Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с инфекционными и паразитарными заболеваниями
Клинический протокол Постановление МЗ РБ №94 от 13.12.2018 г.
Игорь Карпов
Дмитрий Данилов

Благодарности:

Игорь Карпов

Дмитрий Данилов

© Игорь Карпов, 2024

© Дмитрий Данилов, 2024

ISBN 978-5-0059-1266-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

13.12.2018 г. №94 г.

г. Минск

Об утверждении клинического протокола «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с инфекционными и паразитарными заболеваниями»

На основании абзаца седьмого части первой статьи 1 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 года «О здравоохранении» в редакции Закона Республики Беларусь от 20 июня 2008 года, подпункта 8.3 пункта 8 и подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. №1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. №360», Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с инфекционными и паразитарными заболеваниями».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр В. А. Малашко

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 13.12.2018 №94

Клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с инфекционными и паразитарными заболеваниями»

1. Настоящий клинический протокол устанавливает общие требования к оказанию медицинской помощи пациентам старше 18 лет (далее – пациенты) с инфекционными и паразитарными заболеваниями.

2. Требования настоящего клинического протокола являются обязательными для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

3. Для целей настоящего клинического протокола используются основные термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 18 июня 1993 года «О здравоохранении» (Ведомость Верховного Совета Республики Беларусь, 1993 г., №24, ст. 290; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., №159, 2/1460).

4. Настоящий клинический протокол определяет минимальный объем медицинской помощи пациентам с инфекционными и паразитарными заболеваниями при оказании медицинской помощи врачами-инфекционистами, врачами общей практики, врачами-неврологами, врачами-хирургами, врачами-дерматовенерологами, врачами-офтальмологами.

5. При обращении пациента врач выполняет сбор анамнеза и жалоб, медицинский осмотр пациента, а также назначает обязательные и дополнительные диагностические мероприятия. Полученные данные вносятся врачом-инфекционистом и другими специалистами в медицинскую документацию.

6. В случае необходимости экстренной госпитализации пациента диагностические вмешательства в амбулаторных условиях не выполняют.

7. Фармакотерапию назначают в соответствии с настоящим клиническим протоколом, с учетом всех индивидуальных особенностей пациента, тяжести заболевания, наличия сопутствующей патологии и клинико-фармакологической характеристики лекарственного средства.

При этом необходимо учитывать наличие индивидуальных противопоказаний, аллергологический и фармакологический анамнез.

Доза, путь введения и кратность применения лекарственных средств определяется инструкцией по медицинскому применению лекарственного средства.

8. Оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях осуществляется в соответствии с приложением 1 к настоящему клиническому протоколу.

9. Оказание медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется в соответствии с приложением 2 к настоящему клиническому протоколу.

10. Диспансерное наблюдение за состоянием пациента с инфекционными и паразитарными заболеваниями после амбулаторного лечения или выписки их из стационара осуществляют в порядке, установленном Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Приложение 1. Медицинская помощь пациентам в амбулаторных условиях

1. Сальмонеллезный энтерит (А02.0)

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Бактериологическое исследование кала (или мазка из прямой кишки) на патогенную кишечную флору (далее – ПКФ)

■ дополнительная

● Консультация врача-хирурга.

● Общий анализ мочи.

● Копрологическое исследование кала.

● Электрокардиограмма (далее – ЭКГ)

Лечение.

● Лечебное питание (диета П).

● Промывание желудка в первые сутки заболевания при наличии тошноты и рвоты.

● Регидратация: при дегидратации 1 степени – пероральная регидратация в минимальном объеме до 2,0 л/сут (солевой раствор для пероральной регидратации), по 75—100 мл каждые 15—30 минут.

● Выполняют оценку продолжающихся потерь жидкости (перспирация, рвота, диарея и т.д.) в динамике для определения объема дополнительной регидратации (ориентировочно по 200 мл жидкости дополнительно на каждый акт дефекации).

● Нестероидные противовоспалительные средства (далее – НПВС):

► парацетамол¹ 500—2000 мг/сут внутрь на период лихорадки.

● Лекарственные средства (далее – ЛС), применяемые для лечения функциональных нарушений желудочнокишечного тракта (далее – ЖКТ):

► дротаверин 40—80 мг 2—3 раза/сут внутрь.

► или мебеверин 1 капс 2 раза/сут.

● Показания для госпитализациии в инфекционное отделениебольничной организации здравоохранения:

► при дегидратации II – III степени.

► при нарастании дегидратации.

► при выраженном синдроме интоксикациипо эпидемическим показаниям.

► при наличии тяжелой сопутствующей патологии.

► тяжелая степень заболевания

2. Шигеллез, вызванный Shigella dysenteriae (A03.0)

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Бактериологическое исследование кала (или мазка из прямой кишки) на ПКФ

■ дополнительная

● Общий анализ мочи.

● Копрологическое исследование кала.

● ЭКГ.

● Ректороманоскопия

Лечение.

● Лечебное питание (диета П).

● Регидратация оральными растворами солей (20—30 мл/кг за 4—6 часов дробно при I-й степени обезвоживания).

● Антибактериальная терапия:

► ципрофлоксацин 500 мг 2 раза/сут.

► или ломефлоксацин 400 мг/сут, офлоксацин 400 мг 2 раза/сут внутрь в течение 5 дней.

● НПВС:

► парацетамол¹ 500—2000 мг/сут внутрь – на период лихорадки.

● ЛС, применяемые для лечения функциональных нарушений ЖКТ:

► дротаверин 40—80 мг 2—3 раза/сут внутрь

► или мебеверин 1 капс 2 раза/сут.

● Показания для госпитализациии в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения:

► при отсутствии эффекта от проводимой терапии.

► при сохранении гемоколита более 3-х суток.

► по эпидемическим показаниям.

► при наличии тяжелой сопутствующей патологии.

► тяжелая степень заболевания

3. Шигеллез, вызванный Shigella boydii (A03.2). Шигеллез, вызванный Shigella sonnei (A03.3)

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Бактериологическое исследование кала (или мазка из прямой кишки) на ПКФ

■ дополнительная

● Общий анализ мочи.

● Копрологическое исследование кала.

● Ректороманоскопия.

● ЭКГ

Лечение.

● Лечебное питание (диета П).

● Регидратация оральными растворами солей (20—30 мл/кг за 4—6 часов дробно при I-й степени обезвоживания).

● Антибактериальная терапия:

► ципрофлоксацин 500 мг 2 раза/сут.

► или ломефлоксацин 400 мг/сут

► офлоксацин 400 мг 2 раза/сут внутрь в течение 5 дней.

● НПВС:

► парацетамол¹ 500—2000 мг/сут внутрь на период лихорадки.

● ЛС, применяемые для лечения функциональных нарушений ЖКТ:

► дротаверин 40—80 мг 2—3 раза/сут внутрь.

► или мебеверин 1 капс 2 раза/сут.

● Показания для госпитализациии в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения:

► при отсутствии эффекта от проводимой терапии.

► при сохранении гемоколита более 3-х суток.

► по эпидемическим показаниям.

► при наличии тяжелой сопутствующей патологии

4. Шигеллез, вызванный Shigella flexneri (А03.1)

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Бактериологическое исследование кала (или мазка из прямой кишки) на ПКФ

■ дополнительная

● Общий анализ мочи.

● Копрологическое исследование кала.

● Ректороманоскопия.

● ЭКГ

Лечение.

● Лечебное питание (диета П).

● Регидратация оральными растворами солей (20—30 мл/кг за 4—6 часов дробно при I-й степени обезвоживания).

● Антибактериальная терапия:

► ципрофлоксацин 500 мг 2 раза/сут.

► или ломефлоксацин 400 мг/сут.

► или офлоксацин 400 мг 2 раза/сут внутрь в течение 5 дней.

● НПВС:

► парацетамол¹ 500—2000 мг/сут внутрь на период лихорадки.

● ЛС, применяемые для лечения функциональных нарушений ЖКТ:

► дротаверин 40—80 мг 2—3 раза/сут внутрь.

► или мебеверин 1 капс 2 раза/сут.

● Показания для госпитализациии в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения:

► при отсутствии эффекта от проводимой терапии.

► при сохранении гемоколита более 3-х суток.

► по эпидемическим показаниям.

► при наличии тяжелой сопутствующей патологии.

► тяжелая степень заболевания

5. Энтеропатогенная инфекция, вызванная Escherichia coli (А04.0)

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Бактериологическое исследование кала (или мазка из прямой кишки) на ПКФ

■ дополнительная

● Общий анализ мочи.

● Копрологическое исследование кала.

● ЭКГ

Лечение.

● Лечебное питание (диета П).

● Регидратация оральными растворами солей (20—30 мл/кг за 4—6 часов дробно при I-й степени обезвоживания).

● НПВС:

► парацетамол¹ 500—2000 мг/сут внутрь на период лихорадки.

● ЛС, применяемые для лечения функциональных нарушений ЖКТ:

► дротаверин 40—80 мг 2—3 раза/сут внутрь.

► или мебеверин 1 капс 2 раза/сут.

● Показания для госпитализациии в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения:

► при дегидратации II – III степени.

► при нарастании дегидратации.

► при выраженном синдроме интоксикации

► по эпидемическим показаниям.

► при наличии тяжелой сопутствующей патологии

6. Энтеротоксигенная инфекция, вызванная Escherichia coli (А04.1)

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Бактериологическое исследование кала (или мазка из прямой кишки) на ПКФ

■ дополнительная

● Общий анализ мочи.

● Копрологическое исследование кала.

● ЭКГ

Лечение.

● Лечебное питание (диета П).

● Регидратация оральными растворами солей (20—30 мл/кг за 4—6 часов дробно при I-й степени обезвоживания).

● НПВС:

► парацетамол¹ 500—2000 мг/сут внутрь на период лихорадки.

● ЛС, применяемые для лечения функциональных нарушений ЖКТ:

► дротаверин 40—80 мг 2—3 раза/сут внутрь.

► или мебеверин 1 капс 2 раза/сут.

● Показания для госпитализациии в инфекционное отделениебольничной организации здравоохранения:

► при дегидратации II – III степени.

► при нарастании дегидратации.

► при выраженном синдроме интоксикации

► по эпидемическим показаниям.

► при наличии тяжелой сопутствующей патологии

7. Энтероинвазивная инфекция, вызванная Escherichia coli (А04.2)

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Бактериологическое исследование кала (или мазка из прямой кишки) на ПКФ

■ дополнительная

● Общий анализ мочи.

● Копрологическое исследование кала.

● Ректороманоскопия.

● ЭКГ

Лечение.

● Лечебное питание (диета П).

● Регидратация оральными растворами солей (20—30 мл/кг за 4—6 часов дробно при I-й степени обезвоживания).

● НПВС:

► парацетамол¹ 500—2000 мг/сут внутрь на период лихорадки.

● ЛС, применяемые для лечения функциональных нарушений ЖКТ:

► дротаверин 40—80 мг 2—3 раза/сут внутрь.

► или мебеверин 1 капс 2 раза/сут.

● Антибактериальная терапия:

► ципрофлоксацин 500 мг 2 раза/сут.

► или ломефлоксацин 400 мг/сут, офлоксацин 400 мг 2 раза/сут внутрь в течение 5 дней.

● Показания для госпитализациии в инфекционное отделениебольничной организации здравоохранения:

► при отсутствии эффекта от проводимой терапии.

► при сохранении гемоколита более 3-х суток.

► по эпидемическим показаниям.

► при наличии тяжелой сопутствующей патологии

8. Энтерогеморрагическая инфекция, вызванная Escherichia coli (А04.3)

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Бактериологическое исследование кала (или мазка из прямой кишки) на ПКФ

■ дополнительная

● Общий анализ мочи.

● Копрологическое исследование кала.

● Ректороманоскопия.

● ЭКГ

Лечение.

● Госпитализация в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

9. Энтерит, вызванный Campylobacter (А04.5)

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Бактериологическое исследование кала (или мазка из прямой кишки) на ПКФ

■ дополнительная

● Общий анализ мочи.

● Копрологическое исследование кала.

● Бактериологическое исследование кала на факультативно-анаэробные микроорганизмы.

● ЭКГ

Лечение.

● Лечебное питание (диета П).

● Регидратация оральными растворами солей (20—30 мл/кг за 4—6 часов дробно при I-й степени обезвоживания).

● Антибактериальная терапия:

► макролиды – азитромицин 500 мг/сут, или кларитромицин 250 мг 2 раза/сут внутрь в течение 3 дней.

► или фторхинолоны (ципрофлоксацин 500 мг 2 раза/сут. или ломефлоксацин 400 мг/сут внутрь в течение 5 дней).

● При тяжелой степени тяжести заболевания – госпитализация пациента в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

10. Энтерит, вызванный Yersinia enterocolitica (А04.6)

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Бактериологическое исследование кала (или мазка из прямой кишки) на иерсинии (Yersinia spp.).

● Определение антител к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови

■ дополнительная

● Общий анализ мочи.

● ЭКГ.

● Копрологическое исследование

Лечение.

● Лечебное питание (диета П).

● Регидратация оральными растворами солей (20—30 мл/кг за 4—6 часов дробно при I-й степени обезвоживания).

● Антибактериальная терапия:

► доксициклин 100 мг внутрь 2 раза в первые сутки и 1 раз в последующие сутки.

► или ципрофлоксацин 500 мг внутрь 2 раза/сут.

► или ломефлоксацин 400 мг/сут внутрь 7—10 дней.

● При тяжелой степени тяжести заболевания – госпитализация пациента в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

11. Псевдотуберкулез (А28.2)

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Бактериологическое исследование кала (или мазка из прямой кишки) на иерсинии (Yersinia spp.).

● Определение антител к иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови

■ дополнительная

● Общий анализ мочи.

● ЭКГ.

● Копрологическое исследование

Лечение.

● Лечебное питание (диета П).

● Регидратация оральными растворами солей (20—30 мл/кг за 4—6 часов дробно при I-й степени обезвоживания).

● Антибактериальная терапия:

► доксициклин 100 мг внутрь 2 раза в первые сутки и 1 раз в последующие сутки.

► или ципрофлоксацин 500 мг внутрь 2 раза/сут.

► или ломефлоксацин 400 мг/сут внутрь 7—10 дней.

● При тяжелой степени тяжести заболевания – госпитализация пациента в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

12. Энтероколит, вызванный Clostridium difficile (А04.7)

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Копрологическое исследование кала.

● Бактериологическое исследование кала (или мазка из прямой кишки) на ПКФ

■ дополнительная

● ЭКГ.

● Исследование кала на наличие токсина

● клостридии диффициле (Clostridium difficile

Лечение.

● Лечебное питание (диета П).

● Регидратация оральными растворами солей (20—30 мл/кг за 4—6 часов дробно при I-й степени обезвоживания).

● Отмена предшествующей заболеванию антибактериальной терапии.

● Метронидазол 500 мг 3 раза/сут внутрь в течение 10—14 дней.

● При отсутствии положительной динамики от проводимого лечения в течение 72 часов – госпитализация пациента в инфекционное или гастроэнтерологическое отделение больничной организации здравоохранения

13. Стафилококкковое пищевое отравление (А05.0)

Диагностика

■ обязательная

● Копрологическое исследование кала.

● Бактериологическое исследование кала (или мазка из прямой кишки) на ПКФ.

● Бактериологическое исследование рвотных масс или промывных вод желудка на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

■ дополнительная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● ЭКГ

Лечение.

● Лечебное питание (диета П).

● Промывание желудка (по медицинским показаниям).

● Регидратация оральными растворами солей (20—30 мл/кг за 4—6 часов дробно при I-й степени обезвоживания).

● При тяжелой степени тяжести заболевания – госпитализация пациента в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

14. Ботулизм. Отравление, вызванное Clostridium botulinum (А05.1).

Лечение

● Госпитализация пациента в инфекционное отделение (при тяжелой степени тяжести заболевания – в отделение анестезиологии и реанимации) больничной организации здравоохранения

15. Пищевое отравление, вызванное Clostridium perfringens [Clostridium welchii] (А05.2).

Диагностика

■ обязательная

● Копрологическое исследование кала.

● Бактериологическое исследование кала (или мазка из прямой кишки) на ПКФ.

● Бактериологическое исследование рвотных масс или промывных вод желудка на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

■ дополнительная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● ЭКГ

Лечение.

● Лечебное питание (диета П).

● Промывание желудка (по медицинским показаниям).

● Регидратация оральными растворами солей (20—30 мл/кг за 4—6 часов дробно при I-й степени обезвоживания).

● При тяжелой степени заболевания – госпитализация пациента в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

16. Пищевое отравление, вызванное Vibrio parahaemolyticus (А05.3).

Диагностика

■ обязательная

● Копрологическое исследование кала.

● Бактериологическое исследование кала (или мазка из прямой кишки) на ПКФ.

● Бактериологическое исследование рвотных масс или промывных вод желудка на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

■ дополнительная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● ЭКГ

Лечение.

● Лечебное питание (диета П).

● Промывание желудка (по медицинским показаниям).

● Регидратация оральными растворами солей (20—30 мл/кг за 4—6 часов дробно при I-й степени обезвоживания).

● При тяжелой степени тяжести заболевания – госпитализация пациента в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

17. Пищевое отравление, вызванное Bacillus cereus (А05.4).

Диагностика

■ обязательная

● Копрологическое исследование кала.

● Бактериологическое исследование кала (или мазка из прямой кишки) на ПКФ.

● Бактериологическое исследование рвотных масс или промывных вод желудка на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

■ дополнительная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● ЭКГ

Лечение.

● Лечебное питание (диета П).

● Промывание желудка (по медицинским показаниям).

● Регидратация оральными растворами солей (20—30 мл/кг за 4—6 часов дробно при I-й степени обезвоживания).

● При тяжелой степени тяжести заболевания – госпитализация пациента в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

18. Острая амебная дизентерия (А06.0). Хронический кишечный амебиаз (А06.1). Амебный недизентерийный колит (А06.2). Амебома кишечника (А06.3).

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Копрологическое исследование кала.

● Бактериологическое исследование кала (или мазка из прямой кишки) на ПКФ.

● Микроскопическое исследование свежего неокрашенного мазка кала на наличие E. Histolytica.

● Микроскопическое исследование свежего мазка кала, окрашенного раствором Люголя на наличие E. Histolytica

■ дополнительная

● Рентгенография (обзорная) грудной полости.

● Ультразвуковое исследование (далее – УЗИ) органов брюшной полости (комплексное).

● Консультация врача-хирурга.

● Колоноскопия.

● Исследование биоптата кишечника на наличие E. Histolytica

Лечение

● Этиотропное лечение:

► метронидазол 750 мг 3 раза/сут внутрь 10 дней.

● При хроническом амебиазе назначают 2—3 курса этиотропного лечения с интервалом 1—1,5 месяца.

● При средней и тяжелой степени тяжести заболевания – госпитализация пациента в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

19. Амебный абсцесс печени. Печеночный амебиаз (А06.4)

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Биохимическое исследование крови – определение уровня билирубина, уровня аланин-трансаминазы (далее – АЛТ).

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное).

● Рентгенография (обзорная) грудной полости

■ дополнительная

● Компьютерная томография (далее – КТ) 2 органов брюшной полости

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в хирургическое отделение больничной организации здравоохранения

20. Амебный абсцесс легкого (А06.5).

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Биохимическое исследование крови – определение уровня билирубина, АЛТ.

● Рентгенография (обзорная) грудной полости

■ дополнительная

● КТ² органов грудной полости.

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное)

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в хирургическое отделение больничной организации здравоохранения

21. Амебный абсцесс головного мозга (А06.6).

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Рентгенография (обзорная) грудной полости.

● Консультация врача-невролога, врача-офтальмолога

■ дополнительная

● КТ² головного мозга или магнитно-резонансная томография (далее – МРТ) 2 головы.

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное).

● Рентгенография околоносовых пазух носа.

● Биохимическое исследование крови – определение уровня билирубина, АЛТ

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в нейрохирургическое отделение больничной организации здравоохранения

22. Кожный амебиаз (А06.7).

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Микроскопическое исследование свежего неокрашенного мазка кала и кожи на наличие E. Histolytica.

● Микроскопическое исследование свежего мазка кала и мазка участка поврежденной кожи, окрашенных раствором Люголя на наличие E. Histolytica.

● Рентгенография (обзорная) грудной полости.

● Консультация врача-дерматовенеролога

■ дополнительная

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное).

● Консультация врача-хирурга

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

23. Амебная инфекция другой локализации. Амебный аппендицит, баланит (А06.8).

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи

■ дополнительная

● КТ² органов брюшной полости.

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное).

● Рентгенография (обзорная) грудной полости

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в хирургическое отделение больничной организации здравоохранения

24. Жиардиаз [лямблиоз] (А07.1).

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Копрологическое исследование кала.

● Биохимическое исследование крови – уровня билирубина, АЛТ.

● Бактериологическое исследование кала (или мазка из прямой кишки) на ПКФ.

● Микроскопическое исследование нативного мазка кала на наличие вегетативных форм и цист лямблий

■ дополнительная

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное).

● Обнаружение антигена лямблий в нативном кале методом иммунохроматографического анализа (далее – ИХА).

● Микроскопическое исследование дуоденального содержимого на наличие вегетативных форм и цист лямблий

Лечение.

● Этиотропное лечение:

► производные нитроимидазола (метронидазол 250 мг внутрь 3 раза/сут – 5 дней или орнидазол 1,5 г/сут однократно).

► или нитрофураны (фуразолидон 100 мг внутрь 4 раза/сут 7—10 дней).

► или антигельминтное средство (албендазол 400 мг/сут 5 дней)

25. Изоспороз. Инфекция, вызванная Isospora belli (Изоспориаз) (А07.3)

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Биохимическое исследование крови – исследование уровня билирубина, уровня АЛТ, мочевины, креатинина, электролитов (калия, натрия и хлора (далее – K⁺, Na⁺, Cl⁻).

● Бактериологическое исследование кала (или мазка из прямой кишки) на ПКФ.

● Копрологическое исследование кала.

● Микроскопическое исследование кала на наличие изоспоридий.

● Комплекс исследований при подозрении на инфицирование вирусом иммунодефицита человека (далее – ВИЧ)

■ дополнительная

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное).

● Рентгенография (обзорная) грудной полости

Лечение.

● Этиотропное лечение

► сульфаметоксазол/триметоприм 800/160 мг внутрь 2 раза/сут 10 дней.

● При иммуносупрессии:

► сульфаметоксазол/триметоприм 800/160 мг внутрь 4 раза/сут – 10 дней, далее 800/160 мг 2 раза/сут до 3 недель.

● При среднетяжелом или тяжелом течении заболевания – направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

26. Ульцерогландулярная туляремия (А21.0)

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

27. Окулогландулярная туляремия (А21.1).

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

28. Легочная туляремия (А21.2).

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

29. Желудочно-кишечная туляремия (А21.3).

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

30. Генерализованная туляремия (А21.7).

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

31. Кожная форма сибирской язвы. Злокачественный (ая) карбункул, пустула (А22.0).

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

32. Легочная форма сибирской язвы (А22.1).

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

33. Желудочно-кишечная форма сибирской язвы (А22.2).

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

34. Сибиреязвенная септицемия (А22.7).

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

35. Другие формы сибирской язвы. Сибиреязвенный менингит (А22.8).

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

36. Бруцеллез, вызванный Br. Melitensis (А23.0). Бруцеллез, вызванный Br. abortus (А23.1). Бруцеллез, вызванный Br. Suis (А23.2). Бруцеллез, вызванный Br. canis (А23.3). Другие формы бруцеллеза (А23.8)

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

37. Кожный эризипелоид (А26.0).

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи

■ дополнительная

● Консультация врача-хирурга

Лечение.

● Антибактериальная терапия:

► амоксициллин по 500 мг внутрь 3 раз/сут.

► или ципрофлоксацин 500 мг внутрь 2 раз/сут 7 дней

38. Лептоспироз (A27). Лептоспироз желтушно-геморрагический (A27.0). Другие формы лептоспироза (A27.8). Лептоспироз неуточненный (A27.9)

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

39. Листериозный менингит и менингоэнцефалит (А32.1). Листериозная септицемия (А32.7). Другие формы листериоза (А32.8)

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

40. Столбняк (А35)

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в хирургическое отделение больничной организации здравоохранения

41. Дифтерия (А36)

Диагностика

■ обязательная

● Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae)

■ дополнительная

● Консультация врача-оториноларинголога

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения в экстренном порядке

42. Менингококкковый менингит (А39.0). Острая менингококкемия (А39.2).

Лечение.

● Оказание экстренной медицинской помощи:

► в/в введение 2 г цефтриаксона

► в/в введение 60 мг преднизолона или 12 мг дексаметазона.

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения в экстренном порядке.

● При нестабильном и тяжелом состоянии пациента – в отделение анестезиологии и реанимации ближайшей организации здравоохранения

43. Септицемия, вызванная S. aureus (А41.0). Септицемия, вызванная Haemophilus influenzae (А41.3). Септицемия, вызванная анаэробами (А41.4)

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в отделение анестезиологии и реанимации многопрофильной больничной организации здравоохранения в экстренном порядке

44. Септицемия неуточненная. Септический шок (А41.9).

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в отделение анестезиологии и реанимации многопрофильной больничной организации здравоохранения в экстренном порядке

45. Рожа любой локализации, легкой и среднетяжелой степени (А46)

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Исследование уровня глюкозы в крови

■ дополнительная

● ЭКГ.

● Консультация врача-хирурга

Лечение.

● Амоксициллин 1000 мг 2 раза/сут 5—7 дней.

● При аллергии на бета-лактамные антибиотики пенициллины:

► кларитромицин 500 мг 2 раза/сут внутрь 5—7 дней

46. Рожа на лице любой тяжести и рожа любой локализации тяжелая (А46)

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в хирургическое отделение больничной организации здравоохранения в экстренном порядке

47. Болезнь Лайма. Мигрирующая эритема, вызванная Borrelia burgdorferi (А69.2)

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● ЭКГ

■ дополнительная

● Биохимическое исследование крови – определение уровня билирубина, АЛТ, определениеконцентрации C-реактивного белка (далее – СРБ).

● Консультация врача-невролога, врача-дерматовенеролога

Лечение.

● Антибактериальная терапия:

► тетрациклины (доксициклин 100 мг 2 раза/сут внутрь) 14 дней.

► альтернативные ЛС:

► полусинтетические пенициллины – амоксициллин 500 мг 3 раза/сут внутрь.

► или цефалоспорины (цефуроксим 500 мг 2 раза/сут внутрь) 14 дней.

► при невозможности использовать доксициклин, амоксициллин или цефуроксим под тщательным мониторингом могут быть использованы макролиды (азитромицин 500 мг/сут 7—10 дней)

48. Острый нейроборрелиоз (А69.2).

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное или неврологическое отделение больничной организации здравоохранения

49. Болезнь Лайма: II стадия (поражения опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы); III стадия (А69.2).

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● ЭКГ

Лечение.

1. Антибактериальная терапия.

1.1. ЛС выбора:

► тетрациклины (доксициклин 100 мг 2 раза/сут внутрь) 30—60 дней.

1.2. Альтернативные ЛС:

► полусинтетические пенициллины (амоксициллин 500 мг 3 раза/сут внутрь).

► или цефалоспорины (цефуроксим 500 мг 2 раза/сут внутрь) 30—60 дней.

2. Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение или другое профильное отделение (неврологическое, кардиологическое, ревматологическое) больничной организации здравоохранения

50. Сыпной тиф (А75). Эпидемический вшивый тиф, вызванный Rickettsia prowazekii (А75.0). Рецидивирующий тиф [болезнь Брилла] (А75.1). Тиф, вызванный Rickettsia typhi (А75.2). Тиф, вызываемый Rickettsia tsutsugamushi (А75.3)

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения в экстренном порядке

51. Лесное бешенство (А82.0). Городское бешенство (А82.1). Бешенство неуточненное (А82.9)

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение или отделение анестезиологии и реанимации больничной организации здравоохранения в экстренном порядке

52. Инфекции, вызванные вирусом простого герпеса, (herpes simplex) (В00)

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

■ дополнительная

● Консультация врача-дерматовенеролога, врача-офтальмолога, врача-невролога.

● Комплекс исследований при подозрении на инфицирование ВИЧ.

Лечение.

● При средней и тяжелой степени заболевания – направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения.

● При поражении глаз и ЦНС – направление пациента для госпитализации и лечения в больничную организацию здравоохранения (офтальмологическое, неврологическое, инфекционное отделения или отделение анестезиологии и реанимации).

53. Герпетический везикулезный дерматит (В00.1)

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый

■ дополнительная

● Молекулярно-биологическое исследование содержимого везикул на вирус простого герпеса (Herpes simplex virus).

● Комплекс исследований при подозрении на инфицирование ВИЧ.

● Консультация врача-дерматовенеролога

Лечение

● Противовирусное лечение (ацикловир 200 мг 5 раз/сут внутрь или валацикловир 500 мг 2 раза/сут внутрь 7—10 дней при первичном эпизоде и 5—7 дней – при повторных эпизодах);

● НПВС:

► ибупрофен 200 мг 3 раза/сут внутрь.

● При тяжелой степени заболевания – направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

54. Герпетический гингивостоматит и фаринготонзиллит (В00.2).

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый

■ дополнительная

● Комплекс исследований при подозрении на инфицирование ВИЧ.

● Консультация врача-стоматолога, врача-оториноларинголога

Лечение.

● Противовирусное лечение

► ацикловир 200 мг 5 раз/сут внутрь.

► или валацикловир 500 мг 2 раза/сут внутрь 7—10 дней при первичном эпизоде и 5—7 дней – при повторных эпизодах.

● НПВС:

► ибупрофен 200 мг 3 раза/сут внутрь

55. Опоясывающий лишай (herpes zoster) (В02). Опоясывающий лишай без осложнений (В02.9)

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Комплекс исследований при подозрении на инфицирование ВИЧ

■ дополнительная

● Консультация врача-дерматовенеролога, врача-невролога

Лечение.

● Противовирусное лечение:

► ацикловир 800 мг 5 раз/сут внутрь.

► или валацикловир 1 г 3 раз/сут 7—10 дней.

● Противосудорожные ЛС (карбамазепин 100—200 мг 1—3 раза/сут внутрь)

● или трициклические антидепрессанты (амитриптиллин 25 мг 1—2 раза/сут внутрь) до стойкого купирования болевого синдрома.

● При заболевании средней и тяжелой степени тяжести – направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения.

● При поражении глаз и ЦНС – направление пациента для госпитализации и лечения в больничную организацию здравоохранения (офтальмологическое, неврологическое, инфекционное отделения или отделение анестезиологии и реанимации)

56. Острый гепатит А (В15). Острый гепатит В (В16). Острый гепатит В без дельта-агента и без печеночной комы (В16.9). Острый гепатит В с дельта-антигеном без печеночной комы (ко-инфекция) (в 16.1). Острый гепатит С (В17.1). Острый гепатит Е (B17.2)

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче.

● Биохимическое исследование крови – определение уровня общего билирубина, уровня свободного и связанного билирубина в крови, АЛТ

■ дополнительная

● Биохимическое исследование крови – определение уровня общего белка, альбумина, аспартат-трансаминазы (далее – АСТ), амилазы, щелочной фосфатазы (далее – ЩФ), гамма-глутамилтранспептидазы (далее – ГГТП), глюкозы, K⁺, Na⁺, Cl⁻.

● Определениепротромбинового индекса (далее – ПТИ).

● Определение антител классов M, G (IgG, IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови.

● Определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAg Hepatitis B virus) в крови.

● Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови.

● Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови.

● Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу гепатита E (Hepatitis E virus) в крови.

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное).

● Молекулярно-биологическое исследование крови на ДНК вируса гепатита В.

● Молекулярно-биологическое исследование крови на РНК вируса гепатита С

Лечение.

● Показаниями для госпитализации пациента в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения являются:

► средняя и тяжелая степень тяжести заболевания.

► эпидемические показания.

● При остром гепатите В или B и дельта после выписки пациента продолжают противовирусное лечение, начатое в стационарных условиях (аналоги нуклеоз (т) идов (ламивудин 100 мг/сут внутрь или тенофовир 300 мг внутрь 1 раз/сут до достижения HBs-сероконверсии продолжительностью не менее 3 месяцев или HBe-сероконверсии продолжительностью не менее 12 месяцев).

● При затяжном течении гепатита В или B и дельта назначают противовирусное лечение:

► аналоги нуклеоз (т) идов (ламивудин 100 мг/сут или тенофовир 300 мг внутрь 1 раз/сут внутрь до достижения HBs-сероконверсии продолжительностью не менее 3 месяцев или HBe-сероконверсии продолжительностью не менее 12 месяцев).

● При затяжном течении гепатита С назначают противовирусное лечение:

► софосбувир/ледипасвир 400/90 мг внутрь 1 раз/сут (генотип 1)

► или омбитасвир/паритапревир/ритонавир 12,5/75/50 мг (2 таб утром) в сочетании с дасабувиром 250 мг внутрь по 1 таб 2 раза/сут (утром и вечером) (генотип 1b).

► или софосбувир/велпатасвир 400/100 мг внутрь 1 таб 1 раз/сут (все генотипы) – длительностью 8 недель.

► софосбувир 400 мг в сочетании с даклатасвиром 60 мг внутрь по 1 таб 1 раз/сут одновременно в один прием (все генотипы) – длительностью 12 недель

57. Эпидемический паротит (В26)

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи

■ дополнительная

● Определение альфа-амилазы в моче.

● Консультация врача-стоматолога

Лечение.

● При легкой и средней степени тяжести заболевания – изоляция пациента в домашних условиях.

● по эпидемическим показаниям – госпитализация пациента в инфекционное отделение организации здравоохранения.

● Парацетамол¹ 500—2000 мг/сут внутрь 3—5 дней.

● Полоскание полости рта 2% раствором натрия гидрокарбоната.

● Местно – сухое тепло

58. Паротитный орхит (В26.0).

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи

■ дополнительная

● Определение альфа-амилазы в моче

Лечение.

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

59. Инфекционный мононуклеоз (В27)

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein – Barr virus) в крови.

● Биохимическое исследование крови – определение уровня билирубина, АЛТ, ЩФ, ГГТП.

● Комплекс исследований при подозрении на инфицирование ВИЧ

■ дополнительная

● Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови (далее – ЦМВ).

● Консультация врача-гематолога.

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное)

Лечение.

● НПВС внутрь (при температуре тела более 38,5⁰С):

► диклофенак 75—150 мг/сут.

► или парацетамол¹ 500—2000 мг/сут.

► или ибупрофен 200—800 мг/сут.

► или нимесулид 100—200 мг/сут.

► антигистаминные ЛС внутрь (лоратадин 10 мг 1 раз/сут или клемастин 1 мг 2 раза/сут.

► или хлоропирамин 25 мг 2 раза/сут).

● При среднетяжелом или тяжелом течении заболевания – направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

60. Цитомегаловирусный мононуклеоз (В27.1).

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к ЦМВ в крови.

● Биохимическое исследование крови – определение уровня билирубина, АЛТ, ЩФ, ГГТП.

● Комплекс исследований при подозрении на инфицирование ВИЧ

■ дополнительная

● Консультация врача-гематолога.

● Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна – Барра (Epstein – Barr virus) в крови.

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное)

Лечение.

● НПВС внутрь (при температуре тела более 38,5⁰С):

► диклофенак 75—150 мг/сут.

► или парацетамол¹ 500—2000 мг/сут.

► или ибупрофен 200—800 мг/сут.

► или нимесулид 100—200 мг/сут.

► антигистаминные ЛС внутрь (лоратадин 10 мг 1 раз/сут или клемастин 1 мг 2 раза/сут.

► или хлоропирамин 25 мг 2 раза/сут).

● При средней и тяжелой степени заболевания – направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

61. Другие вирусные инфекции неуточненной локализации (В34.8).

Диагностика

■ дополнительная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● ЭКГ.

● Рентгенография (обзорная) грудной полости

Лечение.

● НПВС внутрь (при температуре тела более 38,5⁰С):

► диклофенак 75—150 мг/сут.

► или парацетамол¹ 500—2000 мг/сут.

► или ибупрофен 200—800 мг/сут.

► или нимесулид 100—200 мг/сут.

► антигистаминные ЛС внутрь (лоратадин 10 мг 1 раз/сут или клемастин 1 мг 2 раза/сут.

► или хлоропирамин 25 мг 2 раза/сут).

● Обильное питье.

● При тяжелом течении заболевания – направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

62. Малярия, вызванная Plasmodium falciparum (В50)

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Биохимическое исследование крови – определение уровня билирубина, АЛТ, мочевины, глюкозы.

● Микроскопическое исследование «толстой капли» крови на малярийные плазмодии (Plasmodium).

● Исследование тонкого мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium).

● Рентгенография (обзорная) грудной полости.

● ЭКГ

■ дополнительная

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное)

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

63. Малярия, вызванная Plasmodium vivax (В51)

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Биохимическое исследование крови – определение уровня билирубина, АЛТ, мочевины, глюкозы.

● Микроскопическое исследование «толстой капли» крови на малярийные плазмодии (Plasmodium).

● Исследование тонкого мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium).

● Рентгенография (обзорная) грудной полости.

● ЭКГ

■ дополнительная

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное)

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

64. Малярия, вызванная Plasmodium vivax, осложненная разрывом селезенки (В51.0).

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Биохимическое исследование крови – определение уровня билирубина, АЛТ, мочевины, глюкозы.

● Микроскопическое исследование «толстой капли» крови на малярийные плазмодии (Plasmodium).

● Исследование тонкого мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium).

● Рентгенография (обзорная) грудной полости.

● ЭКГ

■ дополнительная

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное)

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в хирургическое отделение больничной организации здравоохранения в экстренном порядке

65. Малярия, вызванная Plasmodium vivax, с другими осложнениями (В51.8)

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Биохимическое исследование крови – определение уровня билирубина, АЛТ, мочевины, глюкозы.

● Микроскопическое исследование «толстой капли» крови на малярийные плазмодии (Plasmodium).

● Исследование тонкого мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium).

● Рентгенография (обзорная) грудной полости.

● ЭКГ

■ дополнительная

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное)

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

66. Малярия, вызванная Plasmodium vivax, без осложнений (В51.9).

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Биохимическое исследование крови – определение уровня билирубина, АЛТ, мочевины, глюкозы.

● Микроскопическое исследование «толстой капли» крови на малярийные плазмодии (Plasmodium).

● Исследование тонкого мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium).

● Рентгенография (обзорная) грудной полости.

● ЭКГ

■ дополнительная

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное)

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

67. Токсоплазмоз (В58)

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Биохимическое исследование крови – определение уровня билирубина, АЛТ, мочевины, глюкозы.

● Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови.

● Комплекс исследований при подозрении на инфицирование ВИЧ.

● ЭКГ

■ дополнительная

● МРТ² головы (при невозможности выполнения – КТ² головного мозга).

● Консультация: врача-невролога, врача-офтальмолога.

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное).

● Рентгенография (обзорная) грудной полости

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

68. Токсоплазмозная окулопатия. Токсоплазмозный хориоретинит (В58.0)

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Биохимическое исследование крови – определение уровня билирубина, АЛТ, мочевины, глюкозы.

● Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови.

● Комплекс исследований при подозрении на инфицирование ВИЧ.

● Офтальмоскопия прямая и непрямая

■ дополнительная

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное).

● Рентгенография (обзорная) грудной полости.

● ЭКГ.

● Консультация врача-инфекциониста

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в офтальмологическое отделение больничной организации здравоохранения

69. Токсоплазмозный гепатит (В58.1).

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Биохимическое исследование крови – определение уровня билирубина, АЛТ, ЩФ, мочевины, глюкозы.

● Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови.

● Комплекс исследований при подозрении на инфицирование ВИЧ.

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное).

● ЭКГ

■ дополнительная

● Определение ПТИ.

● Рентгенография (обзорная) грудной полости

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

70. Токсоплазмозный менингоэнцефалит (В58.2).

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Биохимическое исследование крови – определение уровня билирубина, АЛТ, ЩФ, мочевины, глюкозы, K⁺, Na⁺, Cl⁻.

● Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови.

● Комплекс исследований при подозрении на инфицирование ВИЧ.

● ЭКГ

■ дополнительная

● МРТ² головы (при невозможности выполнения – КТ² головного мозга).

● Рентгенография (обзорная) грудной полости.

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное).

● Консультация врача-невролога, врача-офтальмолога

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

71. Легочный токсоплазмоз (В58.3).

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Биохимическое исследование крови – определение уровня билирубина, АЛТ, мочевины, глюкозы.

● Микроскопическое исследование мазков мокроты на наличие кислотоустойчивых бактерий (далее КУБ).

● Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови.

● Комплекс исследований при подозрении на инфицирование ВИЧ.

● ЭКГ.

● Рентгенография (обзорная) грудной полости

■ дополнительная

● КТ² органов грудной клетки.

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное).

● Консультация врача-невролога, врача-офтальмолога

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

72. Пневмоцистоз (В59)

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Биохимическое исследование крови – определение уровня билирубина, АЛТ, мочевины, глюкозы, лактатдегидрогеназы (далее – ЛДГ).

● Микроскопическое исследование мазков мокроты на наличие КУБ.

● Микробиологическое исследование лаважной жидкости на цисты пневмоцист (Pneumocystis carinii).

● Комплекс исследований при подозрении на инфицирование ВИЧ.

● Рентгенография (обзорная) грудной полости

■ дополнительная

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное)

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в пульмонологическое отделение больничной организации здравоохранения

73. Шистосомоз, вызванный Schistosoma haematobium [мочеполовой шистосомоз] (В65.0).

Диагностика

■ дополнительная

● Общий анализ мочи.

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное).

● Консультация врача-инфекциониста

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в урологическое отделение больничной организации здравоохранения

74. Шистосомоз, вызванный Schistosoma mansoni [кишечный шистосомоз] (В65.1)

Диагностика

■ дополнительная

● Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

75. Шистосомоз, вызванный Schistosoma japonicum. Азиатский шистосомоз (В65.2).

Диагностика

■ дополнительная

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное)

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

76. Другие шистосомозы. Инвазия, вызванная Schistosoma intercalatum, Schistosoma mattheei, Schistosoma mekongi (В65.8)

Диагностика

■ обязательная

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное)

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

77. Описторхоз. Инвазия, вызванная Opisthorchis (felineus), (viverrini) (В66.0)

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Биохимическое исследование крови – определение уровня билирубина, АЛТ, глюкозы.

● Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов.

● Копрологическое исследование

■ дополнительная

● Определение антител к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus) в крови.

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное).

● Микроскопическое исследование дуоденального содержимого на яйца и личинки гельминтов.

● Консультация врача-онколога

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

78. Инвазия печени, вызванная Echinococcus granulosus (В67.0).

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Биохимическое исследование крови – определение уровня билирубина, АЛТ, глюкозы.

● Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов.

● Копрологическое исследование.

● Рентгенография (обзорная) грудной полости.

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное)

■ дополнительная

● Определение антител к эхинококку в крови.

● КТ² органов брюшной полости

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в хирургическое отделение больничной организации здравоохранения

79. Инвазия легкого, вызванная Echinococcus granulosus (В67.1).

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Биохимическое исследование крови – определение уровня билирубина, АЛТ, глюкозы.

● Рентгенография (обзорная) грудной полости

■ дополнительная

● Определение антител к эхинококку в крови.

● КТ² органов грудной клетки.

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное).

● Микроскопическое исследование мокроты на наличие протосколексов и сколексов паразита

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в хирургическое отделение больничной организации здравоохранения

80. Инвазия кости, вызванная Echinococcus granulosus (В67.2).

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Биохимическое исследование крови – определение уровня билирубина, АЛТ, глюкозы, ЩФ.

● Рентгенография (обзорная) грудной полости.

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное).

● Рентгенография костей пораженной области

■ дополнительная

● Определение антител к эхинококку в крови.

● КТ² органов грудной клетки, органов брюшной полости, головы

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в хирургическое отделение больничной организации здравоохранения

81. Инвазия другой локализации и множественный эхинококкоз, вызванный Echinococcus granulosus (В67.3).

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Биохимическое исследование крови – определение уровня билирубина, АЛТ, глюкозы, ЩФ.

● Рентгенография (обзорная) грудной полости.

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное).

● УЗИ матки и придатков.

● УЗИ предстательной железы.

● УЗИ щитовидной железы

■ дополнительная

● Определение антител к эхинококку в крови.

● КТ² органов грудной клетки, органов брюшной полости, головы, органов малого таза.

● Консультация врача-акушера-гинеколога, врача-уролога

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в хирургическое отделение больничной организации здравоохранения

82. Инвазия, вызванная Echinococcus granulosus, неуточненная (В67.4).

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Биохимическое исследование крови – определение уровня билирубина, АЛТ, глюкозы, ЩФ.

● Рентгенография (обзорная) грудной полости.

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное).

● УЗИ матки и придатков.

● УЗИ предстательной железы.

● УЗИ щитовидной железы

■ дополнительная

● Определение антител к эхинококку в крови.

● КТ² органов грудной клетки, органов брюшной полости, головы, органов малого таза.

● Консультация врача-акушера-гинеколога, врача-уролога

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в хирургическое отделение больничной организации здравоохранения

83. Инвазия печени, вызванная Echinococcus multilocularis (В67.5).

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Биохимическое исследование крови – определение уровня билирубина, АЛТ, глюкозы, ЩФ.

● Рентгенография (обзорная) грудной полости.

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное)

■ дополнительная

● Определение антител к эхинококку в крови.

● КТ² органов брюшной полости

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в хирургическое отделение больничной организации здравоохранения

84. Инвазия другой локализации и множественный эхинококкоз, вызванный Echinococcus multilocularis (В67.6).

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Биохимическое исследование крови – определение уровня билирубина, АЛТ, глюкозы, ЩФ.

● Рентгенография (обзорная) грудной полости.

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное).

● УЗИ матки и придатков.

● УЗИ предстательной железы.

● УЗИ щитовидной железы

■ дополнительная

● Определение антител к эхинококку в крови.

● КТ² органов грудной клетки, органов брюшной полости, головы, органов малого таза.

● Консультация врача акушера-гинеколога, врача-уролога

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в хирургическое отделение больничной организации здравоохранения

85. Инвазия, вызванная Taenia solium. Солитер свиной или вооруженный (инвазия) цепень (В68.0).

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов.

● Микроскопическое исследование кала на наличие члеников возбудителя

■ дополнительная

● Копрологическое исследование

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

86. Инвазия, вызванная Taenia saginata. Бычий или невооруженный цепень (инвазия) (В68.1)

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов.

● Микроскопическое исследование кала на наличие члеников возбудителя

■ дополнительная

● Копрологическое исследование

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

87. Цистицеркоз центральной нервной системы (В69.0).

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Биохимическое исследование крови – определение уровня билирубина, АЛТ, глюкозы.

● Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов.

● Рентгенография черепа.

● МРТ² головы или КТ² головного мозга

■ дополнительная

● Определение антител к цистицерку в крови.

● Консультация врача-невролога, врача-офтальмолога

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в неврологическое (нейрохирургическое) инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

88. Цистицеркоз глаза (В69.1).

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Биохимическое исследование крови – определение уровня билирубина, АЛТ, глюкозы.

● Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов.

● Рентгенография черепа.

● МРТ² головы или КТ² головного мозга.

● Офтальмоскопия прямая и непрямая

■ дополнительная

● Определение антител к цистицерку в крови.

● Ультразвуковое исследование глазного яблока.

● МРТ глазницы.

● Консультация врача-невролога.

● Диафаноскопия глаза

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в офтальмологическое отделение больничной организации здравоохранения

89. Цистицеркоз других локализаций (В69.8).

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Биохимическое исследование крови – определение уровня билирубина, АЛТ, глюкозы.

● Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов.

● Рентгенография мягких тканей пораженной области.

● Микроскопическое исследование кала на наличие члеников возбудителя

■ дополнительная

● Определение антител к цистицерку в крови.

● КТ² головы.

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное).

● Консультация врача-невролога, врача-офтальмолога

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

90. Дифиллоботриоз (В70.0).

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

■ дополнительная

● Копрологическое исследование

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

91. Трихинеллез (В75)

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Биохимическое исследование крови – определение уровня билирубина, АЛТ, АСТ, глюкозы.

● ЭКГ.

● Рентгенография (обзорная) грудной полости

■ дополнительная

● Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови (с конца второй недели заболевания)

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

92. Анкилостомоз (В76.0).

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов.

● Рентгенография (обзорная) грудной полости

■ дополнительная

● Биохимическое исследование крови – определение уровня билирубина, железа в сыворотке крови.

● Копрологическое исследование.

● Консультация врача-дерматовенеролога

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

93. Аскаридоз (B77)

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Микроскопическое исследование кала на яйца гельминтов

■ дополнительная

● Общий анализ мочи.

● Определение антител к аскаридам в крови

Лечение.

● Этиотропное лечение:

► албендазол 400 мг внутрь однократно.

► или мебендазол 100 мг внутрь 2 раза/сут в течение 3-х дней.

► или пирантел 11 мг/кг внутрь (максимальная доза 1 грамм) 1 раз/сут однократно

94. Аскаридоз с кишечными осложнениями (В77.0).

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Биохимическое исследование крови – определение уровня билирубина, АЛТ, ЩФ, глюкозы.

● Микроскопическое исследование кала на яйца гельминтов.

● Рентгенография (обзорная) грудной полости.

● Рентгенография (обзорная) брюшной полости.

● Консультация врача-хирурга

■ дополнительная

● КТ² органов брюшной полости.

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное).

● Копрологическое исследование

Лечение

● Этиотропное лечение:

► альбендазол 400 мг внутрь однократно.

► или мебендазол 100 мг внутрь 2 раза/сут в течение 3-х дней.

► или пирантел 11 мг/кг внутрь (максимальная доза 1 грамм) 1 раз/сут однократно.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в хирургическое отделение больничной организации здравоохранения

95. Стрептококковый тонзиллит (J03.0).

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● ЭКГ

● Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на микроорганизмы.

■ дополнительная

● Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) (по эпидемическим показаниям либо при отсутствии в анамнезе указаний на вакцинацию против дифтерии)

Лечение.

● Антибактериальная терапия:

► амоксициллин по 1000 мг внутрь 2 раза/сут.

► или амоксициллин/клавулановая кислота 875/125 мг внутрь 2 раза/сут 10 дней.

► или цефалексин 500 мг 2 раза/сут внутрь 10 дней.

► или цефуроксим 250 мг внутрь 2 раза/сут 10 дней.

► или цефиксим 400 мг внутрь 1 раз/сут 10 дней.

► или кларитромицин 500 мг внутрь 2 раза/сут 10 дней.

► или клиндамицин по 300 мг внутрь 3 раза/сут 10 дней.

► или азитромицин по 500 мг внутрь 1 раз/сут 3 дня.

● НПВС внутрь (при температуре тела более 38,5⁰С).

► парацетамол¹ 500—2000 мг/сут внутрь.

► или ибупрофен 200—800 мг/сут внутрь.

► или мелоксикам 15 мг/сут внутрь.

► или нимесулид 100—200 мг/сут внутрь.

● Обильное питье

96. Грипп с другими респираторными проявлениями, вирус гриппа идентифицирован (J10.1).

Диагностика

■ дополнительная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● ЭКГ.

● Рентгенография (обзорная) грудной полости

Лечение.

● Озельтамивир 75 мг внутрь 2 раза/сут 5 дней.

● НПВС внутрь (при температуре тела более 38,5⁰С).

► парацетамол 500—2000 мг/сут внутрь.

► или ибупрофен 200—800 мг/сут внутрь.

► или мелоксикам 15 мг/сут внутрь.

► или нимесулид 100—200 мг/сут внутрь.

● Обильное питье.

● При тяжелой степени тяжести заболевания пациента направляют для госпитализации и лечения в инфекционное или пульмонологическое отделение больничной организации здравоохранения.

● При развитии дыхательной недостаточности – госпитализация и лечение в отделение анестезиологии и реанимации больничной организации здравоохранения

97. Висцеральный лейшманиоз (B55.0).

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый

■ дополнительная

● Определение ПТИ

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в инфекционное отделение больничной организации здравоохранения

98. Кожный лейшманиоз (B55.1).

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в дерматологическое отделение больничной организации здравоохранения

99. Кожно-слизистый лейшманиоз (B55.2).

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый

Лечение.

● Направление пациента для госпитализации и лечения в дерматологическое отделение больничной организации здравоохранения

100. Энтеробиоз (В80)

Диагностика

■ обязательная

● Исследование перианального соскоба на энтеробиоз.

● Исследование соскоба с перианальной области на энтеробиоз

Лечение.

● Этиотропное лечение:

► албендазол 400 мг внутрь однократно, затем через 2 недели 400 мг внутрь однократно.

► или мебендазол 100 мг внутрь однократно, затем через 2 недели повторно 100 мг внутрь однократно.

► или пирантел 11 мг/кг (максимальная разовая доза 1000 мг) внутрь однократно, затем через 2 недели 11 мг/кг (максимальная разовая доза 1000 мг) внутрь однократно

Примечания

1. С осторожностью использовать парацетамол в дозе более 2 г/сут у пациентов с нарушением функции печени и (или) почек в амбулаторных условиях, особенно при отсутствии возможности обеспечения адекватной гидратации и ухода.

● При плохо купируемой лихорадке использовать альтернативные НПВС или рассмотреть возможность оказания медицинской помощи в стационарных условиях.

2. Диагностическое исследование выполняют в межрайонных, городских, областных организациях здравоохранения, оснащенных визуализационной медицинской техникой (КТ, МРТ).

Приложение 2. Медицинская помощь пациентам в стационарных условиях

1. Холера, вызванная холерным вибрионом 01, биовар cholerae (А00.0). Холера, вызванная холерным вибрионом 01, биовар eltor. Холера Эль-Тор. (А00.1)

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Биохимическое исследование крови – определение уровня K⁺, Na⁺, Cl⁻, креатинина, мочевины, общего белка.

● Копрологическое исследование.

● Бактериологическое исследование кала (или мазка из прямой кишки), рвотных масс на ПКФ.

● Бактериологическое исследование кала на холеру (Vibrio spp.).

● ЭКГ

■ дополнительная

● Исследование показателей гемостаза.

● Исследование параметров кислотно-основного состава (далее – КОС) крови.

● Молекулярно-биологическое исследование кала для обнаружения ДНК возбудителя

Лечение.

1. Коррекция водно-солевого баланса:

1.1. При дегидратации 1 степени.

● Пероральная регидратация в минимальном объеме до 2,0 л/сут (солевой раствор для пероральной регидратации), по 75—100 мл каждые 15—30 минут.

● Выполняют оценку продолжающихся потерь жидкости (перспирация, рвота, диарея и т.д.) в динамике для определения объема дополнительной регидратации (ориентировочно по 200 мл жидкости дополнительно на каждый акт дефекации).

● При некупируемой рвоте, невозможности приема жидкости внутрь, нарастании дегидратации – переход на в/в регидратацию.

1.2. При дегидратации 2 степени назначают комбинацию в/в и пероральной регидратации в объеме 50—100 мл/кг (1/3—1/2 объема в/в капельно, 2/3—1/2 объема перорально):

► растворы электролитов для в/в введения.

► для приема внутрь – солевой раствор для пероральной регидратации.

● При стабилизации состояния пациента максимально ранний переход на пероральную регидратацию.

● Выполняют оценку продолжающихся потерь жидкости (перспирация, рвота, диарея и т.д.) в динамике для определения объема дополнительной регидратации (ориентировочно по 200 мл жидкости дополнительно на каждый акт дефекации).

1.3. При дегидратации 3 степени.

● Госпитализация пациента в отделение анестезиологии и реанимации больничной организации здравоохранения.

● Регидратация растворами электролитов для в/в введения осуществляют через две периферические или центральную вены из расчета:

► 1-й час – 50 мл/кг.

► 2-й час – 25 мл/кг.

► 3-й час – 25 мл/кг.

● Клиническую оценку состояния пациента осуществляют каждый час.

● При отсутствии эффекта от проводимого лечения – увеличение скорости инфузии).

● В последующем – продолжение в/в регидратации (растворы электролитов для в/в введения) или переход на пероральную регидратацию (солевой раствор для пероральной регидратации).

● Выполняют оценку продолжающихся потерь жидкости (перспирация, рвота, диарея и т.д.) в динамике для определения объема дополнительной регидратации (ориентировочно по 200 мл жидкости дополнительно на каждый акт дефекации).

2. Антибактериальная терапия.

2.1. Лекарственные средства (далее – ЛС) выбора:

► доксициклин 300 мг внутрь однократно.

► или тетрациклин 500 мг внутрь каждые 6 ч 3 дня.

► при беременности – азитромицин 500 мг внутрь 1 раз/сут 3 дня.

2.2. Альтернативные ЛС:

► ципрофлоксацин 1000 мг однократно внутрь.

► или азитромицин 500 мг внутрь 1 раз/сут 3 дня

2. Брюшной тиф (А01.0). Паратиф А (А01.1). Паратиф В (А01.2). Паратиф С (А01.3)

Диагностика

■ обязательная

● Общий (клинический) анализ крови развернутый.

● Общий анализ мочи.

● Биохимическое исследование крови – определение уровня билирубина, АЛТ, АСТ, С-реактивного белка (далее – СРБ), амилазы, креатинина, мочевины.

● Бактериологическое исследование крови на стерильность.

● Бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную группумикроорганизмов.

● Копрологическое исследование.

● Бактериологическое исследование кала (или мазка из прямой кишки) на ПКФ (пациентам, относящимся к эпидзначимому контингенту бактериологическое исследование выполняют трижды).

● Бактериологическое исследование кала и мочи на тифопаратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi, Salmonella paratyphi).

● ЭКГ.

● Определение антител к сальмонелле тифи, паратифа A, В и С (Salmonella typhi, Salmonella paratyphy A, Salmonella paratyphy B, Salmonella paratyphy C) в крови.

● Рентгенография (обзорная) грудной полости.

● УЗИ органов брюшной полости (комплексное)

■ дополнительная

● Исследование показателей гемостаза.

● Биохимическое исследование крови – определение уровня K⁺, Na⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺.

● Исследование кала на скрытую кровь.

● Исследование бета-лактамазной активности сыворотки крови при назначении бета-лактамных антибиотиков.

● Определение антител к сальмонелле паратифа A (Salmonella paratyphy A) в крови.

● Определение антител к сальмонелле паратифа B (Salmonella paratyphy B) в крови.

● Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови.

● Консультация врача-хирурга

Лечение.

1. Постельный режим. Лечебное питание (диета П).

2. Антибактериальная терапия (выбор ЛС должен основываться на сведениях о географическом происхождении возбудителя и его антибиотикорезистентности).

2.1. ЛС выбора:

● фторхинолоны (ципрофлоксацин 500 мг 2 раза/сут внутрь или 400 мг 2 раза/сут в/в.

► левофлоксацин 750 мг 1 раз/сут внутрь или в/в) 7—14 дней (не менее 2 дней после нормализации температуры тела).

► цефалоспорины III поколения (цефтриаксон 1—2 г 2 раза/сут в/в или цефотаксим 2 г 3—4 раза/сут в/в) 14 сут.

2.2. Альтернативные ЛС:

► карбапенемы (имипинем/циластатин 250/250 мг 4 раза/сут или меропенем 500—1000 мг 3 раза/сут) (возможно в сочетании с фторхинолонами для полирезистентных возбудителей) 7—14 дней.

► хлорамфеникол внутрь 500 мг 4 раза/сут первые 3-е сут, затем 500 мг 3 раза/сут до 8-х сут, затем 500 мг 2 раза/сут до 12-и дней нормальной температуры тела.

3. Дезинтоксикационная терапия (10—30 мл/кг/сут):

► 5% раствор глюкозы.

► 0,9% раствор натрия хлорида.

► растворы электролитов.

► декстран.

4. НПВС:

► кеторолак 40—120 мг/сут внутрь или в/м.

► метамизол 500—2000 мг/сут внутрь или в/м.

► парацетамол 500—2000 мг/сут внутрь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.