Дачные гаражи типа навеса
Александр Матанцев

© Александр Матанцев, 2024

ISBN 978-5-0064-0892-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Гаражный навес для дачи – незаменимая вещь для возможности защиты автомобиля от солнечных лучей, дождя и града. Существует немало промышленных гаражных навесов с разными расценками. Автор предлагает конструкции гаражных навесов с доступными и недорогими металлическими столбами прямоугольного сечения размером 60х30 мм. Такие столбы имеются практически во всех пунктах продажи металлических изделий. Там же можно отрезать необходимое количество заготовок нужного размера.

Всего автором разработаны и реализованы три такие конструкции.

Тип 1. Гаражный навес с 12 столбами (по 6 с каждой стороны) и двускатной крышей с досками и ондулином.

Тип 2. Гаражный навес с аналогичными столбами и односкатной крышей из тентом 3х5 м с перепадом высот в 30 см.

Тип 3. Гаражный начес с аналогичными столбами и односкатной крышей из тента 3х5 м с перепадом высот в 1 м.

Тип. 1. Гаражный навес с 12 металлическими столбами прямоугольного сечения 60х30 см и двускатной крышей из ондулина

Основой всей конструкции являются металлические трубы прямоугольного сечения 60 х30 мм. Эти трубы широко продаются на строительных рынках и пунктах металлоизделий как в крупных городах, так и в области. Автор приобретал эти трубы в Истринском районе Подмосковья – рис. 1, рис. 2, рис. 3.

Рис. 1

Рис. 1. Металлические трубы прямоугольного сечения 60х30 мм

Рис. 2

Рис. 2. Металлические трубы прямоугольного сечения 60х30 мм

Рис. 3

Рис. 3. Металлические трубы прямоугольного сечения 60х30 мм

В этих пунктах продаж производится отрезка труб по размерам. Для 1 типа гаражного навеса с двускатной крышей необходим следующий материал:

– трубы длиной 6 м – 8 штук,

– трубы длиной по 2 м – 24 штуки,

– трубы длиной 376 см – 2 штуки,

– доски 150х2 (2,5) длиной 6 м – 12 штук,

– ондулин 90х200 см – 14 штук,

– конек длиной 6 м (из кусочков).

Способы закрепления: или сварка, или болты.

Эти трубы покрываются черной краской для наружных работ. Вид сверху показан на рис. 4. Трубы высотой 200 см соединяются вместе на нижнем уровне, как показано на рис. 5 и устанавливаются в бетонированную площадку. Такое соединение обеспечивает точную установку и точный размер торчащих из бетонной площадки труб высотой от верхнего уровня площадки в 186 см.

Рис. 4

Рис. 4. Вид сверху

Рис. 5

Рис. 5. Вид сбоку

Размер бетонированной площадки для свободного размещения автомобиля составляет 600 см х 388 см х 30 см – рис. 5.

Рис. 6

Рис. 6. Вид сверху в сечении двух верхних соединяющих металлических планок

Жесткость всей конструкции обеспечивают две поперечные планки – первая верхняя и вторая верхняя, показанные на рис. 6. Их длина 376 см, и они на верхнем уровне скрепляют всю конструкцию. Они или привариваются, или же закрепляются мощными болтами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.