ГС РФ Должностная инструкция Управляющего ГС Образования и Науки РФ
Игорь Николаевич Цзю

© Игорь Николаевич Цзю, 2024

ISBN 978-5-0064-8426-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

«Утверждаю» __________________ Верховный Правитель РФ

Дата «____» ____________ 2025 года Цзю Игорь Николаевич

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Должностная инструкция
УПРАВЛЯЮЩИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБОЙ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

– Общие положения.

– Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарификационно-квалификационной характеристики руководителя (управляющего, директора, начальника, заведующего) учреждения Государственной Службы РФ, заместителя управляющего (директора, начальника, заведующего) учреждения Государственной Службы РФ, утверждённой приказом Управляющего Государственной Службы Российской Федерации от ____________ 2025 г. № ____________ по согласованию с Управлением труда и социальной защиты Государственной Службы Здравоохранения и Физической Культуры Российской Федерации (постановление Государственной Службы Здравоохранения и Физической Культуры России от _____________ 2025 г. № _______). При составлении инструкции учтены также Примерные рекомендации об организации службы охраны труда в учреждениях системы Государственной Службы Российской Федерации, утверждённые приказом ГС Здравоохранения и Физической Культуры Российской Федерации от ____________ 2025 г. № _______.

– Управляющий Государственной Службой Образования и Науки (далее сокращённо ГС ОиН) РФ назначается и освобождается от должности Верховным Правителем России.

На период отпуска и временной нетрудоспособности Управляющего Государственной Службой ОиН РФ его обязанности могут быть возложены на первого заместителя Управляющего Государственной Службой ОиН РФ. Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании Указа Верховного Правителя России, изданного с соблюдением требований законодательства о труде.

– Управляющий Государственной Службой ОиН РФ должен иметь высшее образование и стаж работы не менее 5 лет на руководящих должностях Государственной Службы РФ.

– Управляющий Государственной Службой ОиН РФ подчиняется непосредственно Управляющему ГС РФ.

– Управляющему Государственной Службой ОиН РФ непосредственно подчиняются его заместители и руководители Главных Управлений ГС ОиН РФ.

– В своей деятельности Управляющий Государственной Службой ОиН РФ руководствуется Конституцией и законами Российской Федерации, Указами Верховного Правителя России, Постановлениями Всероссийского Народного Собрания – ВЕЧЕ; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, локальными правовыми актами Государственной Службы РФ, в том числе, настоящей должностной инструкцией, трудовым договором (контрактом).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.