Дмитрий Усенков
Сборник задач по программированию двумерных массивов

Задача 1. 

Дан двумерный массив размера 19 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-20 … 20]. Определить количество положительных элементов массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 2. 

Дан двумерный массив размера 19 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 220]. Определить количество положительных элементов на главной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 3. 

Дан двумерный массив размера 17 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-250 … 250]. Определить количество положительных элементов на побочной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 4. 

Дан двумерный массив размера 20 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 60]. Определить количество положительных элементов в четных строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 5. 

Дан двумерный массив размера 6 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-230 … 230]. Определить количество положительных элементов в нечетных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 6. 

Дан двумерный массив размера 18 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 130]. Определить количество положительных элементов в четных столбцах. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 7. 

Дан двумерный массив размера 10 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 10]. Определить количество положительных элементов в нечетных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 8. 

Дан двумерный массив размера 9 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 20]. Определить количество положительных элементов на четных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 9. 

Дан двумерный массив размера 16 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-60 … 60]. Определить количество положительных элементов на нечетных местах каждой строки. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 10. 

Дан двумерный массив размера 8 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 190]. Определить количество положительных элементов на четных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 11. 

Дан двумерный массив размера 20 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 160]. Определить количество положительных элементов на нечетных местах каждого столбца. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 12. 

Дан двумерный массив размера 8 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 130]. Определить количество положительных элементов на пересечении четных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 13. 

Дан двумерный массив размера 14 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 250]. Определить количество положительных элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 14. 

Дан двумерный массив размера 15 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 130]. Определить количество положительных элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 15. 

Дан двумерный массив размера 10 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-140 … 140]. Определить количество положительных элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 16. 

Дан двумерный массив размера 6 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-150 … 150]. Определить количество положительных элементов в верхней половине массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 17. 

Дан двумерный массив размера 18 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 210]. Определить количество положительных элементов в нижней половине массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 18. 

Дан двумерный массив размера 6 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 130]. Определить количество положительных элементов в первой и последней строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 19. 

Дан двумерный массив размера 18 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-120 … 120]. Определить количество положительных элементов в первом и последнем столбце. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 20. 

Дан двумерный массив размера 5 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-140 … 140]. Определить количество положительных элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 21. 

Дан двумерный массив размера 12 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-30 … 30]. Определить количество отрицательных элементов массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 22. 

Дан двумерный массив размера 18 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-180 … 180]. Определить количество отрицательных элементов на главной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 23. 

Дан двумерный массив размера 8 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-60 … 60]. Определить количество отрицательных элементов на побочной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 24. 

Дан двумерный массив размера 15 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-40 … 40]. Определить количество отрицательных элементов в четных строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 25. 

Дан двумерный массив размера 11 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-220 … 220]. Определить количество отрицательных элементов в нечетных строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 26. 

Дан двумерный массив размера 11 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-250 … 250]. Определить количество отрицательных элементов в четных столбцах. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 27. 

Дан двумерный массив размера 20 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-220 … 220]. Определить количество отрицательных элементов в нечетных столбцах. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 28. 

Дан двумерный массив размера 17 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-130 … 130]. Определить количество отрицательных элементов на четных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 29. 

Дан двумерный массив размера 7 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-140 … 140]. Определить количество отрицательных элементов на нечетных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 30. 

Дан двумерный массив размера 20 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-10 … 10]. Определить количество отрицательных элементов на четных местах каждого столбца. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 31. 

Дан двумерный массив размера 18 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-80 … 80]. Определить количество отрицательных элементов на нечетных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 32. 

Дан двумерный массив размера 9 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-220 … 220]. Определить количество отрицательных элементов на пересечении четных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 33. 

Дан двумерный массив размера 20 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-20 … 20]. Определить количество отрицательных элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 34. 

Дан двумерный массив размера 8 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-40 … 40]. Определить количество отрицательных элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 35. 

Дан двумерный массив размера 10 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-150 … 150]. Определить количество отрицательных элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 36. 

Дан двумерный массив размера 6 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-230 … 230]. Определить количество отрицательных элементов в верхней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 37. 

Дан двумерный массив размера 16 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-190 … 190]. Определить количество отрицательных элементов в нижней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 38. 

Дан двумерный массив размера 9 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-70 … 70]. Определить количество отрицательных элементов в первой и последней строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 39. 

Дан двумерный массив размера 12 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-110 … 110]. Определить количество отрицательных элементов в первом и последнем столбце. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 40. 

Дан двумерный массив размера 18 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-240 … 240]. Определить количество отрицательных элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 41. 

Дан двумерный массив размера 8 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-80 … 80]. Определить количество четных элементов массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 42. 

Дан двумерный массив размера 5 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-40 … 40]. Определить количество четных элементов на главной диагонали массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 43. 

Дан двумерный массив размера 11 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-210 … 210]. Определить количество четных элементов на побочной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 44. 

Дан двумерный массив размера 15 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-170 … 170]. Определить количество четных элементов в четных строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 45. 

Дан двумерный массив размера 17 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-160 … 160]. Определить количество четных элементов в нечетных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 46. 

Дан двумерный массив размера 17 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-230 … 230]. Определить количество четных элементов в четных столбцах. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 47. 

Дан двумерный массив размера 16 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-10 … 10]. Определить количество четных элементов в нечетных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 48. 

Дан двумерный массив размера 19 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-80 … 80]. Определить количество четных элементов на четных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 49. 

Дан двумерный массив размера 5 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-70 … 70]. Определить количество четных элементов на нечетных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 50. 

Дан двумерный массив размера 17 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-80 … 80]. Определить количество четных элементов на четных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 51. 

Дан двумерный массив размера 15 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-230 … 230]. Определить количество четных элементов на нечетных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 52. 

Дан двумерный массив размера 19 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-120 … 120]. Определить количество четных элементов на пересечении четных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 53. 

Дан двумерный массив размера 12 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-70 … 70]. Определить количество четных элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 54. 

Дан двумерный массив размера 8 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-180 … 180]. Определить количество четных элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 55. 

Дан двумерный массив размера 11 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-30 … 30]. Определить количество четных элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 56. 

Дан двумерный массив размера 13 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-60 … 60]. Определить количество четных элементов в верхней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 57. 

Дан двумерный массив размера 7 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-150 … 150]. Определить количество четных элементов в нижней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 58. 

Дан двумерный массив размера 13 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-60 … 60]. Определить количество четных элементов в первой и последней строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 59. 

Дан двумерный массив размера 20 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-230 … 230]. Определить количество четных элементов в первом и последнем столбце. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 60. 

Дан двумерный массив размера 11 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-70 … 70]. Определить количество четных элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 61. 

Дан двумерный массив размера 11 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-120 … 120]. Определить количество нечетных элементов массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 62. 

Дан двумерный массив размера 7 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 10]. Определить количество нечетных элементов на главной диагонали массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 63. 

Дан двумерный массив размера 15 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 230]. Определить количество нечетных элементов на побочной диагонали массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 64. 

Дан двумерный массив размера 18 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-150 … 150]. Определить количество нечетных элементов в четных строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 65. 

Дан двумерный массив размера 7 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 30]. Определить количество нечетных элементов в нечетных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 66. 

Дан двумерный массив размера 6 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-200 … 200]. Определить количество нечетных элементов в четных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 67. 

Дан двумерный массив размера 10 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 40]. Определить количество нечетных элементов в нечетных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 68. 

Дан двумерный массив размера 5 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 250]. Определить количество нечетных элементов на четных местах каждой строки. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 69. 

Дан двумерный массив размера 18 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 140]. Определить количество нечетных элементов на нечетных местах каждой строки. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 70. 

Дан двумерный массив размера 18 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-140 … 140]. Определить количество нечетных элементов на четных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 71. 

Дан двумерный массив размера 10 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-220 … 220]. Определить количество нечетных элементов на нечетных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 72. 

Дан двумерный массив размера 20 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 190]. Определить количество нечетных элементов на пересечении четных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 73. 

Дан двумерный массив размера 8 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-250 … 250]. Определить количество нечетных элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 74. 

Дан двумерный массив размера 15 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 30]. Определить количество нечетных элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 75. 

Дан двумерный массив размера 18 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 240]. Определить количество нечетных элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 76. 

Дан двумерный массив размера 7 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-70 … 70]. Определить количество нечетных элементов в верхней половине массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 77. 

Дан двумерный массив размера 15 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-120 … 120]. Определить количество нечетных элементов в нижней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 78. 

Дан двумерный массив размера 5 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-210 … 210]. Определить количество нечетных элементов в первой и последней строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 79. 

Дан двумерный массив размера 6 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-100 … 100]. Определить количество нечетных элементов в первом и последнем столбце. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 80. 

Дан двумерный массив размера 15 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-140 … 140]. Определить количество нечетных элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 81. 

Дан двумерный массив размера 10 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-160 … 160]. Определить количество равных нулю элементов массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 82. 

Дан двумерный массив размера 11 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-100 … 100]. Определить количество равных нулю элементов на главной диагонали массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 83. 

Дан двумерный массив размера 9 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 60]. Определить количество равных нулю элементов на побочной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 84. 

Дан двумерный массив размера 12 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 130]. Определить количество равных нулю элементов в четных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 85. 

Дан двумерный массив размера 11 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 20]. Определить количество равных нулю элементов в нечетных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 86. 

Дан двумерный массив размера 5 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 140]. Определить количество равных нулю элементов в четных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 87. 

Дан двумерный массив размера 5 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-50 … 50]. Определить количество равных нулю элементов в нечетных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 88. 

Дан двумерный массив размера 6 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-80 … 80]. Определить количество равных нулю элементов на четных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 89. 

Дан двумерный массив размера 18 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-170 … 170]. Определить количество равных нулю элементов на нечетных местах каждой строки. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 90. 

Дан двумерный массив размера 6 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 90]. Определить количество равных нулю элементов на четных местах каждого столбца. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 91. 

Дан двумерный массив размера 15 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-230 … 230]. Определить количество равных нулю элементов на нечетных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 92. 

Дан двумерный массив размера 5 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 160]. Определить количество равных нулю элементов на пересечении четных строк и столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 93. 

Дан двумерный массив размера 7 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 230]. Определить количество равных нулю элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 94. 

Дан двумерный массив размера 14 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 10]. Определить количество равных нулю элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 95. 

Дан двумерный массив размера 15 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 110]. Определить количество равных нулю элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 96. 

Дан двумерный массив размера 7 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-190 … 190]. Определить количество равных нулю элементов в верхней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 97. 

Дан двумерный массив размера 12 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 250]. Определить количество равных нулю элементов в нижней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 98. 

Дан двумерный массив размера 20 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-20 … 20]. Определить количество равных нулю элементов в первой и последней строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 99. 

Дан двумерный массив размера 8 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 180]. Определить количество равных нулю элементов в первом и последнем столбце. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 100. 

Дан двумерный массив размера 7 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-240 … 240]. Определить количество равных нулю элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 101. 

Дан двумерный массив размера 5 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-120 … 120]. Определить количество не равных нулю элементов массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 102. 

Дан двумерный массив размера 9 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-70 … 70]. Определить количество не равных нулю элементов на главной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 103. 

Дан двумерный массив размера 11 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-20 … 20]. Определить количество не равных нулю элементов на побочной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 104. 

Дан двумерный массив размера 10 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-150 … 150]. Определить количество не равных нулю элементов в четных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 105. 

Дан двумерный массив размера 6 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-180 … 180]. Определить количество не равных нулю элементов в нечетных строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 106. 

Дан двумерный массив размера 16 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-250 … 250]. Определить количество не равных нулю элементов в четных столбцах. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 107. 

Дан двумерный массив размера 19 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-90 … 90]. Определить количество не равных нулю элементов в нечетных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 108. 

Дан двумерный массив размера 16 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-100 … 100]. Определить количество не равных нулю элементов на четных местах каждой строки. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 109. 

Дан двумерный массив размера 19 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-180 … 180]. Определить количество не равных нулю элементов на нечетных местах каждой строки. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 110. 

Дан двумерный массив размера 15 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-70 … 70]. Определить количество не равных нулю элементов на четных местах каждого столбца. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 111. 

Дан двумерный массив размера 9 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-70 … 70]. Определить количество не равных нулю элементов на нечетных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 112. 

Дан двумерный массив размера 20 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-120 … 120]. Определить количество не равных нулю элементов на пересечении четных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 113. 

Дан двумерный массив размера 14 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-110 … 110]. Определить количество не равных нулю элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 114. 

Дан двумерный массив размера 11 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-50 … 50]. Определить количество не равных нулю элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 115. 

Дан двумерный массив размера 6 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-180 … 180]. Определить количество не равных нулю элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 116. 

Дан двумерный массив размера 15 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-140 … 140]. Определить количество не равных нулю элементов в верхней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 117. 

Дан двумерный массив размера 5 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-20 … 20]. Определить количество не равных нулю элементов в нижней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 118. 

Дан двумерный массив размера 12 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-70 … 70]. Определить количество не равных нулю элементов в первой и последней строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 119. 

Дан двумерный массив размера 7 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-10 … 10]. Определить количество не равных нулю элементов в первом и последнем столбце. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 120. 

Дан двумерный массив размера 6 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-20 … 20]. Определить количество не равных нулю элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 121. 

Дан двумерный массив размера 15 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-240 … 240]. Определить количество кратных трем элементов массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 122. 

Дан двумерный массив размера 12 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-180 … 180]. Определить количество кратных трем элементов на главной диагонали массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 123. 

Дан двумерный массив размера 19 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-160 … 160]. Определить количество кратных трем элементов на побочной диагонали массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 124. 

Дан двумерный массив размера 18 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-40 … 40]. Определить количество кратных трем элементов в четных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 125. 

Дан двумерный массив размера 9 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-60 … 60]. Определить количество кратных трем элементов в нечетных строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 126. 

Дан двумерный массив размера 8 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-20 … 20]. Определить количество кратных трем элементов в четных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 127. 

Дан двумерный массив размера 15 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-130 … 130]. Определить количество кратных трем элементов в нечетных столбцах. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 128. 

Дан двумерный массив размера 13 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-240 … 240]. Определить количество кратных трем элементов на четных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 129. 

Дан двумерный массив размера 14 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-230 … 230]. Определить количество кратных трем элементов на нечетных местах каждой строки. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 130. 

Дан двумерный массив размера 15 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-220 … 220]. Определить количество кратных трем элементов на четных местах каждого столбца. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 131. 

Дан двумерный массив размера 10 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-170 … 170]. Определить количество кратных трем элементов на нечетных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 132. 

Дан двумерный массив размера 20 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-200 … 200]. Определить количество кратных трем элементов на пересечении четных строк и столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 133. 

Дан двумерный массив размера 7 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-130 … 130]. Определить количество кратных трем элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 134. 

Дан двумерный массив размера 17 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-140 … 140]. Определить количество кратных трем элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 135. 

Дан двумерный массив размера 16 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-160 … 160]. Определить количество кратных трем элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 136. 

Дан двумерный массив размера 11 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-60 … 60]. Определить количество кратных трем элементов в верхней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 137. 

Дан двумерный массив размера 20 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-110 … 110]. Определить количество кратных трем элементов в нижней половине массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 138. 

Дан двумерный массив размера 17 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-60 … 60]. Определить количество кратных трем элементов в первой и последней строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 139. 

Дан двумерный массив размера 15 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-40 … 40]. Определить количество кратных трем элементов в первом и последнем столбце. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 140. 

Дан двумерный массив размера 7 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-240 … 240]. Определить количество кратных трем элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 141. 

Дан двумерный массив размера 7 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-250 … 250]. Определить количество не кратных трем элементов массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 142. 

Дан двумерный массив размера 12 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-110 … 110]. Определить количество не кратных трем элементов на главной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 143. 

Дан двумерный массив размера 16 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 60]. Определить количество не кратных трем элементов на побочной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 144. 

Дан двумерный массив размера 18 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-10 … 10]. Определить количество не кратных трем элементов в четных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 145. 

Дан двумерный массив размера 7 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-10 … 10]. Определить количество не кратных трем элементов в нечетных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 146. 

Дан двумерный массив размера 19 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 170]. Определить количество не кратных трем элементов в четных столбцах. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 147. 

Дан двумерный массив размера 12 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 10]. Определить количество не кратных трем элементов в нечетных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 148. 

Дан двумерный массив размера 11 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-130 … 130]. Определить количество не кратных трем элементов на четных местах каждой строки. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 149. 

Дан двумерный массив размера 15 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-250 … 250]. Определить количество не кратных трем элементов на нечетных местах каждой строки. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 150. 

Дан двумерный массив размера 6 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 90]. Определить количество не кратных трем элементов на четных местах каждого столбца. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 151. 

Дан двумерный массив размера 12 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-200 … 200]. Определить количество не кратных трем элементов на нечетных местах каждого столбца. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 152. 

Дан двумерный массив размера 11 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-210 … 210]. Определить количество не кратных трем элементов на пересечении четных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 153. 

Дан двумерный массив размера 8 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-170 … 170]. Определить количество не кратных трем элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 154. 

Дан двумерный массив размера 7 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-110 … 110]. Определить количество не кратных трем элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 155. 

Дан двумерный массив размера 20 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-180 … 180]. Определить количество не кратных трем элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 156. 

Дан двумерный массив размера 15 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 160]. Определить количество не кратных трем элементов в верхней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 157. 

Дан двумерный массив размера 19 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 180]. Определить количество не кратных трем элементов в нижней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 158. 

Дан двумерный массив размера 10 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-180 … 180]. Определить количество не кратных трем элементов в первой и последней строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 159. 

Дан двумерный массив размера 8 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-80 … 80]. Определить количество не кратных трем элементов в первом и последнем столбце. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 160. 

Дан двумерный массив размера 6 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 190]. Определить количество не кратных трем элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 161. 

Дан двумерный массив размера 11 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 80]. Определить количество двузначных элементов массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 162. 

Дан двумерный массив размера 17 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 100]. Определить количество двузначных элементов на главной диагонали массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 163. 

Дан двумерный массив размера 6 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 220]. Определить количество двузначных элементов на побочной диагонали массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 164. 

Дан двумерный массив размера 12 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 130]. Определить количество двузначных элементов в четных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 165. 

Дан двумерный массив размера 13 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 70]. Определить количество двузначных элементов в нечетных строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 166. 

Дан двумерный массив размера 14 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-230 … 230]. Определить количество двузначных элементов в четных столбцах. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 167. 

Дан двумерный массив размера 11 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 200]. Определить количество двузначных элементов в нечетных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 168. 

Дан двумерный массив размера 6 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-80 … 80]. Определить количество двузначных элементов на четных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 169. 

Дан двумерный массив размера 6 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-250 … 250]. Определить количество двузначных элементов на нечетных местах каждой строки. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 170. 

Дан двумерный массив размера 19 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 180]. Определить количество двузначных элементов на четных местах каждого столбца. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 171. 

Дан двумерный массив размера 6 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-80 … 80]. Определить количество двузначных элементов на нечетных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 172. 

Дан двумерный массив размера 15 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-120 … 120]. Определить количество двузначных элементов на пересечении четных строк и столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 173. 

Дан двумерный массив размера 10 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 100]. Определить количество двузначных элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 174. 

Дан двумерный массив размера 20 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 20]. Определить количество двузначных элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 175. 

Дан двумерный массив размера 8 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 30]. Определить количество двузначных элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 176. 

Дан двумерный массив размера 13 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-20 … 20]. Определить количество двузначных элементов в верхней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 177. 

Дан двумерный массив размера 5 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 20]. Определить количество двузначных элементов в нижней половине массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 178. 

Дан двумерный массив размера 7 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 160]. Определить количество двузначных элементов в первой и последней строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 179. 

Дан двумерный массив размера 17 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 40]. Определить количество двузначных элементов в первом и последнем столбце. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 180. 

Дан двумерный массив размера 6 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 20]. Определить количество двузначных элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 181. 

Дан двумерный массив размера 14 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 230]. Определить количество одноразрядных элементов массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 182. 

Дан двумерный массив размера 8 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 40]. Определить количество одноразрядных элементов на главной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 183. 

Дан двумерный массив размера 16 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 120]. Определить количество одноразрядных элементов на побочной диагонали массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 184. 

Дан двумерный массив размера 15 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 210]. Определить количество одноразрядных элементов в четных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 185. 

Дан двумерный массив размера 13 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 40]. Определить количество одноразрядных элементов в нечетных строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 186. 

Дан двумерный массив размера 16 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 110]. Определить количество одноразрядных элементов в четных столбцах. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 187. 

Дан двумерный массив размера 17 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 240]. Определить количество одноразрядных элементов в нечетных столбцах. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 188. 

Дан двумерный массив размера 16 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 130]. Определить количество одноразрядных элементов на четных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 189. 

Дан двумерный массив размера 20 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 10]. Определить количество одноразрядных элементов на нечетных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 190. 

Дан двумерный массив размера 18 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 140]. Определить количество одноразрядных элементов на четных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 191. 

Дан двумерный массив размера 6 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 50]. Определить количество одноразрядных элементов на нечетных местах каждого столбца. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 192. 

Дан двумерный массив размера 18 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 220]. Определить количество одноразрядных элементов на пересечении четных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 193. 

Дан двумерный массив размера 11 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 120]. Определить количество одноразрядных элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 194. 

Дан двумерный массив размера 20 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 90]. Определить количество одноразрядных элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 195. 

Дан двумерный массив размера 16 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 70]. Определить количество одноразрядных элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 196. 

Дан двумерный массив размера 9 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 250]. Определить количество одноразрядных элементов в верхней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 197. 

Дан двумерный массив размера 6 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 190]. Определить количество одноразрядных элементов в нижней половине массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 198. 

Дан двумерный массив размера 16 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 40]. Определить количество одноразрядных элементов в первой и последней строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 199. 

Дан двумерный массив размера 8 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 110]. Определить количество одноразрядных элементов в первом и последнем столбце. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 200. 

Дан двумерный массив размера 18 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 60]. Определить количество одноразрядных элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 201. 

Дан двумерный массив размера 7 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 110]. Определить количество четных и кратных трем элементов массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 202. 

Дан двумерный массив размера 20 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 200]. Определить количество четных и кратных трем элементов на главной диагонали массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 203. 

Дан двумерный массив размера 9 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 190]. Определить количество четных и кратных трем элементов на побочной диагонали массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 204. 

Дан двумерный массив размера 11 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 160]. Определить количество четных и кратных трем элементов в четных строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 205. 

Дан двумерный массив размера 13 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 160]. Определить количество четных и кратных трем элементов в нечетных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 206. 

Дан двумерный массив размера 19 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 160]. Определить количество четных и кратных трем элементов в четных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 207. 

Дан двумерный массив размера 15 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 150]. Определить количество четных и кратных трем элементов в нечетных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 208. 

Дан двумерный массив размера 13 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 200]. Определить количество четных и кратных трем элементов на четных местах каждой строки. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 209. 

Дан двумерный массив размера 12 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 250]. Определить количество четных и кратных трем элементов на нечетных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 210. 

Дан двумерный массив размера 10 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 190]. Определить количество четных и кратных трем элементов на четных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 211. 

Дан двумерный массив размера 8 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 100]. Определить количество четных и кратных трем элементов на нечетных местах каждого столбца. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 212. 

Дан двумерный массив размера 8 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 140]. Определить количество четных и кратных трем элементов на пересечении четных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 213. 

Дан двумерный массив размера 5 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 60]. Определить количество четных и кратных трем элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 214. 

Дан двумерный массив размера 5 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 230]. Определить количество четных и кратных трем элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 215. 

Дан двумерный массив размера 19 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 70]. Определить количество четных и кратных трем элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 216. 

Дан двумерный массив размера 8 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 200]. Определить количество четных и кратных трем элементов в верхней половине массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 217. 

Дан двумерный массив размера 11 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 210]. Определить количество четных и кратных трем элементов в нижней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 218. 

Дан двумерный массив размера 10 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 10]. Определить количество четных и кратных трем элементов в первой и последней строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 219. 

Дан двумерный массив размера 5 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 70]. Определить количество четных и кратных трем элементов в первом и последнем столбце. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 220. 

Дан двумерный массив размера 9 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 20]. Определить количество четных и кратных трем элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 221. 

Дан двумерный массив размера 15 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-240 … 240]. Определить количество нечетных и не кратных трем элементов массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 222. 

Дан двумерный массив размера 19 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-20 … 20]. Определить количество нечетных и не кратных трем элементов на главной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 223. 

Дан двумерный массив размера 12 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 10]. Определить количество нечетных и не кратных трем элементов на побочной диагонали массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 224. 

Дан двумерный массив размера 7 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-150 … 150]. Определить количество нечетных и не кратных трем элементов в четных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 225. 

Дан двумерный массив размера 8 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 120]. Определить количество нечетных и не кратных трем элементов в нечетных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 226. 

Дан двумерный массив размера 10 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-250 … 250]. Определить количество нечетных и не кратных трем элементов в четных столбцах. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 227. 

Дан двумерный массив размера 12 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-50 … 50]. Определить количество нечетных и не кратных трем элементов в нечетных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 228. 

Дан двумерный массив размера 11 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 210]. Определить количество нечетных и не кратных трем элементов на четных местах каждой строки. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 229. 

Дан двумерный массив размера 15 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-80 … 80]. Определить количество нечетных и не кратных трем элементов на нечетных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 230. 

Дан двумерный массив размера 15 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 100]. Определить количество нечетных и не кратных трем элементов на четных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 231. 

Дан двумерный массив размера 17 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 230]. Определить количество нечетных и не кратных трем элементов на нечетных местах каждого столбца. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 232. 

Дан двумерный массив размера 10 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 250]. Определить количество нечетных и не кратных трем элементов на пересечении четных строк и столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 233. 

Дан двумерный массив размера 11 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 200]. Определить количество нечетных и не кратных трем элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 234. 

Дан двумерный массив размера 10 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 240]. Определить количество нечетных и не кратных трем элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 235. 

Дан двумерный массив размера 10 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 20]. Определить количество нечетных и не кратных трем элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 236. 

Дан двумерный массив размера 12 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-100 … 100]. Определить количество нечетных и не кратных трем элементов в верхней половине массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 237. 

Дан двумерный массив размера 19 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 30]. Определить количество нечетных и не кратных трем элементов в нижней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 238. 

Дан двумерный массив размера 14 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-170 … 170]. Определить количество нечетных и не кратных трем элементов в первой и последней строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 239. 

Дан двумерный массив размера 17 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 240]. Определить количество нечетных и не кратных трем элементов в первом и последнем столбце. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 240. 

Дан двумерный массив размера 13 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-160 … 160]. Определить количество нечетных и не кратных трем элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 241. 

Дан двумерный массив размера 11 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-150 … 150]. Определить количество положительных двузначных элементов массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 242. 

Дан двумерный массив размера 13 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-210 … 210]. Определить количество положительных двузначных элементов на главной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 243. 

Дан двумерный массив размера 10 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-20 … 20]. Определить количество положительных двузначных элементов на побочной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 244. 

Дан двумерный массив размера 17 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-30 … 30]. Определить количество положительных двузначных элементов в четных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 245. 

Дан двумерный массив размера 6 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 200]. Определить количество положительных двузначных элементов в нечетных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 246. 

Дан двумерный массив размера 8 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-150 … 150]. Определить количество положительных двузначных элементов в четных столбцах. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 247. 

Дан двумерный массив размера 10 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 130]. Определить количество положительных двузначных элементов в нечетных столбцах. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 248. 

Дан двумерный массив размера 13 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 100]. Определить количество положительных двузначных элементов на четных местах каждой строки. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 249. 

Дан двумерный массив размера 8 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-200 … 200]. Определить количество положительных двузначных элементов на нечетных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 250. 

Дан двумерный массив размера 20 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-140 … 140]. Определить количество положительных двузначных элементов на четных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 251. 

Дан двумерный массив размера 9 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-140 … 140]. Определить количество положительных двузначных элементов на нечетных местах каждого столбца. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 252. 

Дан двумерный массив размера 16 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 190]. Определить количество положительных двузначных элементов на пересечении четных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 253. 

Дан двумерный массив размера 10 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 70]. Определить количество положительных двузначных элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 254. 

Дан двумерный массив размера 9 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 110]. Определить количество положительных двузначных элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 255. 

Дан двумерный массив размера 7 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-100 … 100]. Определить количество положительных двузначных элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 256. 

Дан двумерный массив размера 6 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 130]. Определить количество положительных двузначных элементов в верхней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 257. 

Дан двумерный массив размера 16 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-90 … 90]. Определить количество положительных двузначных элементов в нижней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 258. 

Дан двумерный массив размера 7 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-80 … 80]. Определить количество положительных двузначных элементов в первой и последней строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 259. 

Дан двумерный массив размера 11 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-140 … 140]. Определить количество положительных двузначных элементов в первом и последнем столбце. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 260. 

Дан двумерный массив размера 5 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-20 … 20]. Определить количество положительных двузначных элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 261. 

Дан двумерный массив размера 6 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-150 … 150]. Определить количество положительных одноразрядных элементов массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 262. 

Дан двумерный массив размера 20 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-210 … 210]. Определить количество положительных одноразрядных элементов на главной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 263. 

Дан двумерный массив размера 11 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 20]. Определить количество положительных одноразрядных элементов на побочной диагонали массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 264. 

Дан двумерный массив размера 7 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 240]. Определить количество положительных одноразрядных элементов в четных строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 265. 

Дан двумерный массив размера 18 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 110]. Определить количество положительных одноразрядных элементов в нечетных строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 266. 

Дан двумерный массив размера 10 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 50]. Определить количество положительных одноразрядных элементов в четных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 267. 

Дан двумерный массив размера 14 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 90]. Определить количество положительных одноразрядных элементов в нечетных столбцах. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 268. 

Дан двумерный массив размера 19 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 180]. Определить количество положительных одноразрядных элементов на четных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 269. 

Дан двумерный массив размера 7 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-80 … 80]. Определить количество положительных одноразрядных элементов на нечетных местах каждой строки. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 270. 

Дан двумерный массив размера 16 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 210]. Определить количество положительных одноразрядных элементов на четных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 271. 

Дан двумерный массив размера 17 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 50]. Определить количество положительных одноразрядных элементов на нечетных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 272. 

Дан двумерный массив размера 14 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 150]. Определить количество положительных одноразрядных элементов на пересечении четных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 273. 

Дан двумерный массив размера 14 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 50]. Определить количество положительных одноразрядных элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 274. 

Дан двумерный массив размера 6 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-130 … 130]. Определить количество положительных одноразрядных элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 275. 

Дан двумерный массив размера 13 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 40]. Определить количество положительных одноразрядных элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 276. 

Дан двумерный массив размера 20 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 250]. Определить количество положительных одноразрядных элементов в верхней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 277. 

Дан двумерный массив размера 18 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-100 … 100]. Определить количество положительных одноразрядных элементов в нижней половине массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 278. 

Дан двумерный массив размера 5 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-180 … 180]. Определить количество положительных одноразрядных элементов в первой и последней строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 279. 

Дан двумерный массив размера 13 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 230]. Определить количество положительных одноразрядных элементов в первом и последнем столбце. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 280. 

Дан двумерный массив размера 9 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 120]. Определить количество положительных одноразрядных элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 281. 

Дан двумерный массив размера 14 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 100]. Определить количество четных двузначных элементов массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 282. 

Дан двумерный массив размера 19 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-110 … 110]. Определить количество четных двузначных элементов на главной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 283. 

Дан двумерный массив размера 8 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-40 … 40]. Определить количество четных двузначных элементов на побочной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 284. 

Дан двумерный массив размера 7 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-220 … 220]. Определить количество четных двузначных элементов в четных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 285. 

Дан двумерный массив размера 15 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-200 … 200]. Определить количество четных двузначных элементов в нечетных строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 286. 

Дан двумерный массив размера 18 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 130]. Определить количество четных двузначных элементов в четных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 287. 

Дан двумерный массив размера 8 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 60]. Определить количество четных двузначных элементов в нечетных столбцах. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 288. 

Дан двумерный массив размера 9 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-210 … 210]. Определить количество четных двузначных элементов на четных местах каждой строки. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 289. 

Дан двумерный массив размера 12 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 150]. Определить количество четных двузначных элементов на нечетных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 290. 

Дан двумерный массив размера 7 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-60 … 60]. Определить количество четных двузначных элементов на четных местах каждого столбца. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 291. 

Дан двумерный массив размера 9 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 220]. Определить количество четных двузначных элементов на нечетных местах каждого столбца. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 292. 

Дан двумерный массив размера 5 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 60]. Определить количество четных двузначных элементов на пересечении четных строк и столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 293. 

Дан двумерный массив размера 19 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 230]. Определить количество четных двузначных элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 294. 

Дан двумерный массив размера 20 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-40 … 40]. Определить количество четных двузначных элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 295. 

Дан двумерный массив размера 7 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 120]. Определить количество четных двузначных элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 296. 

Дан двумерный массив размера 10 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-240 … 240]. Определить количество четных двузначных элементов в верхней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 297. 

Дан двумерный массив размера 11 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-40 … 40]. Определить количество четных двузначных элементов в нижней половине массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 298. 

Дан двумерный массив размера 13 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-80 … 80]. Определить количество четных двузначных элементов в первой и последней строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 299. 

Дан двумерный массив размера 13 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 240]. Определить количество четных двузначных элементов в первом и последнем столбце. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 300. 

Дан двумерный массив размера 6 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 180]. Определить количество четных двузначных элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 301. 

Дан двумерный массив размера 7 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 30]. Определить количество нечетных двузначных элементов массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 302. 

Дан двумерный массив размера 16 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-50 … 50]. Определить количество нечетных двузначных элементов на главной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 303. 

Дан двумерный массив размера 12 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 230]. Определить количество нечетных двузначных элементов на побочной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 304. 

Дан двумерный массив размера 19 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-110 … 110]. Определить количество нечетных двузначных элементов в четных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 305. 

Дан двумерный массив размера 15 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 50]. Определить количество нечетных двузначных элементов в нечетных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 306. 

Дан двумерный массив размера 19 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 90]. Определить количество нечетных двузначных элементов в четных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 307. 

Дан двумерный массив размера 17 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-240 … 240]. Определить количество нечетных двузначных элементов в нечетных столбцах. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 308. 

Дан двумерный массив размера 8 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-30 … 30]. Определить количество нечетных двузначных элементов на четных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 309. 

Дан двумерный массив размера 14 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 100]. Определить количество нечетных двузначных элементов на нечетных местах каждой строки. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 310. 

Дан двумерный массив размера 16 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 190]. Определить количество нечетных двузначных элементов на четных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 311. 

Дан двумерный массив размера 16 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 220]. Определить количество нечетных двузначных элементов на нечетных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 312. 

Дан двумерный массив размера 19 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-120 … 120]. Определить количество нечетных двузначных элементов на пересечении четных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 313. 

Дан двумерный массив размера 6 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 50]. Определить количество нечетных двузначных элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 314. 

Дан двумерный массив размера 11 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-130 … 130]. Определить количество нечетных двузначных элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 315. 

Дан двумерный массив размера 5 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-20 … 20]. Определить количество нечетных двузначных элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 316. 

Дан двумерный массив размера 6 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-140 … 140]. Определить количество нечетных двузначных элементов в верхней половине массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 317. 

Дан двумерный массив размера 13 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-100 … 100]. Определить количество нечетных двузначных элементов в нижней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 318. 

Дан двумерный массив размера 10 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-50 … 50]. Определить количество нечетных двузначных элементов в первой и последней строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 319. 

Дан двумерный массив размера 10 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-210 … 210]. Определить количество нечетных двузначных элементов в первом и последнем столбце. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 320. 

Дан двумерный массив размера 9 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-210 … 210]. Определить количество нечетных двузначных элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 321. 

Дан двумерный массив размера 8 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-80 … 80]. Определить количество четных одноразрядных элементов массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 322. 

Дан двумерный массив размера 15 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 100]. Определить количество четных одноразрядных элементов на главной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 323. 

Дан двумерный массив размера 20 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-150 … 150]. Определить количество четных одноразрядных элементов на побочной диагонали массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 324. 

Дан двумерный массив размера 5 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 250]. Определить количество четных одноразрядных элементов в четных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 325. 

Дан двумерный массив размера 14 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-30 … 30]. Определить количество четных одноразрядных элементов в нечетных строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 326. 

Дан двумерный массив размера 5 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-170 … 170]. Определить количество четных одноразрядных элементов в четных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 327. 

Дан двумерный массив размера 19 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-190 … 190]. Определить количество четных одноразрядных элементов в нечетных столбцах. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 328. 

Дан двумерный массив размера 18 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 180]. Определить количество четных одноразрядных элементов на четных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 329. 

Дан двумерный массив размера 12 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-240 … 240]. Определить количество четных одноразрядных элементов на нечетных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 330. 

Дан двумерный массив размера 11 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 250]. Определить количество четных одноразрядных элементов на четных местах каждого столбца. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 331. 

Дан двумерный массив размера 13 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 100]. Определить количество четных одноразрядных элементов на нечетных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 332. 

Дан двумерный массив размера 6 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 210]. Определить количество четных одноразрядных элементов на пересечении четных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 333. 

Дан двумерный массив размера 5 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 120]. Определить количество четных одноразрядных элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 334. 

Дан двумерный массив размера 20 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 30]. Определить количество четных одноразрядных элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 335. 

Дан двумерный массив размера 20 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 40]. Определить количество четных одноразрядных элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 336. 

Дан двумерный массив размера 9 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 150]. Определить количество четных одноразрядных элементов в верхней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 337. 

Дан двумерный массив размера 7 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-170 … 170]. Определить количество четных одноразрядных элементов в нижней половине массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 338. 

Дан двумерный массив размера 18 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-30 … 30]. Определить количество четных одноразрядных элементов в первой и последней строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 339. 

Дан двумерный массив размера 16 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 10]. Определить количество четных одноразрядных элементов в первом и последнем столбце. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 340. 

Дан двумерный массив размера 5 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 110]. Определить количество четных одноразрядных элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 341. 

Дан двумерный массив размера 7 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-10 … 10]. Определить количество нечетных одноразрядных элементов массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 342. 

Дан двумерный массив размера 14 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 240]. Определить количество нечетных одноразрядных элементов на главной диагонали массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 343. 

Дан двумерный массив размера 20 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 230]. Определить количество нечетных одноразрядных элементов на побочной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 344. 

Дан двумерный массив размера 20 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 180]. Определить количество нечетных одноразрядных элементов в четных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 345. 

Дан двумерный массив размера 7 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-160 … 160]. Определить количество нечетных одноразрядных элементов в нечетных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 346. 

Дан двумерный массив размера 15 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 180]. Определить количество нечетных одноразрядных элементов в четных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 347. 

Дан двумерный массив размера 17 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 120]. Определить количество нечетных одноразрядных элементов в нечетных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 348. 

Дан двумерный массив размера 12 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-100 … 100]. Определить количество нечетных одноразрядных элементов на четных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 349. 

Дан двумерный массив размера 15 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 220]. Определить количество нечетных одноразрядных элементов на нечетных местах каждой строки. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 350. 

Дан двумерный массив размера 9 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-50 … 50]. Определить количество нечетных одноразрядных элементов на четных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 351. 

Дан двумерный массив размера 11 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 90]. Определить количество нечетных одноразрядных элементов на нечетных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 352. 

Дан двумерный массив размера 13 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 10]. Определить количество нечетных одноразрядных элементов на пересечении четных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 353. 

Дан двумерный массив размера 14 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-180 … 180]. Определить количество нечетных одноразрядных элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 354. 

Дан двумерный массив размера 8 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 40]. Определить количество нечетных одноразрядных элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 355. 

Дан двумерный массив размера 10 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 110]. Определить количество нечетных одноразрядных элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 356. 

Дан двумерный массив размера 11 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-200 … 200]. Определить количество нечетных одноразрядных элементов в верхней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 357. 

Дан двумерный массив размера 8 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 90]. Определить количество нечетных одноразрядных элементов в нижней половине массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 358. 

Дан двумерный массив размера 11 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-150 … 150]. Определить количество нечетных одноразрядных элементов в первой и последней строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 359. 

Дан двумерный массив размера 14 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 130]. Определить количество нечетных одноразрядных элементов в первом и последнем столбце. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 360. 

Дан двумерный массив размера 14 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-140 … 140]. Определить количество нечетных одноразрядных элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 361. 

Дан двумерный массив размера 17 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 170]. Определить сумму положительных элементов массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 362. 

Дан двумерный массив размера 16 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 240]. Определить сумму положительных элементов на главной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 363. 

Дан двумерный массив размера 19 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-90 … 90]. Определить сумму положительных элементов на побочной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 364. 

Дан двумерный массив размера 10 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 240]. Определить сумму положительных элементов в четных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 365. 

Дан двумерный массив размера 7 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 90]. Определить сумму положительных элементов в нечетных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 366. 

Дан двумерный массив размера 5 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-190 … 190]. Определить сумму положительных элементов в четных столбцах. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 367. 

Дан двумерный массив размера 19 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 90]. Определить сумму положительных элементов в нечетных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 368. 

Дан двумерный массив размера 5 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 240]. Определить сумму положительных элементов на четных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 369. 

Дан двумерный массив размера 7 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-120 … 120]. Определить сумму положительных элементов на нечетных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 370. 

Дан двумерный массив размера 13 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-140 … 140]. Определить сумму положительных элементов на четных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 371. 

Дан двумерный массив размера 17 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-210 … 210]. Определить сумму положительных элементов на нечетных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 372. 

Дан двумерный массив размера 15 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 220]. Определить сумму положительных элементов на пересечении четных строк и столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 373. 

Дан двумерный массив размера 5 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-120 … 120]. Определить сумму положительных элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 374. 

Дан двумерный массив размера 17 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-170 … 170]. Определить сумму положительных элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 375. 

Дан двумерный массив размера 13 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-250 … 250]. Определить сумму положительных элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 376. 

Дан двумерный массив размера 16 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 80]. Определить сумму положительных элементов в верхней половине массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 377. 

Дан двумерный массив размера 19 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-170 … 170]. Определить сумму положительных элементов в нижней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 378. 

Дан двумерный массив размера 8 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-20 … 20]. Определить сумму положительных элементов в первой и последней строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 379. 

Дан двумерный массив размера 19 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-100 … 100]. Определить сумму положительных элементов в первом и последнем столбце. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 380. 

Дан двумерный массив размера 8 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-10 … 10]. Определить сумму положительных элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 381. 

Дан двумерный массив размера 20 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-50 … 50]. Определить сумму отрицательных элементов массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 382. 

Дан двумерный массив размера 15 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-160 … 160]. Определить сумму отрицательных элементов на главной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 383. 

Дан двумерный массив размера 14 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-150 … 150]. Определить сумму отрицательных элементов на побочной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 384. 

Дан двумерный массив размера 17 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-10 … 10]. Определить сумму отрицательных элементов в четных строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 385. 

Дан двумерный массив размера 16 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-80 … 80]. Определить сумму отрицательных элементов в нечетных строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 386. 

Дан двумерный массив размера 16 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-220 … 220]. Определить сумму отрицательных элементов в четных столбцах. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 387. 

Дан двумерный массив размера 10 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-150 … 150]. Определить сумму отрицательных элементов в нечетных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 388. 

Дан двумерный массив размера 18 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-210 … 210]. Определить сумму отрицательных элементов на четных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 389. 

Дан двумерный массив размера 16 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-40 … 40]. Определить сумму отрицательных элементов на нечетных местах каждой строки. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 390. 

Дан двумерный массив размера 7 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-40 … 40]. Определить сумму отрицательных элементов на четных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 391. 

Дан двумерный массив размера 10 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-140 … 140]. Определить сумму отрицательных элементов на нечетных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 392. 

Дан двумерный массив размера 12 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-80 … 80]. Определить сумму отрицательных элементов на пересечении четных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 393. 

Дан двумерный массив размера 19 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-170 … 170]. Определить сумму отрицательных элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 394. 

Дан двумерный массив размера 19 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-80 … 80]. Определить сумму отрицательных элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 395. 

Дан двумерный массив размера 12 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-50 … 50]. Определить сумму отрицательных элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 396. 

Дан двумерный массив размера 20 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-200 … 200]. Определить сумму отрицательных элементов в верхней половине массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 397. 

Дан двумерный массив размера 16 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-240 … 240]. Определить сумму отрицательных элементов в нижней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 398. 

Дан двумерный массив размера 15 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-90 … 90]. Определить сумму отрицательных элементов в первой и последней строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 399. 

Дан двумерный массив размера 13 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-20 … 20]. Определить сумму отрицательных элементов в первом и последнем столбце. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 400. 

Дан двумерный массив размера 7 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-10 … 10]. Определить сумму отрицательных элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 401. 

Дан двумерный массив размера 19 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-180 … 180]. Определить сумму четных элементов массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 402. 

Дан двумерный массив размера 20 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-30 … 30]. Определить сумму четных элементов на главной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 403. 

Дан двумерный массив размера 6 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-150 … 150]. Определить сумму четных элементов на побочной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 404. 

Дан двумерный массив размера 6 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-70 … 70]. Определить сумму четных элементов в четных строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 405. 

Дан двумерный массив размера 6 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-80 … 80]. Определить сумму четных элементов в нечетных строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 406. 

Дан двумерный массив размера 15 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-200 … 200]. Определить сумму четных элементов в четных столбцах. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 407. 

Дан двумерный массив размера 12 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-150 … 150]. Определить сумму четных элементов в нечетных столбцах. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 408. 

Дан двумерный массив размера 7 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-140 … 140]. Определить сумму четных элементов на четных местах каждой строки. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 409. 

Дан двумерный массив размера 10 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-130 … 130]. Определить сумму четных элементов на нечетных местах каждой строки. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 410. 

Дан двумерный массив размера 5 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-100 … 100]. Определить сумму четных элементов на четных местах каждого столбца. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 411. 

Дан двумерный массив размера 6 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-150 … 150]. Определить сумму четных элементов на нечетных местах каждого столбца. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 412. 

Дан двумерный массив размера 9 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-100 … 100]. Определить сумму четных элементов на пересечении четных строк и столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 413. 

Дан двумерный массив размера 5 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-20 … 20]. Определить сумму четных элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 414. 

Дан двумерный массив размера 10 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-220 … 220]. Определить сумму четных элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 415. 

Дан двумерный массив размера 18 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-250 … 250]. Определить сумму четных элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 416. 

Дан двумерный массив размера 10 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-230 … 230]. Определить сумму четных элементов в верхней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 417. 

Дан двумерный массив размера 14 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-90 … 90]. Определить сумму четных элементов в нижней половине массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 418. 

Дан двумерный массив размера 7 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-60 … 60]. Определить сумму четных элементов в первой и последней строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 419. 

Дан двумерный массив размера 19 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-100 … 100]. Определить сумму четных элементов в первом и последнем столбце. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 420. 

Дан двумерный массив размера 17 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-40 … 40]. Определить сумму четных элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 421. 

Дан двумерный массив размера 5 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 90]. Определить сумму нечетных элементов массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 422. 

Дан двумерный массив размера 17 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 100]. Определить сумму нечетных элементов на главной диагонали массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 423. 

Дан двумерный массив размера 18 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 180]. Определить сумму нечетных элементов на побочной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 424. 

Дан двумерный массив размера 6 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 120]. Определить сумму нечетных элементов в четных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 425. 

Дан двумерный массив размера 9 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-170 … 170]. Определить сумму нечетных элементов в нечетных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 426. 

Дан двумерный массив размера 10 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 130]. Определить сумму нечетных элементов в четных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 427. 

Дан двумерный массив размера 9 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 220]. Определить сумму нечетных элементов в нечетных столбцах. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 428. 

Дан двумерный массив размера 12 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-120 … 120]. Определить сумму нечетных элементов на четных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 429. 

Дан двумерный массив размера 8 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 140]. Определить сумму нечетных элементов на нечетных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 430. 

Дан двумерный массив размера 9 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-180 … 180]. Определить сумму нечетных элементов на четных местах каждого столбца. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 431. 

Дан двумерный массив размера 19 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-70 … 70]. Определить сумму нечетных элементов на нечетных местах каждого столбца. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 432. 

Дан двумерный массив размера 16 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-200 … 200]. Определить сумму нечетных элементов на пересечении четных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 433. 

Дан двумерный массив размера 15 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-230 … 230]. Определить сумму нечетных элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 434. 

Дан двумерный массив размера 8 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-200 … 200]. Определить сумму нечетных элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 435. 

Дан двумерный массив размера 18 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 40]. Определить сумму нечетных элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 436. 

Дан двумерный массив размера 12 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-250 … 250]. Определить сумму нечетных элементов в верхней половине массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 437. 

Дан двумерный массив размера 10 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-120 … 120]. Определить сумму нечетных элементов в нижней половине массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 438. 

Дан двумерный массив размера 10 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-210 … 210]. Определить сумму нечетных элементов в первой и последней строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 439. 

Дан двумерный массив размера 15 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-30 … 30]. Определить сумму нечетных элементов в первом и последнем столбце. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 440. 

Дан двумерный массив размера 5 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-20 … 20]. Определить сумму нечетных элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 441. 

Дан двумерный массив размера 9 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 150]. Определить сумму равных нулю элементов массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 442. 

Дан двумерный массив размера 17 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 200]. Определить сумму равных нулю элементов на главной диагонали массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 443. 

Дан двумерный массив размера 8 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 210]. Определить сумму равных нулю элементов на побочной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 444. 

Дан двумерный массив размера 5 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 60]. Определить сумму равных нулю элементов в четных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 445. 

Дан двумерный массив размера 12 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-170 … 170]. Определить сумму равных нулю элементов в нечетных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 446. 

Дан двумерный массив размера 12 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 110]. Определить сумму равных нулю элементов в четных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 447. 

Дан двумерный массив размера 8 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 140]. Определить сумму равных нулю элементов в нечетных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 448. 

Дан двумерный массив размера 11 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 30]. Определить сумму равных нулю элементов на четных местах каждой строки. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 449. 

Дан двумерный массив размера 7 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 140]. Определить сумму равных нулю элементов на нечетных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 450. 

Дан двумерный массив размера 20 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 210]. Определить сумму равных нулю элементов на четных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 451. 

Дан двумерный массив размера 14 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-90 … 90]. Определить сумму равных нулю элементов на нечетных местах каждого столбца. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 452. 

Дан двумерный массив размера 8 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 40]. Определить сумму равных нулю элементов на пересечении четных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 453. 

Дан двумерный массив размера 13 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 200]. Определить сумму равных нулю элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 454. 

Дан двумерный массив размера 20 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-10 … 10]. Определить сумму равных нулю элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 455. 

Дан двумерный массив размера 6 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-100 … 100]. Определить сумму равных нулю элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 456. 

Дан двумерный массив размера 8 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 180]. Определить сумму равных нулю элементов в верхней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 457. 

Дан двумерный массив размера 15 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 150]. Определить сумму равных нулю элементов в нижней половине массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 458. 

Дан двумерный массив размера 6 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-130 … 130]. Определить сумму равных нулю элементов в первой и последней строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 459. 

Дан двумерный массив размера 9 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 120]. Определить сумму равных нулю элементов в первом и последнем столбце. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 460. 

Дан двумерный массив размера 14 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 150]. Определить сумму равных нулю элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 461. 

Дан двумерный массив размера 9 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-180 … 180]. Определить сумму не равных нулю элементов массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 462. 

Дан двумерный массив размера 20 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-20 … 20]. Определить сумму не равных нулю элементов на главной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 463. 

Дан двумерный массив размера 7 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-90 … 90]. Определить сумму не равных нулю элементов на побочной диагонали массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 464. 

Дан двумерный массив размера 16 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-80 … 80]. Определить сумму не равных нулю элементов в четных строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 465. 

Дан двумерный массив размера 11 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-250 … 250]. Определить сумму не равных нулю элементов в нечетных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 466. 

Дан двумерный массив размера 16 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-210 … 210]. Определить сумму не равных нулю элементов в четных столбцах. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 467. 

Дан двумерный массив размера 17 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-240 … 240]. Определить сумму не равных нулю элементов в нечетных столбцах. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 468. 

Дан двумерный массив размера 6 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-60 … 60]. Определить сумму не равных нулю элементов на четных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 469. 

Дан двумерный массив размера 17 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-50 … 50]. Определить сумму не равных нулю элементов на нечетных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 470. 

Дан двумерный массив размера 9 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-220 … 220]. Определить сумму не равных нулю элементов на четных местах каждого столбца. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 471. 

Дан двумерный массив размера 20 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-70 … 70]. Определить сумму не равных нулю элементов на нечетных местах каждого столбца. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 472. 

Дан двумерный массив размера 7 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-190 … 190]. Определить сумму не равных нулю элементов на пересечении четных строк и столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 473. 

Дан двумерный массив размера 13 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-100 … 100]. Определить сумму не равных нулю элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 474. 

Дан двумерный массив размера 15 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-210 … 210]. Определить сумму не равных нулю элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 475. 

Дан двумерный массив размера 13 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-10 … 10]. Определить сумму не равных нулю элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 476. 

Дан двумерный массив размера 15 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-240 … 240]. Определить сумму не равных нулю элементов в верхней половине массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 477. 

Дан двумерный массив размера 20 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-160 … 160]. Определить сумму не равных нулю элементов в нижней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 478. 

Дан двумерный массив размера 9 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-190 … 190]. Определить сумму не равных нулю элементов в первой и последней строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 479. 

Дан двумерный массив размера 7 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-220 … 220]. Определить сумму не равных нулю элементов в первом и последнем столбце. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 480. 

Дан двумерный массив размера 6 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-10 … 10]. Определить сумму не равных нулю элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 481. 

Дан двумерный массив размера 20 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-180 … 180]. Определить сумму кратных трем элементов массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 482. 

Дан двумерный массив размера 7 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-70 … 70]. Определить сумму кратных трем элементов на главной диагонали массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 483. 

Дан двумерный массив размера 7 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-30 … 30]. Определить сумму кратных трем элементов на побочной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 484. 

Дан двумерный массив размера 20 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-220 … 220]. Определить сумму кратных трем элементов в четных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 485. 

Дан двумерный массив размера 8 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-70 … 70]. Определить сумму кратных трем элементов в нечетных строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 486. 

Дан двумерный массив размера 5 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-60 … 60]. Определить сумму кратных трем элементов в четных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 487. 

Дан двумерный массив размера 13 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-170 … 170]. Определить сумму кратных трем элементов в нечетных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 488. 

Дан двумерный массив размера 18 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-190 … 190]. Определить сумму кратных трем элементов на четных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 489. 

Дан двумерный массив размера 6 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-30 … 30]. Определить сумму кратных трем элементов на нечетных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 490. 

Дан двумерный массив размера 6 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-250 … 250]. Определить сумму кратных трем элементов на четных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 491. 

Дан двумерный массив размера 6 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-210 … 210]. Определить сумму кратных трем элементов на нечетных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 492. 

Дан двумерный массив размера 16 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-220 … 220]. Определить сумму кратных трем элементов на пересечении четных строк и столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 493. 

Дан двумерный массив размера 16 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-210 … 210]. Определить сумму кратных трем элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 494. 

Дан двумерный массив размера 10 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-200 … 200]. Определить сумму кратных трем элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 495. 

Дан двумерный массив размера 16 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-150 … 150]. Определить сумму кратных трем элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 496. 

Дан двумерный массив размера 6 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-110 … 110]. Определить сумму кратных трем элементов в верхней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 497. 

Дан двумерный массив размера 11 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-230 … 230]. Определить сумму кратных трем элементов в нижней половине массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 498. 

Дан двумерный массив размера 6 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-190 … 190]. Определить сумму кратных трем элементов в первой и последней строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 499. 

Дан двумерный массив размера 9 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-240 … 240]. Определить сумму кратных трем элементов в первом и последнем столбце. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 500. 

Дан двумерный массив размера 6 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-70 … 70]. Определить сумму кратных трем элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 501. 

Дан двумерный массив размера 19 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 50]. Определить сумму не кратных трем элементов массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 502. 

Дан двумерный массив размера 7 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-240 … 240]. Определить сумму не кратных трем элементов на главной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 503. 

Дан двумерный массив размера 20 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-90 … 90]. Определить сумму не кратных трем элементов на побочной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 504. 

Дан двумерный массив размера 5 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-200 … 200]. Определить сумму не кратных трем элементов в четных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 505. 

Дан двумерный массив размера 6 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 110]. Определить сумму не кратных трем элементов в нечетных строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 506. 

Дан двумерный массив размера 19 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-30 … 30]. Определить сумму не кратных трем элементов в четных столбцах. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 507. 

Дан двумерный массив размера 7 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-20 … 20]. Определить сумму не кратных трем элементов в нечетных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 508. 

Дан двумерный массив размера 10 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-10 … 10]. Определить сумму не кратных трем элементов на четных местах каждой строки. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 509. 

Дан двумерный массив размера 5 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 230]. Определить сумму не кратных трем элементов на нечетных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 510. 

Дан двумерный массив размера 7 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 180]. Определить сумму не кратных трем элементов на четных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 511. 

Дан двумерный массив размера 20 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-250 … 250]. Определить сумму не кратных трем элементов на нечетных местах каждого столбца. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 512. 

Дан двумерный массив размера 11 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 80]. Определить сумму не кратных трем элементов на пересечении четных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 513. 

Дан двумерный массив размера 20 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 210]. Определить сумму не кратных трем элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 514. 

Дан двумерный массив размера 12 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-90 … 90]. Определить сумму не кратных трем элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 515. 

Дан двумерный массив размера 5 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-170 … 170]. Определить сумму не кратных трем элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 516. 

Дан двумерный массив размера 18 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-140 … 140]. Определить сумму не кратных трем элементов в верхней половине массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 517. 

Дан двумерный массив размера 13 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-100 … 100]. Определить сумму не кратных трем элементов в нижней половине массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 518. 

Дан двумерный массив размера 5 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-250 … 250]. Определить сумму не кратных трем элементов в первой и последней строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 519. 

Дан двумерный массив размера 12 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 120]. Определить сумму не кратных трем элементов в первом и последнем столбце. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 520. 

Дан двумерный массив размера 10 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 70]. Определить сумму не кратных трем элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 521. 

Дан двумерный массив размера 8 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-100 … 100]. Определить сумму двузначных элементов массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 522. 

Дан двумерный массив размера 18 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 120]. Определить сумму двузначных элементов на главной диагонали массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 523. 

Дан двумерный массив размера 17 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-110 … 110]. Определить сумму двузначных элементов на побочной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 524. 

Дан двумерный массив размера 8 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-40 … 40]. Определить сумму двузначных элементов в четных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 525. 

Дан двумерный массив размера 10 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 240]. Определить сумму двузначных элементов в нечетных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 526. 

Дан двумерный массив размера 19 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 70]. Определить сумму двузначных элементов в четных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 527. 

Дан двумерный массив размера 13 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 120]. Определить сумму двузначных элементов в нечетных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 528. 

Дан двумерный массив размера 15 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-110 … 110]. Определить сумму двузначных элементов на четных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 529. 

Дан двумерный массив размера 18 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 150]. Определить сумму двузначных элементов на нечетных местах каждой строки. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 530. 

Дан двумерный массив размера 15 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 60]. Определить сумму двузначных элементов на четных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 531. 

Дан двумерный массив размера 7 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 250]. Определить сумму двузначных элементов на нечетных местах каждого столбца. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 532. 

Дан двумерный массив размера 7 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-90 … 90]. Определить сумму двузначных элементов на пересечении четных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 533. 

Дан двумерный массив размера 5 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 60]. Определить сумму двузначных элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 534. 

Дан двумерный массив размера 12 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 190]. Определить сумму двузначных элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 535. 

Дан двумерный массив размера 6 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-160 … 160]. Определить сумму двузначных элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 536. 

Дан двумерный массив размера 18 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-250 … 250]. Определить сумму двузначных элементов в верхней половине массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 537. 

Дан двумерный массив размера 20 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-110 … 110]. Определить сумму двузначных элементов в нижней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 538. 

Дан двумерный массив размера 17 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 200]. Определить сумму двузначных элементов в первой и последней строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 539. 

Дан двумерный массив размера 17 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-70 … 70]. Определить сумму двузначных элементов в первом и последнем столбце. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 540. 

Дан двумерный массив размера 19 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 230]. Определить сумму двузначных элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 541. 

Дан двумерный массив размера 10 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 120]. Определить сумму одноразрядных элементов массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 542. 

Дан двумерный массив размера 19 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 40]. Определить сумму одноразрядных элементов на главной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 543. 

Дан двумерный массив размера 6 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 230]. Определить сумму одноразрядных элементов на побочной диагонали массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 544. 

Дан двумерный массив размера 19 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 40]. Определить сумму одноразрядных элементов в четных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 545. 

Дан двумерный массив размера 6 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 210]. Определить сумму одноразрядных элементов в нечетных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 546. 

Дан двумерный массив размера 10 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 80]. Определить сумму одноразрядных элементов в четных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 547. 

Дан двумерный массив размера 19 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 150]. Определить сумму одноразрядных элементов в нечетных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 548. 

Дан двумерный массив размера 14 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 200]. Определить сумму одноразрядных элементов на четных местах каждой строки. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 549. 

Дан двумерный массив размера 8 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 160]. Определить сумму одноразрядных элементов на нечетных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 550. 

Дан двумерный массив размера 16 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 250]. Определить сумму одноразрядных элементов на четных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 551. 

Дан двумерный массив размера 15 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 110]. Определить сумму одноразрядных элементов на нечетных местах каждого столбца. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 552. 

Дан двумерный массив размера 16 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 210]. Определить сумму одноразрядных элементов на пересечении четных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 553. 

Дан двумерный массив размера 7 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 220]. Определить сумму одноразрядных элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 554. 

Дан двумерный массив размера 17 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 130]. Определить сумму одноразрядных элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 555. 

Дан двумерный массив размера 5 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 180]. Определить сумму одноразрядных элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 556. 

Дан двумерный массив размера 11 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 20]. Определить сумму одноразрядных элементов в верхней половине массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 557. 

Дан двумерный массив размера 18 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 220]. Определить сумму одноразрядных элементов в нижней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 558. 

Дан двумерный массив размера 18 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 30]. Определить сумму одноразрядных элементов в первой и последней строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 559. 

Дан двумерный массив размера 5 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 120]. Определить сумму одноразрядных элементов в первом и последнем столбце. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 560. 

Дан двумерный массив размера 10 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 20]. Определить сумму одноразрядных элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 561. 

Дан двумерный массив размера 8 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 30]. Определить сумму четных и кратных трем элементов массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 562. 

Дан двумерный массив размера 20 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 90]. Определить сумму четных и кратных трем элементов на главной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 563. 

Дан двумерный массив размера 11 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 30]. Определить сумму четных и кратных трем элементов на побочной диагонали массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 564. 

Дан двумерный массив размера 6 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 170]. Определить сумму четных и кратных трем элементов в четных строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 565. 

Дан двумерный массив размера 14 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 50]. Определить сумму четных и кратных трем элементов в нечетных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 566. 

Дан двумерный массив размера 14 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 230]. Определить сумму четных и кратных трем элементов в четных столбцах. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 567. 

Дан двумерный массив размера 20 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 150]. Определить сумму четных и кратных трем элементов в нечетных столбцах. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 568. 

Дан двумерный массив размера 7 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 200]. Определить сумму четных и кратных трем элементов на четных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 569. 

Дан двумерный массив размера 11 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 130]. Определить сумму четных и кратных трем элементов на нечетных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 570. 

Дан двумерный массив размера 8 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 130]. Определить сумму четных и кратных трем элементов на четных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 571. 

Дан двумерный массив размера 20 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 70]. Определить сумму четных и кратных трем элементов на нечетных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 572. 

Дан двумерный массив размера 16 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 210]. Определить сумму четных и кратных трем элементов на пересечении четных строк и столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 573. 

Дан двумерный массив размера 20 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 190]. Определить сумму четных и кратных трем элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 574. 

Дан двумерный массив размера 14 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 140]. Определить сумму четных и кратных трем элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 575. 

Дан двумерный массив размера 6 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 70]. Определить сумму четных и кратных трем элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 576. 

Дан двумерный массив размера 15 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 80]. Определить сумму четных и кратных трем элементов в верхней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 577. 

Дан двумерный массив размера 11 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 40]. Определить сумму четных и кратных трем элементов в нижней половине массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 578. 

Дан двумерный массив размера 20 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 240]. Определить сумму четных и кратных трем элементов в первой и последней строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 579. 

Дан двумерный массив размера 6 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 170]. Определить сумму четных и кратных трем элементов в первом и последнем столбце. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 580. 

Дан двумерный массив размера 20 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 140]. Определить сумму четных и кратных трем элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 581. 

Дан двумерный массив размера 11 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 70]. Определить сумму нечетных и не кратных трем элементов массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 582. 

Дан двумерный массив размера 12 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-200 … 200]. Определить сумму нечетных и не кратных трем элементов на главной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 583. 

Дан двумерный массив размера 17 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 40]. Определить сумму нечетных и не кратных трем элементов на побочной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 584. 

Дан двумерный массив размера 11 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-180 … 180]. Определить сумму нечетных и не кратных трем элементов в четных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 585. 

Дан двумерный массив размера 14 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 140]. Определить сумму нечетных и не кратных трем элементов в нечетных строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 586. 

Дан двумерный массив размера 16 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 240]. Определить сумму нечетных и не кратных трем элементов в четных столбцах. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 587. 

Дан двумерный массив размера 15 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-100 … 100]. Определить сумму нечетных и не кратных трем элементов в нечетных столбцах. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 588. 

Дан двумерный массив размера 11 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-190 … 190]. Определить сумму нечетных и не кратных трем элементов на четных местах каждой строки. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 589. 

Дан двумерный массив размера 12 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 50]. Определить сумму нечетных и не кратных трем элементов на нечетных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 590. 

Дан двумерный массив размера 10 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-80 … 80]. Определить сумму нечетных и не кратных трем элементов на четных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 591. 

Дан двумерный массив размера 15 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-170 … 170]. Определить сумму нечетных и не кратных трем элементов на нечетных местах каждого столбца. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 592. 

Дан двумерный массив размера 10 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-140 … 140]. Определить сумму нечетных и не кратных трем элементов на пересечении четных строк и столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 593. 

Дан двумерный массив размера 13 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-170 … 170]. Определить сумму нечетных и не кратных трем элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 594. 

Дан двумерный массив размера 6 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 40]. Определить сумму нечетных и не кратных трем элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 595. 

Дан двумерный массив размера 7 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 170]. Определить сумму нечетных и не кратных трем элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 596. 

Дан двумерный массив размера 15 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 230]. Определить сумму нечетных и не кратных трем элементов в верхней половине массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 597. 

Дан двумерный массив размера 9 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 130]. Определить сумму нечетных и не кратных трем элементов в нижней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 598. 

Дан двумерный массив размера 7 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-30 … 30]. Определить сумму нечетных и не кратных трем элементов в первой и последней строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 599. 

Дан двумерный массив размера 9 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-120 … 120]. Определить сумму нечетных и не кратных трем элементов в первом и последнем столбце. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 600. 

Дан двумерный массив размера 6 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 220]. Определить сумму нечетных и не кратных трем элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 601. 

Дан двумерный массив размера 19 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-180 … 180]. Определить сумму положительных двузначных элементов массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 602. 

Дан двумерный массив размера 9 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 220]. Определить сумму положительных двузначных элементов на главной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 603. 

Дан двумерный массив размера 10 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-180 … 180]. Определить сумму положительных двузначных элементов на побочной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 604. 

Дан двумерный массив размера 8 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 190]. Определить сумму положительных двузначных элементов в четных строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 605. 

Дан двумерный массив размера 14 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-10 … 10]. Определить сумму положительных двузначных элементов в нечетных строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 606. 

Дан двумерный массив размера 16 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 110]. Определить сумму положительных двузначных элементов в четных столбцах. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 607. 

Дан двумерный массив размера 17 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 110]. Определить сумму положительных двузначных элементов в нечетных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 608. 

Дан двумерный массив размера 20 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-10 … 10]. Определить сумму положительных двузначных элементов на четных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 609. 

Дан двумерный массив размера 13 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-70 … 70]. Определить сумму положительных двузначных элементов на нечетных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 610. 

Дан двумерный массив размера 16 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-10 … 10]. Определить сумму положительных двузначных элементов на четных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 611. 

Дан двумерный массив размера 8 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-40 … 40]. Определить сумму положительных двузначных элементов на нечетных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 612. 

Дан двумерный массив размера 10 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-150 … 150]. Определить сумму положительных двузначных элементов на пересечении четных строк и столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 613. 

Дан двумерный массив размера 7 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 80]. Определить сумму положительных двузначных элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 614. 

Дан двумерный массив размера 11 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-240 … 240]. Определить сумму положительных двузначных элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 615. 

Дан двумерный массив размера 5 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 160]. Определить сумму положительных двузначных элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 616. 

Дан двумерный массив размера 6 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-200 … 200]. Определить сумму положительных двузначных элементов в верхней половине массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 617. 

Дан двумерный массив размера 14 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 100]. Определить сумму положительных двузначных элементов в нижней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 618. 

Дан двумерный массив размера 13 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 50]. Определить сумму положительных двузначных элементов в первой и последней строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 619. 

Дан двумерный массив размера 5 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-230 … 230]. Определить сумму положительных двузначных элементов в первом и последнем столбце. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 620. 

Дан двумерный массив размера 19 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-150 … 150]. Определить сумму положительных двузначных элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 621. 

Дан двумерный массив размера 17 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-200 … 200]. Определить сумму положительных одноразрядных элементов массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 622. 

Дан двумерный массив размера 5 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 160]. Определить сумму положительных одноразрядных элементов на главной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 623. 

Дан двумерный массив размера 8 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-10 … 10]. Определить сумму положительных одноразрядных элементов на побочной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 624. 

Дан двумерный массив размера 16 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-60 … 60]. Определить сумму положительных одноразрядных элементов в четных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 625. 

Дан двумерный массив размера 16 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 50]. Определить сумму положительных одноразрядных элементов в нечетных строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 626. 

Дан двумерный массив размера 14 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-100 … 100]. Определить сумму положительных одноразрядных элементов в четных столбцах. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 627. 

Дан двумерный массив размера 12 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 220]. Определить сумму положительных одноразрядных элементов в нечетных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 628. 

Дан двумерный массив размера 8 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-110 … 110]. Определить сумму положительных одноразрядных элементов на четных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 629. 

Дан двумерный массив размера 11 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 240]. Определить сумму положительных одноразрядных элементов на нечетных местах каждой строки. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 630. 

Дан двумерный массив размера 9 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-240 … 240]. Определить сумму положительных одноразрядных элементов на четных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 631. 

Дан двумерный массив размера 18 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 160]. Определить сумму положительных одноразрядных элементов на нечетных местах каждого столбца. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 632. 

Дан двумерный массив размера 14 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 20]. Определить сумму положительных одноразрядных элементов на пересечении четных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 633. 

Дан двумерный массив размера 15 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-180 … 180]. Определить сумму положительных одноразрядных элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 634. 

Дан двумерный массив размера 5 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-80 … 80]. Определить сумму положительных одноразрядных элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 635. 

Дан двумерный массив размера 6 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-10 … 10]. Определить сумму положительных одноразрядных элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 636. 

Дан двумерный массив размера 16 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-130 … 130]. Определить сумму положительных одноразрядных элементов в верхней половине массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 637. 

Дан двумерный массив размера 5 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-80 … 80]. Определить сумму положительных одноразрядных элементов в нижней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 638. 

Дан двумерный массив размера 13 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 70]. Определить сумму положительных одноразрядных элементов в первой и последней строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 639. 

Дан двумерный массив размера 13 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-170 … 170]. Определить сумму положительных одноразрядных элементов в первом и последнем столбце. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 640. 

Дан двумерный массив размера 13 x 9, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 200]. Определить сумму положительных одноразрядных элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 641. 

Дан двумерный массив размера 20 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 130]. Определить сумму четных двузначных элементов массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 642. 

Дан двумерный массив размера 19 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-230 … 230]. Определить сумму четных двузначных элементов на главной диагонали массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 643. 

Дан двумерный массив размера 8 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-240 … 240]. Определить сумму четных двузначных элементов на побочной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 644. 

Дан двумерный массив размера 14 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 230]. Определить сумму четных двузначных элементов в четных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 645. 

Дан двумерный массив размера 12 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-10 … 10]. Определить сумму четных двузначных элементов в нечетных строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 646. 

Дан двумерный массив размера 11 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-140 … 140]. Определить сумму четных двузначных элементов в четных столбцах. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 647. 

Дан двумерный массив размера 17 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 110]. Определить сумму четных двузначных элементов в нечетных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 648. 

Дан двумерный массив размера 17 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-180 … 180]. Определить сумму четных двузначных элементов на четных местах каждой строки. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 649. 

Дан двумерный массив размера 6 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 150]. Определить сумму четных двузначных элементов на нечетных местах каждой строки. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 650. 

Дан двумерный массив размера 15 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 100]. Определить сумму четных двузначных элементов на четных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 651. 

Дан двумерный массив размера 19 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 250]. Определить сумму четных двузначных элементов на нечетных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 652. 

Дан двумерный массив размера 20 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 240]. Определить сумму четных двузначных элементов на пересечении четных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 653. 

Дан двумерный массив размера 5 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 170]. Определить сумму четных двузначных элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 654. 

Дан двумерный массив размера 17 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-30 … 30]. Определить сумму четных двузначных элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 655. 

Дан двумерный массив размера 12 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-170 … 170]. Определить сумму четных двузначных элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 656. 

Дан двумерный массив размера 16 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-120 … 120]. Определить сумму четных двузначных элементов в верхней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 657. 

Дан двумерный массив размера 8 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-200 … 200]. Определить сумму четных двузначных элементов в нижней половине массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 658. 

Дан двумерный массив размера 9 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 170]. Определить сумму четных двузначных элементов в первой и последней строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 659. 

Дан двумерный массив размера 10 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-210 … 210]. Определить сумму четных двузначных элементов в первом и последнем столбце. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 660. 

Дан двумерный массив размера 14 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 180]. Определить сумму четных двузначных элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 661. 

Дан двумерный массив размера 18 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 40]. Определить сумму нечетных двузначных элементов массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 662. 

Дан двумерный массив размера 11 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 220]. Определить сумму нечетных двузначных элементов на главной диагонали массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 663. 

Дан двумерный массив размера 13 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 250]. Определить сумму нечетных двузначных элементов на побочной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 664. 

Дан двумерный массив размера 5 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 160]. Определить сумму нечетных двузначных элементов в четных строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 665. 

Дан двумерный массив размера 17 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-50 … 50]. Определить сумму нечетных двузначных элементов в нечетных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 666. 

Дан двумерный массив размера 9 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 60]. Определить сумму нечетных двузначных элементов в четных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 667. 

Дан двумерный массив размера 14 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-160 … 160]. Определить сумму нечетных двузначных элементов в нечетных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 668. 

Дан двумерный массив размера 7 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-60 … 60]. Определить сумму нечетных двузначных элементов на четных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 669. 

Дан двумерный массив размера 14 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 110]. Определить сумму нечетных двузначных элементов на нечетных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 670. 

Дан двумерный массив размера 5 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 90]. Определить сумму нечетных двузначных элементов на четных местах каждого столбца. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 671. 

Дан двумерный массив размера 9 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 230]. Определить сумму нечетных двузначных элементов на нечетных местах каждого столбца. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 672. 

Дан двумерный массив размера 13 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 190]. Определить сумму нечетных двузначных элементов на пересечении четных строк и столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 673. 

Дан двумерный массив размера 19 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-210 … 210]. Определить сумму нечетных двузначных элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 674. 

Дан двумерный массив размера 13 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-170 … 170]. Определить сумму нечетных двузначных элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 675. 

Дан двумерный массив размера 6 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 80]. Определить сумму нечетных двузначных элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 676. 

Дан двумерный массив размера 6 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 120]. Определить сумму нечетных двузначных элементов в верхней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 677. 

Дан двумерный массив размера 9 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 180]. Определить сумму нечетных двузначных элементов в нижней половине массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 678. 

Дан двумерный массив размера 16 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-240 … 240]. Определить сумму нечетных двузначных элементов в первой и последней строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 679. 

Дан двумерный массив размера 8 x 8, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-180 … 180]. Определить сумму нечетных двузначных элементов в первом и последнем столбце. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 680. 

Дан двумерный массив размера 8 x 19, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-30 … 30]. Определить сумму нечетных двузначных элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 681. 

Дан двумерный массив размера 6 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 230]. Определить сумму четных одноразрядных элементов массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 682. 

Дан двумерный массив размера 14 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-150 … 150]. Определить сумму четных одноразрядных элементов на главной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 683. 

Дан двумерный массив размера 17 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-140 … 140]. Определить сумму четных одноразрядных элементов на побочной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 684. 

Дан двумерный массив размера 20 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 130]. Определить сумму четных одноразрядных элементов в четных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 685. 

Дан двумерный массив размера 6 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 170]. Определить сумму четных одноразрядных элементов в нечетных строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 686. 

Дан двумерный массив размера 11 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 230]. Определить сумму четных одноразрядных элементов в четных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 687. 

Дан двумерный массив размера 10 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 60]. Определить сумму четных одноразрядных элементов в нечетных столбцах. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 688. 

Дан двумерный массив размера 6 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 240]. Определить сумму четных одноразрядных элементов на четных местах каждой строки. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 689. 

Дан двумерный массив размера 7 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 40]. Определить сумму четных одноразрядных элементов на нечетных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 690. 

Дан двумерный массив размера 15 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-210 … 210]. Определить сумму четных одноразрядных элементов на четных местах каждого столбца. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 691. 

Дан двумерный массив размера 19 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 150]. Определить сумму четных одноразрядных элементов на нечетных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 692. 

Дан двумерный массив размера 17 x 6, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-20 … 20]. Определить сумму четных одноразрядных элементов на пересечении четных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 693. 

Дан двумерный массив размера 14 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 170]. Определить сумму четных одноразрядных элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 694. 

Дан двумерный массив размера 9 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-170 … 170]. Определить сумму четных одноразрядных элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 695. 

Дан двумерный массив размера 13 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 250]. Определить сумму четных одноразрядных элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 696. 

Дан двумерный массив размера 12 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 20]. Определить сумму четных одноразрядных элементов в верхней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 697. 

Дан двумерный массив размера 20 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-140 … 140]. Определить сумму четных одноразрядных элементов в нижней половине массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 698. 

Дан двумерный массив размера 15 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 90]. Определить сумму четных одноразрядных элементов в первой и последней строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 699. 

Дан двумерный массив размера 5 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-210 … 210]. Определить сумму четных одноразрядных элементов в первом и последнем столбце. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 700. 

Дан двумерный массив размера 10 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 110]. Определить сумму четных одноразрядных элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 701. 

Дан двумерный массив размера 5 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 110]. Определить сумму нечетных одноразрядных элементов массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 702. 

Дан двумерный массив размера 10 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 200]. Определить сумму нечетных одноразрядных элементов на главной диагонали массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 703. 

Дан двумерный массив размера 13 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-70 … 70]. Определить сумму нечетных одноразрядных элементов на побочной диагонали массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 704. 

Дан двумерный массив размера 13 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-30 … 30]. Определить сумму нечетных одноразрядных элементов в четных строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 705. 

Дан двумерный массив размера 17 x 10, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-70 … 70]. Определить сумму нечетных одноразрядных элементов в нечетных строках. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 706. 

Дан двумерный массив размера 5 x 16, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 50]. Определить сумму нечетных одноразрядных элементов в четных столбцах. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 707. 

Дан двумерный массив размера 17 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-130 … 130]. Определить сумму нечетных одноразрядных элементов в нечетных столбцах. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 708. 

Дан двумерный массив размера 6 x 13, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-40 … 40]. Определить сумму нечетных одноразрядных элементов на четных местах каждой строки. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 709. 

Дан двумерный массив размера 6 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-220 … 220]. Определить сумму нечетных одноразрядных элементов на нечетных местах каждой строки. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 710. 

Дан двумерный массив размера 10 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-20 … 20]. Определить сумму нечетных одноразрядных элементов на четных местах каждого столбца. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 711. 

Дан двумерный массив размера 13 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 30]. Определить сумму нечетных одноразрядных элементов на нечетных местах каждого столбца. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 712. 

Дан двумерный массив размера 9 x 14, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-200 … 200]. Определить сумму нечетных одноразрядных элементов на пересечении четных строк и столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 713. 

Дан двумерный массив размера 18 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 150]. Определить сумму нечетных одноразрядных элементов на пересечении нечетных строк и столбцов. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 714. 

Дан двумерный массив размера 12 x 5, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 60]. Определить сумму нечетных одноразрядных элементов на пересечении четных строк и нечетных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 715. 

Дан двумерный массив размера 5 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-10 … 10]. Определить сумму нечетных одноразрядных элементов на пересечении нечетных строк и четных столбцов. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 716. 

Дан двумерный массив размера 8 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 220]. Определить сумму нечетных одноразрядных элементов в верхней половине массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 717. 

Дан двумерный массив размера 20 x 15, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 250]. Определить сумму нечетных одноразрядных элементов в нижней половине массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет". (Если количество строк в массиве нечетно, то половиной массива считать его часть без учета средней строки.)

Задача 718. 

Дан двумерный массив размера 17 x 12, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-240 … 240]. Определить сумму нечетных одноразрядных элементов в первой и последней строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 719. 

Дан двумерный массив размера 13 x 17, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 20]. Определить сумму нечетных одноразрядных элементов в первом и последнем столбце. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 720. 

Дан двумерный массив размера 6 x 20, заполненный целыми случайными числами из диапазона [0 … 10]. Определить сумму нечетных одноразрядных элементов на границах массива (т.е. в первой и последней строках и в первом и последнем столбце). Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию.

Задача 721. 

Дан двумерный массив размера 9 x 18, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-130 … 130]. Определить произведение положительных элементов массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 722. 

Дан двумерный массив размера 7 x 7, заполненный целыми случайными числами из диапазона [1 … 250]. Определить произведение положительных элементов на главной диагонали массива. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Задача 723. 

Дан двумерный массив размера 11 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [1 … 200]. Определить произведение положительных элементов на побочной диагонали массива. Считать, что в массиве имеется хотя бы один элемент, удовлетворяющий заданному условию. (Побочной диагональю называют диагональ, проходящую от верхнего правого угла массива к нижнему левому углу.)

Задача 724. 

Дан двумерный массив размера 15 x 11, заполненный целыми случайными числами из диапазона [-60 … 60]. Определить произведение положительных элементов в четных строках. При отсутствии таких элементов вывести сообщение: "Подходящих элементов нет".

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.