Государственная Служба РФ. Должностная инструкция Управляющего Государственной Службой РФ
Игорь Николаевич Цзю

© Игорь Николаевич Цзю, 2024

ISBN 978-5-0064-8009-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

«Утверждаю» __________________ Верховный Правитель РФ

Дата «____» ____________ 2025 года Цзю Игорь Николаевич

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Должностная инструкция
УПРАВЛЯЮЩИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБОЙ РФ

– Общие положения.

– Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарификационно-квалификационной характеристики руководителя (управляющего, директора, начальника, заведующего) учреждения Государственной Службы РФ, заместителя управляющего (директора, начальника, заведующего) учреждения Государственной Службы РФ, утверждённой приказом Управляющего Государственной Службы Российской Федерации от ____________ 2025 г. № ____________ по согласованию с Управлением труда и социальной защиты Государственной Службы Здравоохранения и Физической Культуры Российской Федерации (постановление Государственной Службы Здравоохранения и Физической Культуры России от _____________ 2025 г. № _______). При составлении инструкции учтены также Примерные рекомендации об организации службы охраны труда в учреждениях системы Государственной Службы Российской Федерации, утверждённые приказом ГС Здравоохранения и Физической Культуры Российской Федерации от ____________ 2025 г. № _______.

– Управляющий Государственной Службой РФ назначается и освобождается от должности Верховным Правителем России.

На период отпуска и временной нетрудоспособности Управляющего Государственной Службой РФ его обязанности могут быть возложены на первого заместителя Управляющего Государственной Службой РФ. Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании Указа Верховного Правителя России, изданного с соблюдением требований законодательства о труде.

– Управляющий Государственной Службой РФ должен иметь высшее образование и стаж работы не менее 5 лет на руководящих должностях Государственной Службы РФ.

– Управляющий Государственной Службой РФ подчиняется непосредственно Верховному Правителю России.

– Управляющему Государственной Службой РФ непосредственно подчиняются его заместители и руководители ведомств ГС РФ.

– В своей деятельности Управляющий Государственной Службой РФ руководствуется Конституцией и законами Российской Федерации, Указами Верховного Правителя России, Постановлениями Всероссийского Народного Собрания – ВЕЧЕ; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами Государственной Службы РФ (в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка ГС РФ и настоящей должностной инструкцией), трудовым договором (контрактом).