Инцидент на АЭС Род-Айленд
Руслан Ишалин

© Руслан Ишалин, 2024

ISBN 978-5-0064-8115-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Инцидент на АЭС Роди- Айленд

Марк Болтон сидел на стуле в диспетчерской АЭС Роди- Айленд. Эта самая большая АЭС в США, построенная в рекордные строки.

Марк на смене должен был быть всегда в составе группы из четырёх человек. Всегда в диспетчерском зале должно быть не менее двух человек. Сейчас двое пошли отдыхать. А Лукас Джонсон, его напарник сидел на соседнем стуле. Они смотрели на приборы.

Марк заметил, что температура начала подниматься в реакторном зале.

Старшие смены был Джон Иствуд, но он как раз сейчас отдыхал.

Лукас подошёл к прибору на панельной к стене и немного постучал пальцем по стеклу. Стрелка упала, и стала показывать обычную температуру.

– Ну вот всё в порядке, не о чем беспокоиться. Температура в норме.

– Послушай Лукас, а если температура превысит допустимое значение, что будет?

– В этом случае запустится неконтролируемая цепная реакция, взрыв будет хуже чем в Чернобыле.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.