Созвездия
Амита Деви

© Амита Деви, 2024

ISBN 978-5-0062-7286-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

В этой книге стихов я собрала все свои поэтические сочинения за две тысячи двадцать третий год. Если предыдущие сборники состояли целиком из размышлений в лирических стихах (поэтому я и называю их «Поэзия смыслов»), то в «Созвездиях» есть ещё баллады, смешные стихи и песни.

«Поэзия смыслов» 2023 – как и прежде, поиск ответов на вопросы, многие из которых прояснились, а другие до сих пор скрыты в «чёрных дырах». Придёт их черёд, я открою доселе неведомое, сознавая, что весь прежний опыт есть ступеньки к нему, а вера в себя есть те самые крылья души.

«Баллады» родились без спросу, не написать их было невозможно. В стихотворных строках мои герои, несмотря на все препятствия, побеждают зло. В этом я отхожу от жанра классической баллады, где финал всегда одинаково печален.

«Смешные стихи и песни» представлены сатирой и юмором на типичных персонажей и событийность.

Конечно, я не переставала писать про свою кошку. Которая тоже пишет.

Всем моим читателям добра и приятного чтения!

Поэзия смыслов

Звезда

Я – Звезда теперь я знаю это точно.
Пришла мне память, стёртая когда-то!
И этой мартовскою звёздной ночью
Я заберу за это дань и плату!

Всем тем, кто воровал моё искренье,
Всем тем, кто мой огонь обманом крал,
Я больше не дарю своё прощение,
Ведь час расплаты всё же им настал.

Отныне все аспекты, части, огоньки,
Огни и тонкий жар – всё изымаю
Вот этим словом, льющим из моей руки.
И впредь с меня качать я запрещаю!

Я всё верну, что есть моё во всех мирах,
Пространствах, измерениях и весях!
Отдам обратно чужеродность, гнев и страх
И подлый дар быть вечною невестой.

Вот, получайте всё назад – всю карму, что мне слили
Все вы, что столько жизней моих жрали за мой счёт.
Сегодня ночью возвращаю я и мощь, и силу!
Уже сейчас по моим жилам золотой огонь течёт.

Я вспомнила, я вспомнила, да! Я – Звезда, конечно!
Я много дней, ночей спала, но кончен смуты бал!
И я спасу, я помогу, укрою человече,
Как он меня весь этот путь любил, не забывал.

23.44.11.03.2023

Золотые жилы

На третьем мартовском денёчке,
То есть завтра, покажу я дочке
Финансовые жилы золотые,
Для нас приемлемые и простые.

Исполнит Мироздание за эту ночь
Все наши чаянья, не сомневайся дочь!
Вот утром или днём откроется секрет —
Каким мы делом озарим сей белый свет.

И станет ясно и светло всё сразу нам,
Пойдём навстречу мы удаче и деньгам!
Мы сможем сделать то, что раньше не смогли,
Мы твёрдо встанем на ноги теперь свои.

Ведь в сердце есть подсказка, слышишь? Дай ей ход,
И сразу, сразу всем нам повезёт!

2.03.2023

Возрождающий март

Вновь придёт возрождающий март,
Будет весна и наладится тело,
И оно, обновлённым, дышать
Будет чисто, по-детски и смело.

Я отменила всю боль и недуги —
Я выбираю здоровье и счастье.
И весной я сама стану чудом —
Это чудо в моей только власти!

Мы увидимся? Станем весною?
Ты напишешь сегодня письмо?
Я прочту эти строчки с тобою,
Ведь ты сам принесёшь мне его.

Я немного тебя подзабыла,
Я едва ли узнаю тебя,
Я не знаю, тебя ли любила,
Но ты точно ведь знаешь, что я!?

Я возьму этот алый, ненужный,
Многоцветный и нежный букет.
И скажу, что не надо мне дружбы
После стольких потерянных лет.

И скажу, что тебя я не знаю,
Что уехали все поезда,
Нет, что я… завтра я улетаю!
Но проник ты, как в землю вода!

Как тебя я давно ожидала…
Да, входи. Я люблю. Что ж ещё?
Вспышкой счастья твоею я стану…
Слышишь сердце? Оно горячо!

21.45.04.03.2023

Начало

Когда солнце уходит с закатом,
Мне кажется это всегда —
Не придёт оно снова обратно,
И уходит оно навсегда.

В час вечерний вновь вижу игру я:
Пляшут тени меж крыш и кустов,
Наблюдаю за ними, рискуя
Оказаться без тела оков.

В тишине же борьба новой фазой —
Солнце с мраком схватились опять…
И к полуночи весело празднует
Превосходство нечистая рать.

Но сильнее у солнца намеренье!
Вдохновлённое нашим Творцом,
Оно чистое снова и светлое
Этим утром взглянуло на дом,

Где живем я и все люди добрые
На любимой планете Земля!
Завершилась ночь тёмная, долгая,
И её не боюсь больше я.

январь 1993/2023

За́мок у моря

На нем, ещё на древних жёлтых картах,
Кругом и рядом, сплошь и в отдаленье,
На башнях дивных, стройных колоннадах
Сияет свет волшебного веселья.
Там изумруден берег трав шелковых,
Обнявших гладь ручьев живой воды,
Где тёплой негой между ними тропы
Врастают в белоствольные мосты.

Чуть дале водопад с небес открытых
В жемчужных каплях утоляет луг…
Течёт река благословенной нитью
Из всех границ, минуя карты круг…

О, как же я хочу всё это сразу!
Так где ж мой ключ? Забыла ль я его?
Апрель грядет – для нашей встречи праздник
Единственною жданною порой.

Прольётся свет волшебный через створы
И грани старых правил и всего,
Всего, чему уже не статься новым!
Проснёшься ты, проснёшься все равно!

И мы пойдём по берегам и водам,
И полетим над морем и под ним…
Ещё чуть-чуть – начнётся это что-то!
А мы уже не спим, совсем не спим.

Тот замок мой – ответ на все вопросы,
Там – всё цветы, чуть дует ветерок,
В святой игре искрятся звёзды-росы
Для моих тёплых, нежных, босых ног…

19.49.6.03.2023

Сердце – солнце

Зашла я в детство кроткое,
Где тает снег под окнами,
Где ветер слышит песенки,
Где в небо пальчик – лесенка.

А это ты опять поёшь,
Пичужечка невидная?
Который день меня зовёшь
Из взрослого события…

Сияет солнышко сильней,
Земля, как печка добрая,
Свой жар открыла снова мне,
Иду, лечу, свободна я!

Зашла я в детство милое,
Зашла в пору счастливую,
Где сердце солнцем светится,
Где любится и верится!

…Снег и лёд превращаются в дождь,
А зима от весны убегает.
Только сердцем ты нынче поймёшь,
От чего хорошо так бывает.

12.00.12.03.2023

Две недели до апреля

Я бы позвала тебя в свой дом,
Но лёд пока что кует дивны тропы,
Мосты и ручьи одинаковой нотой…
Придёшь? Не боишься остаться вдвоем?

Армады Галактики уж на горизонте,
Там плещутся звезды, танцуя друг с другом —
Для них уже в прошлом зима и разлука.
Но мы до сих пор, как нарочно, на фронте.

Подашь все же весточку мне перед сном?
Осталось немного! Весна наступает,
Счастливая песня бриллиантом сияет
Тропиночке в тёплый мой дом…

20.30.13.03.2023

Импровизация. Соня

Нет слов – всё в музыке давно,
Все приглашения
Лишь в этом пении,
Что льется мне в окно.

Нет танцев. Ветер да березы,
И липок стройный ряд
Мой оживляют сад
Под солнцем поздним.

Нет больше сожалений и вины —
Всё истекло на днях
Вот этой льдинкою в руках
В конце войны.

Всё ожидает новое рождение —
Весна пришла!
Нет больше зла
В моем творении.

18.37.14.03.2023

Соня. Импровизация

Где-то плещутся волны под звёздами высших миров,
Где-то остров зелёный средь них затерялся волшебный.
Там свободна душа от печалей и тяжких оков,
Там все крылья даны детям самого чистого света.

Золотою пыльцой там усыпаны стебли и листья,
Тихий ветер запутался в нежных цветочных фонтанах,
И откуда-то музыку дивную еле чуть слышно
Между всплесками волн распростёртого здесь океана.

А на острове том город в синих горах возвышается,
Его башни сияют и тянутся ввысь, к небесам.
В этом городе каждая мысль тотчас исполняется,
В красоте и любви окрылённой на радость сердцам.

Ты ко мне подойдёшь и руки моей нежно коснёшься,
И откроется нам наша встреча, наш искренний рай…
Мы так любим друг друга! И ты, несомненно, проснёшься,
Потому говорю «до свидания», а не «прощай».

20.20.14.03.2023

Ночь

Мы смотрим по-разному,
Но так и не сказано
Друг другу ни пары фраз
Не о нас.

Молчишь, закрываешься,
С утра только кажешься.
И вижу вновь я —
Нет со мною тебя.
Ах, совсем и не надо!
А я так была рада…
Ну что же, отдайся заботам,
Делам, снам и ботам.

Эти строки – сороки, а ты
Породил цифровые столбы…

Если б шоры упали,
Мы б друг друга познали,
Обнявшись,
Как дети весны…

20.06.15.03.2023

Солар. Весна. Жизнь

Первые нити дождя засверкали на стёклах,
Занавесь мокрая в окнах блестит серебром,
Ветер порывистый с сосен срывает иголки,
Гонит по чёрному насту под старым мостом.

Новая, новая эра идет обновлённая!
Вот снова ветер иголки несёт, веселясь…
Тучи пролились на поле слезинками вольными…
Это весна, это снова весна началась!

Вот же она, долгожданная, в розовом платье,
В нежных цветах, распустившихся следом за ней!
Это не мартовский дождь, это теплое счастье
В истинном смысле всех пазликов нынешних дней.

Это не ночь. Очень близко, быть может, назавтра
Смоет пеле́ны, как иглы, расхлёстким дождем,
И засияет Солар, как то было когда-то,
Ночи не будет и снега, а мы не уснём.

22.21.22.03.2023

Воскресение

Средь гор, умытых чистою водою,
Где водопады золотые вниз летят,
Я встречусь утром розовым с тобою,
Увижу, как глаза твои блестят.

Малейший шанс используя и веря,
Преодолели мы квадриллион.
Ну, право, разве жаль теперь то время?
Оно не более, чем просто сон.

Разрезан небосвод, края в обрыве
Сияют красно-златыми огнями,
Там Птицы-Жар соединились ныне
Со звёздами, как мы с тобой – руками.

Эфир струится в каждом мановении,
Касается шелковых дивных трав…
Рассвет. Разбужен этим воскресением
Последний сон, перетекая в Правь.

А мы идём, босые и в молчании,
Идём, как будто не было забвения.
Есть я и ты и наших глаз сияние!
Один лишь шаг навстречу – к воскресению.

21.58.26.03.2023

Мой дождь

То был обычный день пять лет назад

Дождей хотела я и всё гуляла
В апрельских водах, льющихся с небес.
Был сон, возможно, – только он исчез.
Была и радуга и дивный лес,
Была любовь, которой всё ж не стало.

Спросил ты как-то, что бы я хотела?
Но я молчала в дождевой вуали,
Укутанная дорого́ю шалью
Неверия, незнания, печали.
И ты ушёл, а вскоре я прозрела.

На тех полотнах до чего ж всё смыто!
Но вновь беру я кисть своей рукой.
Рисую сад проявленный земной,
Вхожу в него и телом, и душой,
И сердцем, моим сердцем вновь открытым!

Всё смоет дождь, как я его просила.
Уймет стихии гнева акварель.
Ещё зимой, поверь, пришел апрель
На миллиарды всех таких земель!
Но прежде здесь, где я тебя любила.

20.10.28.03.2023

Луну брошу

Луна тянет мостик, а я его брошу
На кочки оврагов неназванной рощи.
Там так далеко, только пляшет нейтрино,
Туда полетит и Луна на смотрины.

Вчера звёзды таяли, будто бы факелы
В тумане явились бледными знаками,
Иные горели синим-синим огнём
Как раз над этим мостом.
И вот, как я только что всем говорила,
Луну от Земли отрываю я с силой,
Где нет мне преград, я планете – спасенье!
Исчезнет Луна уже в воскресенье.

Не будет ни шуток, ни строгости важной
И мост, и Луну брошу, брошу подальше.

22.46.30.03.2023

Письмо

Через пару часов будет сон или сонное царство,
Если встретиться нам суждено, приходи всё же сам.
Если это не ты, если это двойник или маска,
То не надо, я вычислю всё о тебе по глазам.

Кареглазый до черного цвета в ночи необъятенной,
Ты такой, как в тот день, в шароварах, исписанных «Ом».
Я узна́ю тебя, если это всё ж ты, даже спрятанный
В измененных мирах в упакованный сахарный дом.

Протираю глаза. Сон давно уже ходит и давит
Пусть когда-то проснусь я с тобою в постели вдвоём
Только будь все ж собой, а иначе ошибку исправит
Мановенье руки моей кратким ответом-огнём.

22.42.02.04.2023

Нет, это не сон

Сегодня все воспоминания хорошие,
И день прошёл отлично, в доме мир.
Всё происходит так, как сердцу хочется,
И впереди желанные мне дни.

Препятствия навеки смылись этою весною
Такой стремительной, как не бывало никогда.
Ушла моя невидимость. И скоро мы с тобою
Увидимся, как с берегом вода.

Ты эти дни зовёшь всем сердцем перемены к счастью,
А я рождаю их дыханием своим и вдохновением.
Пусть поскорей наступит нашей встречи праздник,
Нет никаких преград для наслаждения.

И начинаются всё лучше и прекраснее святые дни
Без ночи и холодных зим и злого межсезонья.
Нет, это было не отсутствие надежды и любви,
То был прошедший сон, тюрьма без воли.

Уже сейчас я радуюсь, что есть и я, и ты,
Что тысячи и миллионы искренних людей соединятся
Для нового, для счастья, для любви и красоты!
И это я готова и тебе, и радости отдаться.

22.09.03.04.2023

Изумруды

Ответь мне, была ли любовь неземная?
Я больше не вижу тебя, не любуюсь…
Река убежала в далёкие дали,
Одетые в звёздные бусы.

Мелькнул их оранжевый цвет на секунду —
Не вижу тебя слишком долго. Забуду?

Ответь, были косы мои цвета угля
И падали ниже и ниже коленей?
Сияли глаза у меня изумрудом,
И было безсмертие явное в теле?

Тебя же увидела я и запомнила,
Водою живой свою память наполнила.

Так была ли любовь неземная и вечная?
Развернулись ли звезды в корабль верный, праведный?
Нет луны, полнолуния, этого вечера —
Все снесло исцеляющим ветром и паводком.

Замигал мой огонь – в топку логику ныне!
Солнце, я, волшебство, изумруды, любимый…

20.40.05.04.2023

Нет снега, нет больше холодной зимы,
Есть я в середине прекрасной весны.
А сердце мое так же искренне любит
Тебя и тебя, и тебя – жизнь есть чудо.

07.04.2023

Амита

Мне кажется, новая песня вовсе не новая,
А я напротив, не на эти годы
Себя чувствую. Мне шестнадцать, и снова я
Гляжусь без страха – в зеркале нет посрамлённой природы.

Больше не будет издеваться антидемиург,
Он в тюрьме вековечной.
Найдешь ли меня, мой потерянный друг?
Возможна ли наша встреча?

Расплющены все зеркала, числа. Новые песни
Мне распевают, поют звёзды яркие!
И они делают это искренне, чисто и честно,
Как мы, бывшими некогда маленькими…

Так вот эти нити, что как-то связали нас памятью!
Так вот эти звуки, несущие прошлое в лом, под откос!
Мне шестнадцать! Ты видишь? Сними же очки пошлой старости!
Больше нет ни игры, ни печали, ни растровых роз!

19.50.07.04.2023

Сказка

Манит тайной ромашковый мёд,
Он парит ароматами лета любви,
Он ещё не пропетым мотивом поет,
Задевает мне струны души.

Нежность трав неизвестных ласкает, и поступь
Моя так же легка, словно ветра дыхание,
Словно нежный туман, окаймляюший звёзды,
Прилетающий к ним на свидание.

Встречу вскоре хозяина ближней пещеры,
Да пройду ли я мимо? Не смогу убежать?
Он косматен и страшен для людей и для зверя,
Что он может мне дать, а не взять?

Алоцветные зори вслед цветку народятся,
Чему быть, то уже не минует всех нас.
Я же буду смотреть через веки, сквозь пальцы,
Чтоб не стать снова жертвой исправленных глаз.

Лишь тогда я останусь жива-невредима
И тебя от постылой личины спасу!
Я иду, не бросая клубочек за спину,
Нет дороги назад в этом тихом лесу.

Слышно: чуть осмелевшие нежные солнца
Оживлённых ромашек распустились в траве,
Засияли на дне ледяного колодца,
Неизвестною песней лаская слух мне…

22.22.08.04.2023

Космос

Мой космос – это ты, любовь моя.
Все звёзды просто из неё, огня.
Ещё погорячей хочу! Услышь меня,
Согрей, ласкай, я вся сейчас твоя.

Коснись меня нечаянно в игре смешливой,
Схвати, не отпускай, пусть сердце окрылится!
Пронзи горячим светом, своею живой,
Люби меня, и пусть ещё звезда родится.

Открой меня, как было то однажды,
А я не буду больше убегать от высоты
И изживать разлуки нашей жажду
Сомнением, что космос – это ты…

23.45.10.04.2023

Тогда

Тот самый день, когда спадут печати с глаз,
С сердец – оковы,
И станем мы собою снова,
Материей повелевая враз.

Когда полет по мановенью мысли и желание его
Однажды совпадут,
Друг друга потерявшие найдут,
Забыв безрадостный покой.

Тот самый день, когда он больше не сольётся
В чернеющие своды антимира,
Когда я брошу струны этой лиры
Под пламенное истинное солнце.

21.40.11.04.2024

Калейдоскоп живой

Укрыло сиренью края горизонта,
Под тёмною синью белеют поло́сы.
Чуть глянешь наверх – то гудят самолёты,
То с треском летят вертолёты-стрекозы.

Чуть влево – качаются дроны над соснами.
Внизу ледяной хоровод эстакад.
Направо такси и совсем уж под носом
Мой калейдоскоп, что из детства был взят.

Ревут позывные всех солнц, тает лента,
Искомая связь прорывает завес
Сирени и черни и ложного света,
И выстрелов острых рассерженный лес.

Ты только иди. Не теряйся, не жди замен!
Во сне было раньше, а теперь всё инаково.
Забудь прежний компас – он был для колен.
Придумай другое волшебными красками.

Они пред тобой и готовы развеять
И серость, и ночь приключением новым!
Забудь об означенных ракурсах света,
Будь к празднику жизни и счастья готова!

И дай для любви уже место.

13.04.2023

Корабли пришли

Все сны ушли, останется виденье
Да и оно в рассвете истечёт.
Зачем себя щипать до исступления?
Здесь всё иначе вновь произойдёт.

И ты не одолел тот ельний сумрак,
Хоть тыщи игл впились в тебя вчера.
Меж нами годы, нет, лишь пара суток
Растянутых во времени и снах.

Меж нами тонкий слой, намёк на глади,
Верх радуги, первоначальный акт.
Идём мы близко, но всегда не рядом,
Хотя и слышен, слышен сердца такт!

Я буду помнить, но без сожалений,
Что так друг друга мы и не нашли.
Прощай, мой мальчик, до меня ничейный,
Пришли уже за мною корабли.

Их паруса пронзили это небо,
Их капитан, конечно же, не ты.
Алеют небеса перед рассветом.
Не сплю уже давно – все сны пусты.

12.16.17.04.2023

Здравствуй

Здравствуй, тёплая земля моя.
Здравствуй, реченька,
Здравствуй, ветерок.
Здравствуй, утро дня.
Здравствуй, птаха певчая.
Здравствуй, городок.

Я вздохнула – выдохнула,
Я вздохнула – выпорхнула,
Я вздохнула – песня летит,
Я вздохнула – путь мне открыт.

Выдыхаю любовь и мир.
Выдыхаю сияние,
Выдыхаю рождение.
Выдыхаю и умножаю в три.
Выдыхаю знание,
Выдыхаю я наслаждение.

Доброго пути всем идущим.
Доброго совета и вовремя,
Доброго попутчика каждому.
Доброго исхода всем ждущим,
Доброй ночи, вечера, дня.
Доброго утра сердцу вашему!

20.50.19.04.2023

Майский танец

Я обниму тебя, когда увижу,
А ты меня закружишь в нежном вальсе,
И в теплой майской дождевой защите
Развеются все мифы, спрянут басни.

В немой и надоевшей сцене драма
Испустит дух на декораций дым.
Актёров сонмы в новой панораме
Растают под сияньем золотым.

И я уже не вспомню, что однажды
Ты так хотел со мною танцевать,
И мой отказ, и твой уход тогдашний…
Люби меня, не надо вспоминать!

Люби меня и не теряй, хоть снова
Я отдалюсь, когда другой мотив
Предскажет чудный мир невинный новый,
Свои объятья бережно раскрыв…

23.32.21.04.2023

У Кольца

На круглой скамеечке жду я тебя,
Здесь в древней брусчатке растут тополя.
Здесь солнце сияет, и плюс двадцать пять,
Здесь ветер меж башен зовёт погулять.

В руках моих сумка – оранжевый блик,
С собой ни ключей, ни бумаг, только миг.
Гляжу на экраны и искры вокруг,
Но знаю: за ними и речка, и луг.

Из всех параллелей и тонких миров
Сочится тут истина радугой слов.
Здесь я ожидаю тебя пять минут
Пока музыканты нить времени рвут.

Еще есть приметы, но мне уж пора
Что ж, встретимся летом… с утра.

22.16.23.04.2023

Настоящее

Настоящее сыпет сквозь пальцы ног,
В движении этом мелькает алмазный песок.
Вот и утро прошло,
На небе ясно, тихо, светло.

Гудит пальчик, гудит вся стопа,
По венам и жилам вдруг истина проросла,
А ветер помчался, кричит: меня догони!
Так зачем мне крылья – связанные костыли?

Толкни меня, мати, толкни,
Мне нельзя доле спать!
Любимой моей родни
Не дай потерять.

Просеяна пыль между стоп,
В малых трещинках жар…
Тает, тает застывший однажды весною ангар.

Разминаются створы дверей,
Прежде схваченных льдом,
На серебряной крыше журавль сидит маяком.

Он смеётся над небом и гонит несносных синиц
И прохожие тени, и что-то еще вместо лиц.

Сыпет, сыпет земля, сыпет мати алмазы и прах,
Заживляет нам раны на древних, но юных стопах.

12.24.25.04.2023

Часы и сны

Приходишь, будто сон весенней ночью
На волнах старого фортепиано,
На окна теплой водяною дрожью,
Когда в заре всё сразу засияло.

Обычно я тебя уже не помню, так уж вышло,
В игре проходят листья-дни-слова-соединения.
Но только входишь ты ко мне неслышно,
Я выпадаю тут же из забвения.

Сегодня циферблат доплавлен, кончена работа.
Последние деньки апреля в северном сиянии
Сгорают, как и купол небосвода,
Как долгое постылое молчание.

Последних снов последняя неделя
Умчит вагон последних быстрых лет,
А новых, хорошо забытых, стрелок
В моем полете совершенно нет.

20.46.28.04.2023

Уже скоро

Все звёзды мне снились и виделись часто,
В ту пору, что детством зовётся.
Смотрю, я бывало, на жёлтое солнце
И вижу за ним ещё краски.

Пылится дорога июльского полдня,
Укрытая зеленью битых осколков,
Свободою веет с березовых колков,
С небесного дивного моря.

Оно же волнуется, тает зефирами
Облачной живности, вечно бегущей
В Гиперборею прекрасную, ждущую
Конца заточения длинного.

Не знаю, что первым падёт на рассвете:
Пустыни в пыли или снежные шапки?
Молчат гороскопы, как будто бы в тряпку,
А звёзды играют, как дети.

22.09.30.04.2023

Созвездия

Одно из них когда-то ты прочтёшь,
Возможно, это будет через вечность,
В которой разлетелся прежний Ковш,
Рождая дорогую сердцу Нежность.

Моим словам, как звёздам, есть черёд,
Стихам – полотна Мироздания и Вера
В рождённый смысл и разумность нот,
В расцвет и узнаванье Новой Эры.

А может, ты сейчас молчишь в тиши
Нагрянувшей обычной майской ночи,
Где сон и одиночество кружит,
Где быть со мной по-прежнему не хочешь?

А я пишу, теряя слова жар
В заведомо невидимый аккаунт!
Ещё летят врагов замки́ и чары,
Едва зашиты от ударов раны…

Сбираюсь силой, слова не жалея,
Соединяю свет. В ушах шумит.
Гудит по венам ток Гипербореи,
И путь из заточения открыт.

И ты прочтёшь рисунок незнакомый,
И дашь названий приближённый смысл,
А я уже, конечно, буду дома,
Простив себе тебя, как прежде – сны.

23.05.01.05.2023

Тропинки

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.