откладывания спермы. У самцов также более заостренный хвостовой плавник.

Как и другие живородящие рыбы, эта рыба достигает половой зрелости уже в возрасте 4 месяцев, что означает, что молодь следует разделять по полу как можно раньше. Самки, которые спариваются, сохраняют пакеты спермы и могут продолжать рожать без повторного спаривания в течение нескольких месяцев.

После того, как произошло спаривание и икринки оплодотворены, для появления мальков требуется около 30 дней. Температура может замедлить или ускорить процесс; более теплая вода сокращает период беременности. Типичные выводки составляют от 40 до 60 мальков, которые рождаются в свободном плавании.

По мере развития мальков брюшко самки становится больше. В конце концов, глаза мальков можно увидеть сквозь растянутое брюшко матери. По мере приближения времени родов вы должны быть готовы укрыть мальков. В противном случае родители и любые другие рыбы в аквариуме съедят большую их часть, если не всех.

Один из вариантов – поместить самку в ловушку для размножения непосредственно перед рождением. Ловушка сконструирована таким образом, что мальки выпадают через щели, которые слишком малы, чтобы мать могла последовать за ними. Недостатком этого является то, что маленькая ловушка неестественна и вызывает стресс у матери, поэтому ее необходимо переместить задолго до начала родов.

Лучший метод – иметь отдельный аквариум для выращивания, густо засаженный мелколистной растительностью. Когда мальки появляются на свет, они прячутся в растениях. Как только мать родит всех своих мальков, ее удаляют.

Мальки рождаются полностью сформировавшимися, очень крошечными рыбками. Изначально им для питания нужны очень изысканные продукты. Идеально подойдут свежевылупившиеся креветки в рассоле, но также подойдут жидкие или порошкообразные консервы для жарки. Кормления требуются несколько раз в день, что означает, что в аквариуме быстрее будет скапливаться мусор, поэтому потребуется ежедневная подмена воды.

Разведение рыбок гуппи

Многие любители начинали свое рыбоводство с небольшого и неприхотливого аквариума для гуппи, но они остаются на всю жизнь привязанными, увидев, как эти маленькие детеныши смотрят на них оттуда.

Никогда не поздно начать разводить одну из самых аккуратных рыбок, представленных в аквариумной торговле. Ни одна другая рыба не отличается такой яркой окраской, выносливостью, простотой разведения и прекрасным внешним видом, как гуппи. Когда большое количество гуппи смешивается в общем аквариуме с другими мирными видами, результат может быть просто ошеломляющим. Разумная цена на гуппи в зоомагазинах позволяет практически любому рыбоводу, молодому или старому, стать частью увлекательного мира одного из наших давних друзей.

Еще одна причина, по которой гуппи были очень популярны на протяжении веков, заключается в их миролюбивом характере. Из гуппи получаются отличные общинные рыбы, и они обычно достаточно выносливы, чтобы противостоять потенциальным ошибкам, совершаемым начинающим любителем. Гуппи не известны своей застенчивостью – напротив, их обычно можно встретить ярко плавающими на открытых участках аквариума, что делает их любимцами детей.

Гуппи – это рыба, которой все хобби по разведению тропических рыбок обязано своей популярностью. У них чрезвычайно долгая история, и их разводят в Северной и Южной Америке почти 100 лет. Гуппи по-прежнему остаются одними из наименее дорогих и наиболее распространенных среди всех тропических рыб.

Гуппи произрастают в Южной Америке, включая острова Барбадос и Тринидад, и эту замечательную маленькую рыбку разводят в коммерческих целях по всему миру. В прошлом случайные побеги гуппи из коммерческих инкубаториев позволяли гуппи значительно расширить свои дикие ареалы обитания. Как упоминалось ранее, гуппи очень выносливы и хорошо выживают в новых водах, поэтому они быстро размножались практически без посторонней помощи.

Распространенное название гуппи произошло от имени доктора Лечмера Гуппи, который в 1866 году отправил несколько экземпляров в Британский музей.

Дикие гуппи мало или совсем не похожи на своих необычных собратьев, выращенных в неволе. Дикие гуппи очень маленькие и довольно тусклого цвета. Самки этого дикого вида, как правило, коричневые или серые, с незначительной окраской или без нее в области плавников. Кожа этих самок покрыта черными пигментными клетками, называемыми меланофорами, которые позволяют диким гуппи быстро менять цвет, чтобы избежать хищников. Лежа вблизи светлого песчаного дна, гуппи способна быстро слиться с окружающей средой. Если бы та же самая рыба прошла по темным камням, она бы распределила черный пигмент по клеткам, чтобы затемнить свой цвет.

Самки гуппи вырастают до 2,5 дюймов в длину и начинают размножаться обычно с дюйма. Самцы достигают длины в среднем 1,5 дюйма – намного меньше, чем самки. Самцы демонстрируют различную окраску. Среди линий, выведенных в неволе, во многих линиях есть самки с цветными плавниками и частично окрашенным телом.

Гуппи разводят по цвету, размеру тела и форме плавников. Цвета варьируются от сорта к сорту и включают в себя различные типы однотонных и пастельных тонов. Хвосты бывают самых разных форм и размеров.

Для тех, кто когда-либо имел удовольствие владеть гуппи, неудивительно, что они способны жить в самых разных водных условиях, включая пресную и соленую воду. Несмотря на то, что гуппи очень терпимы к колебаниям параметров воды, им должны быть предоставлены самые лучшие условия, которые мы можем предложить. Гуппи никогда не следует содержать в маленьких баночках или мисках. Всегда выбирайте самый большой аквариум, который позволяют ваши финансы. Подходящая температура для гуппи – от 72 до 78° F. Уровень pH можно поддерживать в пределах от 7,0 до 8,0. Когда вы будете готовы их разводить, поднимите температуру на 2—3° F.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.