Опытно-промышленная система разделения промышленных пылей на компоненты
Наталья Кузнецова

© Наталья Кузнецова, 2024

ISBN 978-5-0064-9183-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Установка отвеивания содержит последовательно соединенный вентилятор 1, циклонный сепаратор (аппарат отвеивания) 2 и центробежный пылеуловитель 3. Аппарат отвеивания 2 выполнен многоступенчатым с тремя последовательно расположенными по направлению снизу вверх и заглубленными одна в другую цилиндрические ступени 4, 5 и 6, верхняя из которых соединена осевым выходом 7 с всасывающим отверстием 8 вентилятора 1.

Центробежный пылеуловитель 3 выполнен с улиточной камерой 9, периферийным желобом 10 и горизонтальной осевой трубой 11, на цилиндрической поверхности которой в нижней ее части выполнены винтовые прорези 12, под которыми установлены бункеры пылесборника 13, выходы которых 14 подключены к соответствующим ступеням 4, 5 и 6 аппарата отвеивания 2.

Установка отвеивания работает следующим образом.

Пылегазовоздушная смесь поступает в улиточную камеру 9, где закручивается и движется по спирали в улиточной камере. Поток твердых частиц попадает в желоб 10, и двигаясь по спирали, входит в горизонтальную осевую трубу 11. В трубе поток твердых частиц движется по спирали и через винтовые прорези происходит последовательное выделение твердых частиц в бункерах пылесборника 13.

В первом по ходу движения потока бункере выделяются наиболее крупные частицы, а наиболее мелкие частицы пыли- в последнем по ходу потока в центробежном пылеуловителе 3.

Для дальнейшего более тонкого разделения собирающегося в бункерах -пылесборниках дисперсного материала 13 используется аппарат отвеивания 2, при этом каждая фракция направляется в соответствующую ступень аппарата отвеивания 2 (самая тяжелая фракция дальнейшей переработке не подвергается и направляется в отвал).

Поток I из бункера пылесборника 13, содержащий наиболее мелкую фракцию пыли, поступает в верхнюю секцию 6 аппарата отвеивания 2. Разделение в аппарате отвеивания происходит под действием гравитационных сил и силы Архимеда. Часть пыли из этого потока, содержащая наиболее крупные частицы, проходит в секции 5 и 4.

Таким образом, в секции 6 выделяется наиболее легкая фракция, прошедшая обработку в установке отвеивания.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.