Удивительная Саудовская Аравия
Серия «Удивительное страноведение. Калейдоскоп вопросов»
Наталья Ильина

© Наталья Ильина, 2024

ISBN 978-5-0062-8598-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Удивительная Саудовская Аравия

Каждая страна в серии «Удивительное страноведение Калейдоскоп вопросов» рассматривается через 25 вопросов и включает в себя последовательность из 5 модулей. Каждый модуль состоит из 5 заданий.

1 модуль «общая информация о стране» 5 заданий: 1. карта страны, границы 2. символика флага 3. символика герба 4. этимология названия страны 5. деньги

2 модуль «природа» 5 заданий: 1. горы 3. водные ресурсы 3. особенности ландшафта 4. флора 5. фауна

3 модуль «люди» 5 заданий: 1 народы, этносы 2. языки, лингвистика

3. национальные блюда, кулинария 4. образ жизни людей (правила поведения, традиции) 5. знаменитые люди прошлого и настоящего

4 модуль «экономика» 5 заданий: 1 урбанизация, столица 2. с\хозяйство, продовольственная безопасность 3. экспорт, торговля 4. энергетика, транспорт, технологии 5. достопримечательности, туризм

5 модуль «культура» 5 заданий: 1 музыка 2 спорт 3 религия 4 праздники, фестивали 5 искусство

25 вопросов создают импульс для самостоятельного исследования, сравнения одной страны с другой, поиску закономерностей и различий.

Если вам интересны новые технологии и территории, вы не только узнаете много интересных фактов о национальных особенностях стран мира, но и научитесь находить аналогии и обобщения при сравнении природы, социологии, экономики, культуры разных стран.

Серия «Удивительное страноведение. Калейдоскоп вопросов» полезна для расширения кругозора и профориентации.

Удивительная Саудовская Аравия. Калейдоскоп вопросов.Общая информация

Саудовская Аравия Общее 1

Новая карта – новый вектор государственной политики? У КСА есть расхождения с российскими картами: залив не Персидский, а Арабский, вместо Оманского залива – Османское море, Израиль не указан, границы с ним указаны только для Королевства Саудовская Аравия. С какой страной КСА хочет построить мост?

1.Марокко 2. Силенд 3. Египет 4. Сеута 5. Сомалиленд 6. Гибралтар

Саудовская Аравия Общее 2

Как правильно утилизировать флаг? Хранитель двух священных мечетей король Салман объявил, что Саудовская Аравия будет отмечать День флага 11 марта каждого года. Тому, кто намеренно выбросит флаг Саудовской Аравии, может грозить тюремное заключение на год и штраф 3000 риал (800$). Флаги нельзя выбрасывать, потому что…

1.это неэкологично

2.существует Кодекс флага

3.на нем написана шахада – свидетельство исламской веры

Саудовская Аравия Общее 3

Можно ли прогнозировать будущие кризисы исходя из изученных исторических аналогий? Мир изменился. И там, где в древности проходил хадж в Мекку и путь торговцев благовониями, проходят современные фестивали. Что изображено на гербе Саудовской Аравии?

1. момордика 2. физалис 3. бамия 4. спаржа 5. финиковая пальма

Саудовская Аравия Общее 4

Почему Аравия Саудовская? КСА образовано в 1932 году, столица Эр-Рияд переводится как…

1.место, где живет Рияд 2. место садов 3. восточная столица 4. волшебная гора 5. святой спаситель

Саудовская Аравия Общее 5

Почему в одной стране курс к доллару всегда скачет, а в другой стабилен? Доходы бюджета Саудовской Аравии зависят от цен на нефть, но курс саудовского риала к доллару не меняется почти 30 лет. С 2023 года саудовский риал и дирхам ОАЭ могут стать новыми мировыми расчетными валютами, а российский рубль и мексиканский песо волатильными валютами. Связано это с…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.