Кристина Василькова
Наращивание ресниц. Основы

Натуральные ресницы. Строение. Функции. Стадии роста.

С давних времен женщины прибегали к различным хитростям, чтобы стать красивее. Кто-то отбеливал кожу, кто-то же наоборот наносил румяна, но было и желание подчеркнуть глаза. В первые подчеркивать глаза стали в Древнем Египте при помощи подводки из сурьмы.

Уже в XIX веке была придумана первая тушь для ресниц, но широкую огласку и признание она получила лишь в 1913г. Изначально тушь имела сухую консистенцию, чтобы ее нанести нужно было смочить специальную щеточку-расческу. К 1920г. тушью пользовались уже миллионы женщин.

В начале XX века уже будучи широко известным визажистом звезд Макс Фактор создал первые накладные ресницы, для актрисы Филлис Хейвер, сыгравшую роль Рокси в музикле "Чикаго".

Сегодня исскуственные ресницы доступны всем. С помощью них многие женщины делают свой взгляд более выразительным, и помогают им в этом мастера по наращиванию ресниц.

Что же такое наши ресницы? Ресницы – это короткие волосы расположенные по краю век у человека. Существуют для защиты роговицы глаза от попадания пыли и грязи. Растут в 2-3 ряда по переднему ребру свободного края век у человека. На верхнем веке в среднем находится 120-250 ресниц, а на нижнем всего 75-80. Первые реснички появляются у ребенка еще в утробе матери: на 16-й неделе происходит развитие луковичек волосков. С этого момента они растут, отмирают – и так повторяется снова и снова.

А исскуственные ресницы это – синтетическое моноволокно, и никакиз норок и соболей…

Мастер по наращиванию ресниц работает одновременно с искусственными и натуральными ресницами. На подготовительном этапе мастер оценивает ресницы клиента. Их свойства повлияют на выбор материала, объема и т.д.

Натуральные ресницы

Натуральные ресницы имеют корень волоса, расположенный внутри кожи, и стержень волоса, видимый на поверхности.

Корень волоса находится в 2 мм под поверхностью дермы. Из нее растет волос. Вокруг луковицы расположен фолликул, в дно которого входит дермальный кровеносный сосочек, питающий ресницу и поставляющий ей кислород. Рядом размещается небольшой пучок мышц, поднимающий ресницу и не дающий ей падать, и пара смазывающих волос сальных желез.

Стержень волоса – наружная часть, видимая человеку. Структурно, если посмотреть в разрезе, он представляет собой внешнюю кутикулу, корковый слой и сердцевину:

Кутикула – верхний защитный слой волоса, он охраняет ее от воздействий окружающей среды и делает прочной. Имеет от пяти до десяти клеточных слоев, плотно закрывающих нижние прослойки подобно черепице. Кутикула бывает разной по плотности, если она более плотная, то ресница более гладкая, или же наоборот. При меньшей плотности кутикулы сцепка натуральной и исскуственной ресницы лучше, поэтому при необходимости мастер использует специальные препараты, которые преподнимают чешуйки, что помогает добиться более долгой носки ресниц. Меньшую плотность не сложно определить на глаз. Ресницы толстые, плотные и блестят даже после обработки озезжиривателем.

Корковый слой – ороговевшие клетки, делающие волос прочным. Это самый большой пласт в составе ресницы – он занимает около 90 %.

Сердцевина – это белок кератин, являющийся главной составляющей волоса.

У мастеров по наращиванию ресниц есть правило: чем тоньше натуральная ресничка, тем меньше ее нужно нагружать, этоточень важно. Но это не всегда работает. Иногда плотные, толстые ресницы поддерживаются слабыми мышцами, из-за чего наращивание провисает. И наоборот, бывает, что тонкие волоски поддерживаются крепкими мышцами, и даже голливудское наращивание на них держится хорошо. Поэтому не всегда удается предсказать, насколько комфортна будет носка.

Рассмотрим ресницы, фазы их роста и особенности строения. По своей структуре они подобны волосу. Основную часть состава волоса, а это около 97 %, занимает кератин – белок, находящийся одновременно и в кожных покровах, и в ногтях. Оставшиеся 3 % приходятся на воду.

На верхнем веке растет 100-250 волосков. От их количества зависит время наращивания, так как мастер должен проработать каждый, за исключением ресниц сильно выбивающихся из верхнего ряда, если нарастить на такую ресницу это может привести к неопрятному виду готовой работы, работа будет выглядеть "лохматой".

Натуральные ресницы растут рядами. В среднем на верхнем веке растет 2-5 рядов. Это имеет значение для мастера. Чтобы работы получилась ровной, необходимо соблюдать рядность. Перед наращиванием мастер оценивает, сколько на веке ресничных рядов, на каком расстоянии друг от друга они расположены.

Чтобы добиться ровной ресничной линии, каждый следующий ряд должен наращиваться на 1 мм короче предыдущего. Самый короткий – верхний ряд. Так реснички не будут выбиваться. Этот вариант применяется на чемпионатах по наращиванию. В клиентском наращивании обычно работают в два ряда: независимо от количества рядов, только верхний ряд короче предыдущих на 1 мм.

Натуральные ресницы различны по цвету. Цвет зависит от соотношения пигментов эумеланина и феомеланина. На это соотношение влияет:

Расовая принадлежность. Например, у азиатов ресницы темнее, чем у европейцев;

Цвет волос. Обычно реснички брюнетов имеют темный оттенок, блондинов и рыжих – светлый.

С темными ресничками мастеру проще работать, так как они контрастируют с патчем.

Для работы с очень светлыми ресницами существуют патчи черного цвета. Если же ресницы очень светлые и тонкие, то допускается их предварительное окрашивание, но не менее чем за 3 дня до процедуры, так же следует советовать клиенту отказаться от использования туши и подводки с водоотталкивающим эффектом за несколько дней до процедуры, поскольку на ресницах остается воск и силиконовые полимеры, которые в свою очередь сильно сокращают срок носки ресниц.

Важно отметить! Срок жизни каждой реснички не превышает трех месяцев. За полгода происходит их полное обновление. Срок носки же исскуственных ресниц доходит до 8 недель. Но здесь ключевым моментом является то как произведена работа и как клиент относится к ресницам. если клиент не прислушивается к советам мастера, то срок носки существенно уменьшается. Из соображений гигиены и чтобы реснички всегда выглядели ухоженными рекомендуется приглашать клиента на коррекцию, она производится через 2-3 недели носки.

Определяют следующие фазы роста ресницы:

Анаген – период быстрого развития фолликула. Он включает в себя дифференциацию и пролиферацию клеток, а также насыщение стержня пигментом.

Катаген – фаза, длящаяся несколько суток, во время которых происходит апоптоз, то есть гибель и распад клеток.

Телоген – период покоя, он протекает около 100 дней. Для ресниц это половина их жизни. Фаза получила такое название, поскольку в волосках останавливаются все процессы. Завершается она экзогеном, стадией выпадения ресничек.

Фалоген – фаза начала роста новых волосков. Очень важно, на начальном этапе роста ресниц использовать более короткие длины исккуственных волосков при наращивании, так работа будет дольше сохранять свой первоначальный вид и форму.

Искусственные ресницы. Виды.

Из чего делают ресницы?

Многих женщин интересует вопрос: из чего делают ресницы для наращивания? В интернете встречается информация о норке, соболе и других пушных зверях и не в отношении шуб, а чтобы наклеивать их шерсть себе на глаза. Это самое большое заблуждение. при изготовлении ресниц ни один зверек не пострадал. Никогда в наращивании не испорльзовался мех, пух и прочие натуральные волокна, эти материалы попросту не подходят для этого, они не держат форму и могут вызывать сильнейшие аллергические реакции.

Откуда же пошел миф о норке, соболе и шелке? Названия пошли отчасти от художников. В мире художников кисти в свою очередь делались из натуральных волокон: шерсти белки, соболя, щетины кабана. Они же в свою очередь различаются толщиной и структурой ворса. Первые ресницы были созданы из моноволокна, выбор был скромен тонкие и толстые, первые назвали шелковыми, а вторые норковыми.

Сейчас уже такие обозначения потеряли свою актуальность, поскольку в мире наращивания ресниц появилось большое разнообразие длин, толщин, изгибов и соответствующими обозначениями для них.

Из чего делают ресницы сегодня

Стремительное развитие лэш-индустрии подарило мастерам и их клиенткам искусственные волоски для наращивания из разных видов синтетического моноволокна:

полированный акрил;

РВТ-волокно;

полиэстер.

И у этих моноволокон есть разновидности:

Standard Class;

Premium Class;

VIP Premium Class.

Отдельно стоит отметить силикон – полимер на основе кремния. Он тоже оказался тем, из чего делают ресницы великолепного качества.

Теперь коротко о каждом материале.

Полированный акрил

Это один из первых материалов производства. Качество таких ресниц оставляло желать лучшего: волоски одинаковой толщины, около 0,25 мм; жесткие, тяжелые, неестественно блестящие; продавались в пакетиках и банках с одной длиной и изгибом россыпью; изгиб был единственный – как сегодняшний С, но в общей массе были реснички, напоминающие формой D и В. Их считали браком.

Сегодня акриловые волоски используются только в изготовлении пучков для визажного наращивания или у некоторых мастеров на полке в качестве памятного раритета.

РВТ-волокно

Полибутилентерефталат, он же РВТ-волокно – то, из чего делают ресницы для наращивания давно и успешно.

Конструкционный пластик под воздействием высоких температур становится удивительно пластичным, что позволяет делать на его основе реснички любой длины, толщины и изгиба.

Свойства ресниц из РВТ-волокна: отличная упругость. Волоски не теряют завиток; невероятная легкость. Искусственная ресничка будет легче настоящей; устойчивость к УФ и пластической деформации.

Как и все, из чего делают ресницы сегодня, РВТ-волокно – экологичный продукт, на который не бывает аллергических реакций.

Полиэстер

Это полиэфирное волокно в представлении точно не нуждается. Из полиэстера шьют элегантные платья, крутые спортивные костюмы, роскошное нижнее белье и мягкое постельное. И конечно, полиэстер стал тем, из чего делают ресницы.

Искусственные волоски на основе полиэстера плотные, легкие, изгибистые, отлично носятся, не боятся солнца, и разумеется, не вызывают аллергии.

Силикон

Справедливости ради, силикон входит в состав любых современных ресниц для наращивания. Он придает им упругость и свойство принимать исходную форму, если вы спали лицом в подушку.

Когда написано, что ресницы изготовлены из силикона, то в данном продукте его чуть больше обычного. А так, это просто маркетинговый ход.

Разновидности синтетического моноволокна

Несмотря на то, что РВТ-волокно, полиэстер и силикон относятся к высокотехнологичному сырью, ресницы в продаже могут разительно отличаться ценой.

А все потому, что моноволокна тоже бывают разными:

Standard Class служит для производства бюджетных ресничек. Они гипоаллергенны, отлично сохраняют завиток, но легкостью и мягкостью похвастать не могут;

Premium Class – то, из чего делают ресницы средней стоимости, это большинство представленных на рынке видов. Волоски легкие, упругие, очень мягкие, с приятным блеском;

VIP Premium Class – это моноволокно для ресниц класса люкс. Ресничные ряды даже при ближайшем рассмотрении выглядят натурально. Разница с предыдущими видами заключается в том, что искусственные волоски не подвергают процессу мерсеризации, а закрепляют цвет и упругость более щадящими методами.

Изгибы ресниц для наращивания

Изгиб – один из трех параметров искусственных ресниц. Он отличает волоски траекторией окружности, плавностью направления, размером отступа от прямой ножки. Это характер завитка, который позволяет подобрать ресницы под тип глаз, в зависимости от их анатомического строения, и создавать разные эффекты для выразительного взгляда.

Какие изгибы ресниц для наращивания бывают? Мастера выделяют три группы: натуральные, интенсивные и креативные.

Как выбрать ресницы для наращивания: длина и толщина.

Все ресницы для наращивания имеют три главных параметра: длина, толщина и изгиб.

Длины подбираются под конкретного клиента. Мастеру следует ориентироваться на его натуральные ресницы, форму глаз и эффект, которого необходимо добиться. Самыми распространенными длинами считаются 8 мм и 12 мм, но для внутренних уголков нужны более короткие ресницы.

По толщине ресницы делятся на три группы: тонкие, средние, утолщенные. При выборе мастеру нужно ориентироваться на толщину натуральных ресничек клиента и желаемый эффект.

Тонкие: 0,05; 0,07 (подходит для объемов и гиперобъемов)

Средние: 0,085, 0,10; 0,12 (для классики)

Утолщенные: 0,15 (для классики, если у клиента натуральные ресницы плотные)

Для классического наращивания ресниц подойдут толщины 0, 085 – 0,15, для объёмного 2D и 3D – 0,07, для гиперобъёмов – 0,05.

Какой изгиб выбрать?

Когда перед мастером встает вопрос, как выбрать изгиб ресниц для наращивания, ему следует ориентироваться на строение глаза и направление роста натуральных ресниц у клиента, при этом учитывать его потребности.

Базовыми и популярными считаются изгибы: B, C и D. Если первые два выглядят естественно, и с ними легко работать даже новичку, то D – более подкрученный, он подходит мастерам, у которых больше опыта. Его выбирают для растущих вниз ресничек, чтобы раскрыть их, или в случае, когда клиент хочет добиться «кукольного» эффекта.

Чтобы понимать, какой изгиб ресниц выбрать при наращивании, нужно смотреть на тип завитка и соотносить его с формой глаз и ресниц конкретного клиента.

Натуральные изгибы:

Изгиб B – пологий, естественный, он повторяет изгиб натуральной ресницы и подходит для всех типов глаз.

Изгиб С – естественный, помогает создать эффект натуральных ресничек, подкрашенных тушью.

Эти плавные, пологие изгибы подойдут клиентам с выпуклыми глазами и ресницами, растущими прямо или наверх. Также они подойдут новым клиентам, пробующих наращивание впервые.

Интенсивные изгибы:

Изгиб С+ – создает более яркий эффект, чем при работе с C и В. Очень близок к D, но плавнее. С+ приподнимает ресницы, открывает взгляд, и при этом не допускает чрезмерного скругления.

Подойдёт, если клиент хочет натуральный эффект, но при этом у него есть желание немного приподнять реснички. Можно использовать его в случае, когда ресницы растут вниз.

Изгиб D – яркий и подкрученный, визуально увеличивает глаза и «раскрывает» их.

Изгиб D+ – имеет яркий завиток, который создает кукольный эффект распахнутых глаз.

Креативные изгибы:

Изгиб L – графичный, используется в трендовом наращивании. Рекомендуется для глубоко посаженных глаз.

Изгиб L+ – что-то среднее между L и D. Имеет похожую на L форму, но сам завиток более сильный. Он имеет прямую длинную ножку и угол, как у L, но после излома закручивается, как D. Подходит для нависшего века, глубоко посаженных глаз и кукольного эффекта.

Изгиб М – стал популярным за счет того, что у него нет кукольной закругленности как у D, при этом он такой же яркий и открывает взгляд. Кончики у М хорошо просматриваются анфас, даже когда создается зачернение на подвижном веке.

Подходит для нависшего века (в том числе для азиатского, если ресницы не сильно растут вниз), глубоко посаженных глаз и создает эффект распахнутого взгляда. Не стоит использовать изгиб М на вверх растущих волосках. Но для ресниц, направленных вниз, это один из лучших вариантов.

Плюсы и минусы изгибов

С натуральными изгибами комфортно работать даже новичку. Другие же требуют внимания и отработанных навыков. Какие могут быть сложности в работе с креативными изгибами? Разберем их условные плюсы и минусы на примере L+ и М.

Плюсы изгиба L+ :

Большая площадь сцепки за счет нестандартной формы. Наращивание получается еще более стойким и носится дольше.

Помогает «открыть» взгляд, приподнимает опущенное веко.

Что важно учитывать при работе с L+:

Чтобы работа с L+ была для вас проще и комфортнее, рекомендуем, при приклеивании искусственной реснички к натуральной, немного наклонить руку на себя.

Не наращивайте L+ на ресницы, растущие вверх.

Направление основания и кончика должно быть строго 90 градусов.

Ребра в пучке должны смотреть вверх, а не в стороны.

Используйте эластичный клей, чтобы поправить направление при постановке.

Главные плюсы изгиба M:

Не подчеркивает выпуклость, подходит круглым глазам.

Создаёт объем.

Визуально увеличивает расстояние между глазами, если использовать его на внешних уголках.

Хорошо работает как в миксе, так и при наращивании на весь глаз.

За счет большей площади соприкосновения искусственной реснички с натуральной увеличивает стойкость наращивания.

Важно при работе с изгибом М:

M не терпит ошибок с направлением;

Не рекомендуется для клиентов с нависшим веком или глубоко посаженными глазами;

Если у клиента быстро растут ресницы, то с М носка будет недолгой.

Если у клиента ресницы растут в разные стороны, то срок носки также может сократиться.

Рабочее место.

Рабочее пространство для наращивания- основная зона времяпрепровождения мастера, поэтому комфортно должно быть не только клиенту, но и самому мастеру для того, чтобы результат получился качественным, а клиент захотел возвращаться к вам снова и снова.

Давайте разберемся с основными правилами расположения оборудования для наращивания и лайфхаками для удобного и быстрого проведения процедур.

Атмосфера кабинета или комнаты, в которой проходит процедура

Первое, на что обращает внимание клиент, заходя в помещение – это освещенность, чистота и запах. Проветривать помещение необходимо после каждого клиента, как и проводить влажную уборку каждый день. Поверхности предметов интерьера должны быть чистыми, кушетка или кресло накрытыми одноразовой простыней.

Влажность и температура регулируются исходя из инструкции ваших препаратов, но клиенту не должно быть холодно, поэтому чистый плед всегда должен лежать на кушетке в сложенном виде.

Атмосферу комфорта и уюта также придает наличие комнатных растений и ненавязчивой расслабляющей музыки в помещении.

Кушетка

Кушетка для наращивания ресниц похожа на стандартные косметологические или массажные столы.

Важные критерии выбора кушетки:

· Ширина – не меньше 60 см, высота от 65 до 85 см, длина – не менее 180 см.

· Регулировка по высоте.

· Прочность и возможность выдерживать большие нагрузки (до 200 кг)

Стул мастера

Важной частью рабочего места является правильно подобранный стул. Стул должен быть широким и мягким, чтобы мастер мог комфортно работать в течение длительного времени. Желательно наличие колесиков и регулирования высоты. Если кушетка не регулируется по высоте, то стул с такими свойствами подойдет даже лучше.

Вспомогательное оборудование для комфорта клиента

Для того, чтобы клиенту было удобно лежать, не забудьте положить ему под голову специальную подушку.

Она должна быть мягкой и чистой. Не забывайте менять одноразовую салфетку на ней после каждого клиента, либо одноразовую простынь для кушетки, если подушка располагается под ней.

Также для удобства клиента, можно приобрести специальные валики под колени и поясницу для того, чтобы избежать сильной нагрузки на позвоночник и неприятных ощущений после долгой процедуры.

Для комфортного расположения на кушетке можно использовать специальные матрасы. Они могут быть разными по толщине и составу, но несмотря на это, лежать на более мягкой поверхности будет гораздо менее утомительно.

Освещение

Разновидности ламп для мастеров:

· Напольные (кольцевые или блочные);

· С креплением к кушетке, стене, тележке.

На данный момент выделяют 2 основных вида ламп, которые характеризуются внешним видом: прямоугольные, кольцевые.

Каждый мастер создает собственные комфортные условия работы. Кто-то эффективнее работает при холодном освещении, а кто-то лучше справляется с теплым светом. Можно приобрести лампу с регулировкой яркости и интенсивности светового потока. Самое важное, чтобы лампа была удобной, регулировалась и не мешала. В процессе длительной работы мастер не должен чувствовать напряжение.

Инструменты для наращивания ресниц.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.