Михаил Гребенников
Хорошее зрение за 30 дней

Данный материал я создаю на основе своего 14 летнего опыта в сфере улучшения и сохранения зрения. Занимаюсь я этим с 2011 года. Улучшил своё зрение с 20% (на правом) и 50% (на левом) до 90% на обоих за 3 месяца лета 2014 года (результат зафиксирован в моей медицинской карте).

В диоптриях вышло так: с -2.75 (на левом) и -3.5 (на правом) до -1.5 и -2 (острота зрения в среднем 70-90%). С тех пор сохраняю зрение, сейчас оно стабильно такое же (время от времени, правда, бывает, ухудшаю его ненамного из-за длительной нагрузки, но потом опять возвращаю его на прежний привычный уровень). Далее вы узнаете, почему я за столько лет не улучшил его до 0 диоптрий и идеальных 100% (в этом материале вы впервые познакомитесь с реальными пределами естественного улучшения зрения). Пришло время развеять иллюзии.

Помимо того, что я детально разобрался в теме зрения и сам его улучшил, я ещё дополнительно начал с 2018 года делиться с другими людьми своим опытом. За минувшие годы я уже снял по теме улучшения зрения более 500 видео (а сейчас уже снимаю и на другие полезные темы). Набрал 100 тысяч подписчиков.

Написал 9 книг.

Сделал 12 курсов.

А этот материал является самой актуальной выжимкой самой важной информации из всего того, что я делал с 2018 года, по сей день. Весь мой опыт, сконцентрированный в 1 файле, изложенный максимально простым и понятным языком.

Всё это я делаю по причине того, что последнее время мой блог на Ютубе начал очень быстро расти, и ко мне стало обращаться очень много людей (по вопросам улучшения зрения и не только). Мне стало ежедневно поступать огромное число вопросов, на которые я, честно вам скажу, устал отвечать, ведь они каждый раз одни и те же. Поэтому я решил сделать такой материал, в котором раз и навсегда отвечу на все ваши вопросы касаемо темы улучшения зрения. Изучив его – вы сами во всём разберётесь, и у вас больше не будет необходимости спрашивать о чём-то лично меня и затем ждать моего ответа. Но если всё-таки какой-то вопрос будет – вы всегда сможете задать его в нашем чате и примерно в течение суток получить на него ответ.

Так же, данный материал я впервые делаю как для самого себя из 2011 года (когда я только-только решил заняться своим зрением). Дело в том, что после того как я недавно начал практиковать медитации, я в какой-то момент «домедитировался» до такого состояния, что осознал факт, что все ВЫ – это Я, но просто в других телах, который параллельно со мной проживает все эти жизни. И в итоге я понял, что всё, что я делаю здесь сейчас для ВАС – я делаю на самом деле для СЕБЯ. А так как для себя мне не жалко самого лучшего – здесь и будет самое лучшее. Без всяких хитростей и подвохов. Возможно, вы впервые столкнётесь с информационным продуктом такого уровня и качества в плане содержания (и это в хорошем смысле поменяет ваше мнение о людях, которые занимаются онлайн обучением).

В данном материале я нарочно рассказываю вам только о самом главном и упрощаю некоторые моменты. О зрении мне известно гораздо больше, чем я вам здесь расскажу, но то, что я вам расскажу – является главным (это то, что вам просто необходимо знать для успешного улучшения и сохранения зрения). А всем остальным, второстепенным, вам забивать голову не обязательно. Потом если захотите, сможете сами изучить. Но в этом, ещё раз подчеркну, нет никакой необходимости.

Так же вы должны понимать, что в этом материале нет ничего лишнего – вся информация, о которой я вам расскажу – нужна и важна. Упускать что-то, ошибочно считая это незначительным или не интересным, не рекомендую. Изучите данный материал от начала и до конца максимально внимательно. Усвойте каждое предложение и каждую мысль. Тогда он принесёт вам максимум пользы, которую я в него закладывал.

Не переживайте, скучно вам здесь не будет. В данном материале теория тесно сплетается с практикой и подкрепляется историями из личного опыта + всё это идёт стройной логической цепочной – от простого к сложному. Именно поэтому вы сможете легко всё понять, усвоить, применить на практике и получить желаемый результат. Я желаю вам приятного изучения и лёгкой практики!

***

Начнём мы не как обычно принято, с теории, а сразу с ПРАКТИКИ – а именно проверки зрения. Максимально простой, но крайне точной проверки, которую вы можете сделать прямо сейчас, в домашних условиях, буквально за 2 минуты. Сделайте обязательно эту проверку сейчас, чтобы лучше понимать весь дальнейший материал.

Возьмите любой текст (желательно мелкий, высотой шрифта 2 мм). Это может быть книга, текст на телефоне или экране компьютера. Так же вам может подойти текст данного материала. Снимите очки либо контактные линзы, если они на вас были. Это обязательное условие.

Далее. Если у вас проблемы со зрением вдаль (то есть близорукость), то прикройте (а не зажмурьте) один глаз ладонью и поднесите текст близко к открытому глазу. Сфокусируйтесь на тексте так, чтобы он был виден чётко. Затем постепенно, НЕ МОРГАЯ, начните отдалять текст от глаза, при этом стараясь не терять фокусировки. В какой-то момент, по мере отдаления, текст начнёт расплываться, мутнеть или двоиться. Ваша задача поймать то самое пограничное расстояние от глаз до текста, при котором текст всё ещё виден максимально чётко, но если его даже на пару миллиметров дальше отодвинуть – он начнёт терять четкость. Так вот, поймав это расстояние – замерьте его: линейкой, рулеткой или гибким метром. Это расстояние мы будем называть расстоянием до дальней Границы Чёткости. Или просто «Граница Чёткости» (сокращённо ГЧ). Почему граница? Да потому что она как граница отделяет зону чёткого видения от зоны размытия.

Это очень важный параметр, обязательно запомните и запишите его. Затем сделайте замер Границы Чёткости для второго глазу по такому же принципу.

Для повышения точности замера я рекомендую вам делать несколько замеров на каждый глаз. Оптимально сделать 4 замера, сложить полученные результаты и затем разделить полученное число на 4 (так вы получите среднее арифметическое значение – оно будет самым точным). Желательно делать эти 4 проверки в разное время суток и при разном освещении. Так же, для повышения точности замера постарайтесь не щуриться, не напрягать глаза, а так же не моргать усиленно. Смотрите расслабленно и моргайте легко. А лучше вообще не моргать при проверке.

Так же, для повышения точности старайтесь максимально правильно уловить расстояние: вы должны замерять то максимальное расстояние, с которого вы видите всё ещё идеально чётко, но дальше которого идёт размытие. А не то, с которого вы всё ещё можете читать уже размытый текст.

Если у вас проблемы со зрением вблизи (дальнозоркость, пресбиопия), то прикройте один глаз ладонью и отдалите текст от глаз на расстояние, с которого вы видите его максимально чётко. Затем начните медленно приближать текст к глазу, при этом стараясь сохранять фокусировку на тексте. В какой-то момент, по мере приближения, вы заметите, что текст начнёт расплываться или двоиться. Ваша задача поймать то максимально близкое расстояние от текста до глаз, при котором вы всё ещё способны видеть его чётко, но ближе которого вы уже начинаете терять эту чёткость. Замерьте это расстояние и запомните его. Это расстояние мы будем называть ближней Границей Чёткости (или просто Границей Чёткости, для удобства).

Зная свою дальнюю и ближнюю Границу Чёткости, вы уже, считай, знаете 90% самой важной информации о том, что с вашими глазами, почему вы видите плохо и что с этим можно сделать.

Граница Чёткости показывает то, на каком расстоянии ваши глаза сфокусированы базово, по умолчанию. На каком расстоянии они смотрят и видят без напряжения и энергозатрат. Грубо говоря, Граница Чёткости – это то единственное расстояние, смотря на котором, ваши глаза отдыхают и ни капли не напрягаются. Всё, что ближе Границы Чёткости – требует напряжения глаз. И чем ближе от Границы Чёткости вы смотрите – тем выше это напряжение.

Зная свою Границу Чёткости, вы можете вычислить, сколько у вас диоптрий и какая у вас острота зрения. Диоптрии вычисляются по очень простой формуле:

–100/ГЧ = Диоптрии

Например, если ваша ГЧ равна 50 см, то -100/50 = -2. То есть у вас -2 диоптрии. Сверьте полученное значение с тем, какой рецепт на очки (или линзы) вам выписывал окулист при проверке зрения (узнайте, на сколько диоптрий ваши очки или линзы). Если этот рецепт был выписан вам недавно, он был со 100% коррекцией и свою ГЧ вы вычислили максимально точно, то ваши значения совпадут почти идеально.

Если значения различаются, то вам либо выписали более слабые или более сильные очки. Либо ваше зрение уже успело ухудшиться с момента последней проверки. Либо вы неточно сделали замер ГЧ. Либо вы не учли астигматизм (потому что если у вас есть астигматизм, он может как ухудшать вашу остроту зрения, так и улучшать её, в зависимости от того какой это астигматизм – и ваша ГЧ может из-за этого увеличиваться или уменьшаться).

Острота зрения вычисляется по специальной таблице Сивцева, которая располагается в 5 метрах от ваших глаз. И если в ней видите чётко и можете прочитать все буквы в 10 строке (высота которых 7 мм) – считается, что у вас 100% зрение.

Вы можете прямо сейчас проверить свою остроту зрения в домашних условиях. Для этого скачайте и распечатайте данную таблицу в оригинальном размере на 3 листах А4, затем склейте их вместе и повесьте у себя дома в комнате где есть возможность наблюдать эту таблицу с 5 метров. Так же важно осветить эту таблицу обычной настольной лампой сбоку (желательно тёплым жёлтым светом, похожим на солнечный).

ССЫЛКА НА СКАЧИВАНИЕ ТАБЛИЦЫ: https://drive.google.com/file/d/1_TP1ShNdNELnzyx41mkcizl5Cd62ovOv/view?usp=sharing

Либо вы можете купить готовую таблицу оригинального размера (как у окулиста) на WB или в Озон: https://www.wildberries.ru/catalog/32994581/detail.aspx

Для проверки зрения отойдите от таблицы на расстояние ровно 5 метров, снимите очки либо линзы, прикройте 1 глаз и начните читать открытым глазом все буквы в таблице сверху вниз (делайте это расслаблено, не напрягая глаза). Ваша задача дойти до такой строчки, в которой вы видите и читаете все буквы, но ниже которой буквы для вас размыты и не читаемы. Эта строчка (максимально мелкая, в которой вы читаете все буквы) и будет вашей рабочей, которая характеризует вашу остроту зрения.

Посчитайте, под каким номером эта строка сверху. Номер строки будет означать вашу остроту зрения: если это строка 1 – ваша острота зрения 10%, если строка 2 – 20%, если строка 3 – 30% и т д. 10 строка – 100%, НО 11 строка 150% (а не 110) и 12 строка 200% (а не 120).

Если вы не видите даже 1 строки с 5 метров, то ваша острота зрения определяется по другой формуле. Вам в данном случае нужно подойти к таблице ближе на расстояние, с которого вы будете чётко видеть все буквы в 10 строке. Вам нужно замерять максимально дальнее расстояние, с которого вы видите все буквы в этой строке, а затем умножить полученное расстояние на коэффициент 0.2. Допустим, у вас получилось 25 см: 25*0.2 = 5 (то есть ваша острота зрения 5% или по-другому 0.05). После проверки одного глаза сделайте проверку для другого и затем запишите полученные результаты.

Остроту зрения знать важно, но всё-таки главный параметр для оценки качества зрения, на мой взгляд, это – Граница Чёткости. Хотя бы потому что острота зрения зависит именно от неё. Чем больше Граница Чёткости, тем выше острота зрения вдаль и наоборот. Острота зрения это следствие. Граница чёткости – причина. Следует работать над максимальным увеличением Границы Чёткости и тогда острота зрения повысится сама собой. А увеличивает Границу Чёткости тренировка фокусировки вдаль.

Кстати, зная свою ГЧ, вы можете вычислить базовую остроту зрения. Достаточно просто умножить свою ГЧ на коэффициент 0.704. Например, если ваша ГЧ 50 см, то ваша базовая острота зрения (без проблесков) приблизительно равна 50*0.704=35,2%. Проверяйте. С проблесками, и с хорошо тренированной фокусировкой вдаль эта острота может быть выше.

В норме, у человека с хорошим 100% зрением – ГЧ уходит в бесконечность (то есть человек видит чётко на любых дальних дистанциях). А текст высотой шрифта 2 мм он легко читает с 1.5 метров. Если у вас так – то это прекрасно. Но если ваша ГЧ оказалась менее 1.5 метров – у вас проблемы. В простонародии эти проблемы называются близорукостью (а по научному «миопией»).

При близорукости вы видите вдаль плохо не потому, что ваши глаза больные или дефектные, а потому, что они просто застыли в статичной фокусировке вблизи. Попросите любого человека с отличным зрением сфокусироваться на своём пальце в 20 см от глаз и отметить вниманием насколько чёткими будут объекты вдали, позади пальца. Они все будут размытыми. Чем дальше от пальца – тем более размытыми они будут. То же самое происходит с вашими глазами. Они просто сфокусировались на каком-то одном близком расстоянии (на котором вы чаще всего смотрите) и застыли в нём. Поэтому всё вдалеке и размыто. В том числе и таблица, по которой вам издалека проверят вашу остроту зрения в кабинете окулиста. Вы видите в ней не все буквы, потому что постоянно сфокусированы вблизи (в том числе и в момент проверки). А таблица находится вдали и чтобы увидеть все буквы на ней чётко нужно сфокусироваться точно на таблице (а она обычно располагается в кабинетах в 5 метрах от вас). Чтобы чётко увидеть таблицу вам надо сфокусироваться на 5 метров, а для этого у вас должно быть 0 или -0.2 диоптрии. Но никак не -3, -5 или более.

Так же в норме, у человека с хорошим 100% зрением – ближняя ГЧ находится на наименьшем расстоянии 7 см. То есть он видит чётко как максимально далеко (на всех расстояниях), так и максимально близко, буквально почти у носа. Но, если у вас ближняя ГЧ становится немного дальше (с возрастом) – это в принципе нормально. Проблема возникает, если эта ГЧ становится слишком большой, когда вы теряете способность видеть чётко вблизи на самых актуальных дистанциях (до телефона, книги и экрана компьютера). Это в народе называется дальнозоркостью (или по медицинскому «пресбиопия»).

По сути, у вас есть некий диапазон, в рамках которого вы видите чётко (назовём его диапазоном чёткости), но дальше или ближе которого всё размывается – потому что там вы не можете сфокусироваться.

Чем больше этот диапазон – тем лучше ваше зрение. И наоборот, чем он меньше, как с одной стороны, так и с другой – тем зрение хуже. Кстати, иногда этот диапазон может становиться точкой и тогда человек видит чётко только на каком-то одном фиксированном расстоянии, а дальше и ближе у него всё размыто.

В норме этот диапазон идёт от 7 см до +бесконечности.

При близорукости он уменьшается со стороны дальней границы и сокращается до, к примеру, 1 метра (при -1 диоптрии). Или до 50 см (при -2 диоптриях). Или до 25 см (при -4 диоптриях).

При дальнозоркости (или пресбиопии) этот диапазон сокращается со стороны ближней границы. Ближняя ГЧ становится больше и диапазон чёткости за счёт этого сокращается.

От чего же получается так, что дальняя Граница Чёткости сокращается (и зрение вдаль становится хуже), а ближняя Граница Чёткости увеличивается (и хуже становится ещё и зрение вблизи)?

Сначала мы разберём то, почему сокращается дальняя ГЧ. Для этого нам первоначально нужно понять за счёт чего наши глаза видят чётко, либо не чётко на определённых расстояниях (вдали или вблизи).

Для того чтобы мы увидели какой-то объект чётко, свет от него должен спроецироваться точно на сетчатку внутри нашего глаза (в самый её светочувствительный центр). Его называют «макула» или жёлтое пятно.

Для этого, в первую очередь свет должен беспрепятственно пройти через весь глаз. Ему ни что не должно мешать. Все оптические среды глаза должны быть максимально чистыми, прозрачными и не искажающими проходящий через них свет.

Хрусталик должен быть прозрачный и гибкий. Если с возрастом хрусталик засорится и помутнеет от сильной зашлакованности организма, видимая картинка так же станет мутной. И тогда вы не будете видеть чётко.

Стекловидное тело тоже должно быть идеально прозрачным. Если в нём так же от чрезмерной зашлакованности организма будет плавать много мусора в виде плавающих частичек – они так же будут искажать видимую картинку и снижать её чёткость.

Сетчатка должна быть здоровой. Если из-за чрезмерного удлинения глаза или больших физических нагрузок она потрескается и отслоиться – зрение может быть утеряно. Потому что если датчик приема светового сигнала повреждён, он чисто физически не сможет корректно принять и передать этот сигнал в мозг. Так же, чёткость, а точнее острота зрения, зависит от количества и плотности светочувствительных сенсоров на самой сетчатке. Чем их от природы у человека больше – тем, при прочих равных, острота зрения у него будет выше. Именно этим объясняется то, что у кого-то острота зрения 100%, а у кого-то 150%, 200% или даже 500%.

Ну и наконец, желательно и необходимо, чтобы зрительный нерв, по которому идёт сигнал в мозг, был цел, невредим и здоров. А так же чтобы сам мозг был цел и здоров. В особенности зрительный анализатор.

Если всё это в порядке – у вас будет отличное зрение. Если где-то есть проблемы – со зрением тоже будут проблемы.

Чаще всего проблемы возникают на уровне фокусировки глаза. Когда цилиарная мышца и хрусталик не справляются со своей задачей по выравниванию точки фокуса света на сетчатке.

Если свет от объекта будет проецироваться в точку ближе или дальше плоскости сетчатки (либо не в центр, а в периферию) – мы увидим его размыто. И чем дальше от центра сетчатки он спроецируется, тем более размыто мы его увидим.

Но от чего зависит то, как спроецируется свет внутри глаза (на сетчатку или мимо)?

Это зависит от нескольких параметров.

В первую очередь, это зависит от расстояния до объекта. Дело в том, что свет от объектов на разных расстояниях проецируется в наших глазах по-разному. Свет от дальних объектов идёт в глаза практически параллельным потоком, а свет от ближних объектов – расходящимся потоком. Из-за этой разницы получается так, что свет от дальних объектов проецируется внутри нашего глаза ближе к хрусталику, а свет от ближних объектов – дальше от него (при прочих равных).

И чтобы проецировать свет точно на сетчатку, не смотря на то, что он может от разных объектов падать изначально по-разному, в наших глазах предусмотрен активный механизм фокусировки. Состоит он из хрусталика и цилиарной мышцы. Хрусталик это гибкая природная линза внутри нашего глаза. А цилиарная мышца – это круговая мышца, которая опоясывает хрусталик и управляет его преломляющей силой, меняя её по необходимости то в большую, то в меньшую сторону.

Как это происходит? У цилиарной мышцы есть 2 режима работы: на сжатие хрусталика и на его растяжение. За каждый из этих режимов отвечает отдельные мышечные волокна. За сжатие отвечает мышца Мюллера (циркулярные волокна). А за растяжение мышца Иванова (радиальные волокна). Эти две мышцы работают как антагонисты – когда одна из них напряжена, другая автоматически расслабляется (и наоборот).

Мышца Мюллера отвечает за фокусировку вблизи. Когда мы смотрим близко и свет от объекта падает за сетчатку, мышца Мюллера включается в работу и исправляет ситуацию. При сокращении кольца мышцы Мюллера – сила натяжения цинновых связок ослабляется и хрусталик становится более выпуклый под действием внутренней силы упругости, от этого его преломляющая сила увеличивается, и точка фокуса от объекта вблизи при этом смещается ближе к хрусталику (то есть на сетчатку). И тогда мы видим всё чётко.

Мышца Иванова отвечает за фокусировку вдаль. Если мы смотрим далеко и так получается, что свет от дальних объектов проецируется перед сетчаткой, то мышца Иванова включается в работу и так же исправляет эту ситуацию.

При сокращении мышцы Иванова сила натяжения цинновых связок увеличивается, они растягивают хрусталик, делают его более плоским, от этого его преломляющая сила уменьшается, и он начинает смещать точку фокуса от объекта вдали, дальше от самого себя (то есть точно на сетчатку). И тогда мы видим тоже всё чётко.

Но почему тогда так получается, что мы теряем способность видеть чётко вблизи или вдали, если у нас есть механизм, который помогает фокусироваться на разных расстояниях?

Всё дело в том, что у этого механизма есть вполне конкретные пределы (ограничители).

Мышца Мюллера способна сокращаться и увеличивать преломляющую силу хрусталика максимум на 14 диоптрий (и то, в молодом возрасте). А мышца Иванова и вовсе способна при сокращении уменьшать оптическую силу хрусталика всего на 1.5 диоптрии максимум.

Почему такая большая разница в диапазоне изменения оптической силы для мышцы Иванова и мышцы Мюллера? Зачем мышце Мюллера дана возможность почти в 10 раз больше менять оптическую силу хрусталика?

Всё потому, что в норме наш глаз вырастает именно на такую длину, при которой свет от дальних объектов проецируется в нём точно на сетчатку изначально, без необходимости корректировки со стороны цилиарной мышцы. А вот когда мы смотрим вблизи – свет от ближних объектов в нашем глазу начинает проецироваться за сетчаткой. И чем ближе мы смотрим, тем дальше за сетчатку он проецируется. Соответственно тут уже необходима корректировка. Большая корректировка.

Чем на более близком расстоянии мы смотрим, тем на большее число диоптрий надо увеличить оптическую силу глаза, чтобы увидеть там чётко. Для примера, в нормальном глазу, с хорошим 100% зрением, при смотрении вдаль, глаза имеют оптическую силу 0 диоптрий. Свет при этом от дальних объектов падает точно на сетчатку, и они видны чётко.

Для того чтобы посмотреть вблизи на 1 метр и увидеть там всё чётко, глаза должны увеличить свою оптическую силу ровно на 1 диоптрию. Этим увеличением занимается мышца Мюллера. Она немного напрягается и это приводит к небольшому утолщению хрусталика. Он в таком более выпуклом состоянии добавляет глазам +1 диоптрию оптической силы.

Чтобы посмотреть на 50 см и увидеть там чётко потребуется уже на 2 диоптрии увеличить оптическую силу глаза.

При смотрении на 25 см – требуется увеличение на 4 диоптрии.

При смотрении на 10 см – нужно добавить целых 10 диоптрий!

А при смотрении на 7 см – 14 диоптрий!!!

Чтобы наглядно понять насколько мышце Мюллера тяжело даётся это увеличение оптической силы – посмотрите на график ниже.

Если мы обозначим степень напряжения мышцы Мюллера “условной единицей”, то если (у вас хорошее зрение) и вы будете смотреть вдаль (на 5м и более) вы будете напрягать цилиарную мышцу на 0 условных единиц. Смотря на 5 метров – напряжение будет на 2 условные единицы (сокращённо у.е.). Смотря на 2 м в телевизор, к примеру, напряжение увеличится до 5 у.е (в 2.5 раза, пока терпимо). Смотря на 1 метр в экран компа, напряжение увеличится до 10 у.е (в 5 раз! уже сложновато). Но вот если вы начинаете смотреть на 50 см и ближе, начинаются серьёзные проблемы. Тут напряжение увеличивается до 20 у.е (то есть в 10 раз больше, чем если бы вы смотрели на 5 метров! Это ОЧЕНЬ МНОГО. Смотря на 33 см (в телефон) вы напрягаете свои глаза на 30 у.е. Смотря на 25 см, напряжение будет в 40 у.е. На 20 см – 50 у.е. На 10 см – 100 у.е. И наконец, на 5 см – 200 у.е (В 100 РАЗ БОЛЬШЕ НАПРЯГА, чем при смотрении на 5 метров).

В общем, чем ближе мы смотрим, тем сильнее вынуждаем напрягаться мышцу Мюллера, чтобы она сжимала хрусталик и увеличивала его оптическую силу.

И всё бы ничего, если бы это напряжение не было бы таким невыносимым и энергозатратным для наших глаз. Дело в том, что наши глаза в норме были спроектированы для преимущественного смотрения вдаль и лишь редкого и непродолжительного смотрения вблизи (об этом свидетельствует то, что при рождении мы все немного дальнозоркие, наши глаза изначально базово заточены под то, чтобы большую часть времени смотреть вдаль).

Но сейчас, в современном мире всё сильно поменялось и мы теперь большую часть времени каждого дня смотрим именно вблизи. Из-за этого мы вынуждаем постоянно пребывать мышцу Мюллера в напряженном состоянии. А в состоянии напряжения она тратит очень много энергии. Эти чрезмерные энергозатраты заставляют зрительную систему искать надёжный способ их снижения. И у неё есть такой способ – это удлинение глаза. Зрительная система может заставить ваши глаза расти в любом возрасте, если вы очень много смотрите вблизи. Делается это для того, чтобы вы потом могли так же продолжать смотреть вблизи и видеть там чётко без необходимости напрягать мышцу Мюллера. При удлинённых глазах свет от близких объектов будет падать точно на сетчатку без всяких корректировок цилиарной мышцей. А цилиарная мышца в это время сможет отдохнуть.

Чтобы вызвать удлинение глаза вам достаточно каждый день по многу часов без перерывов пребывать в состоянии фокусировки вблизи, ближе вашей Границы Чёткости. Если вы это сделаете, то в какой-то момент накопите достаточный объём утомления мышцы Мюллера, после которого организм решит, что пора удлинять глаза, чтобы спасать эту мышцу от чрезмерных повторяющихся нагрузок.

Мы не можем точно сказать, сколько часов надо смотреть вблизи без перерывов, чтобы включился процесс роста глаза. Но мы точно знаем, что это время будет для каждого своё. Всё зависит от того насколько лично у вас от природы мышца Мюллера сильная и выносливая. А так же от того насколько сильная и выносливая мышца Иванова, которая может сдерживать мышцу Мюллера от спазмирования. Если обе эти мышцы достаточно сильные и выносливые, то они без проблем смогут выдержать длительные нагрузки при смотрении вблизи без перерывов. И у таких людей глаза не начинают расти, даже если они буквально сутками смотрят вблизи. Но и для них есть такая нагрузка, с которой их глаза не справятся и после которой они тоже начнут удлиняться. Просто для них эта нагрузка очень и очень большая (и если они её для себя не создают, то с их зрением всё будет в порядке).

Так же, напротив, есть люди с очень слабой и не выносливой мышцей Мюллера и мышцей Иванова (они у них от природы слабые). Им даже если пару минут посмотреть вблизи без перерывов – этого будет достаточно, чтобы вызвать процесс спазма и закрепощения мышцы Мюллера.

Вы можете вычислить то, за какой период времени ваша мышца Мюллера входит в состояние спазма при смотрении вблизи – и затем ваша задача – больше никогда не допускать ситуации, когда вы смотрите вблизи непрерывно, без отдыха, такое количество времени. Но важно учесть, что в состоянии общего утомления организма время вхождения этой мышцы в спазм может значительно сократиться. Так же, вы можете натренировать эту мышцу специальными упражнениями и в некоторой степени вы можете даже увеличить её выносливость.

Чтобы вычислить время спазмирования мышцы Мюллера, замерьте свою Границу Чёткости, затем начните читать любой текст максимально близко к глазам (ближе этой границы). Читайте и периодически (примерно раз в пару минут) замеряйте то, как меняется граница чёткости. Как только заметите, когда она значительно сократится – зафиксируйте время, за которое это произошло. Это и будет то время, за которое у вас происходит спазм.

Ещё один важный фактор – возраст. Чем вы младше, тем более гибкие ткани вашего глаза и тем зрительная система быстрее адаптируется под любые нагрузки. Поэтому в старости, создать спазм практически нереально, а в молодом возрасте может быть достаточно даже непродолжительного смотрения вблизи, чтобы вызвать спазм аккомодации и последующий рост глаза сверх меры (что приведёт к истинной и необратимой близорукости). Тем более это легко допустить, если у человека от природы слабая и не выносливая цилиарная мышца (мышца Мюллера + мышца Иванова). Поэтому в молодом возрасте особо важно не смотреть много вблизи. В идеале, родители должны знать время спазмирования цилиарной мышцы у своего ребёнка (исходя из его генетики) и не допускать того, что бы он или она смотрели вблизи без перерывов такое или большее количество времени. Важно поощрять интерес ребёнка к тому, чтобы больше смотреть вдаль. Дома должна висеть проверочная таблица, которую бы ребёнок регулярно (хотя бы раз в день) читал издалека и фиксировал, насколько он чётко видит. Это бы могло помочь вовремя заметить даже малейшее ухудшение зрения (из-за созданного спазма аккомодации) и тогда бы появилась возможность сразу принять меры по его устранению. Эта же рекомендация подойдёт всем людям, а не только детям: каждый из вас должен (если вы хотите сохранить зрение), повесить у себя дома проверочную таблицу и регулярно, хотя бы 1 раз в день читать её, отмечая, насколько чётко вы видите самые мелкие буквы в ней. И если вы заметите что сегодня видите её даже хотя бы немного хуже чем вчера – это признак того, что вы создали спазм аккомодации и вам нужно срочно его снять, чтобы не допустить удлинение глаза.

По поводу освещения: многие знают, что читать при плохом освещении вредно для глаз. Но мало кто понимает, почему это вредно. Всё просто: при плохом освещении вам для того чтобы чётко видеть какой-то объект, нужно подносить его к глазам существенно ближе, чем если бы смотрели на него при хорошем свете. А как вы помните, чем ближе вы смотрите – тем больше вынуждена напрягаться ваша цилиарная мышца Мюллера. И чем больше она напрягается, тем быстрее и легче входит в спазм. А там дальше уже знаете к чему это приводит: удлинение глаза и «необратимая» близорукость.

Мышца Мюллера, при чрезмерной, не посильной для себя нагрузке, склонна входить в состояние спазма и что самое плохое: оставаться в нём длительное время. Спазм – это некое оцепенение мышцы, закрепление её в каком-то одном фиксированном положении. При этом её какое-то время не получается ни напрячь ещё больше, ни расслабить. Спазм является неким защитным механизмом, который не позволяет перейти опасную черту в попытке напрячь мышцу больше того уровня, который она способна выдержать и не порваться.

То, что я называю спазмом аккомодации или спазмом цилиарной мышцы (мышцы Мюллера) некоторые ещё называют «ПИНА» (привычно избыточным напряжением аккомодации). В целом, не важно как это назвать – суть от этого не меняется. Мышца из-за чрезмерной нагрузки спазмируется и не может какое-то время расслабиться сама по себе, даже после прекращения действия нагрузки.

Создание и поддержание спазма ещё более энергозатратный процесс, чем просто сознательное её напряжение. Поэтому, как только вы допускаете этот спазм, в эту же секунду глаза получают команду – «приготовиться к росту»!!! И если этот спазм вы не снимете в течение нескольких дней – глаза начнут расти. Организм даёт вам небольшой шанс, он не включает рост глаз сразу, как только вы их чрезмерно напрягли. Потому что мало ли, вдруг это эпизодический случай. Он выжидает время и смотрит, повторяется ли чрезмерное перенапряжение глаз регулярно. Как только оно повторяется две недели подряд – он начинает считать его новым порядком, к которому нужно срочно адаптироваться. Две недели ежедневного повторения одной и той же нагрузки на глаза организм считывает как то, что теперь, с большой долей вероятности, будет повторяться дальше – в течение всей жизни. А значит, к этому есть смысл адаптироваться. И напротив, всё что повторяется эпизодично, не каждый день, или каждый день, но не 14 дней подряд – организм считывает это как не существенную случайность. Он перетерпит нагрузку, если она эпизодичная, не регулярная. Но если она повторяется каждый день и становится правилом, закономерностью – он 100% к ней приспособится. И то как он это сделает, вам, скорее всего, не понравится. А точнее уже не понравилось, раз вы это читаете.

Вы поймите, что организм не дурак, он не будет просто так удлинять ваши глаза без жёсткой на то необходимости. Так как это предельно энергозатратный процесс – вырастить глаза, организму нужно точно и безошибочно просчитать, а будет ли это мероприятие оправдано, окупятся ли вложения? Чтобы они точно окупались, вы должны достаточно сильно перенапрягать свои глаза длительным смотрением вблизи, ближе вашей ГЧ, и делать это почти без перерывов, каждый день. Ваши глаза должны быть постоянно в состоянии спазма аккомодации (спазма мышцы Мюллера). Тогда удлинить их это будет на 100% оправдано.

Но, даже не смотря на это, организм осторожничает и очень неохотно идёт на этот шаг. Он понимает, что если сейчас удлинит глаза – это, во-первых, будет необратимо, потому что назад он их уже не укоротит. И тут вы можете встрять с тем, что если вы передумаете смотреть много вблизи и начнёте смотреть много вдаль – там будет всё размыто. Потому что глаза удлинившись, прибавят на себя оптической силы и станут быть всё время стационарно настроенными на чёткое видение только вблизи. А вдали им всегда будет мутно. Причём чем на большее число миллиметров успеют удлиниться глаза, тем более мутно будет видно вдали.

И, во-вторых, удлиняя глаз, организм идёт на риск того, что при удлинении глаза происходит растяжение сетчатки. И чем больше она растягивается, тем выше риск того, что она начнёт трескаться и отслаиваться. А если это произойдёт, человек может полностью потерять зрение. Потому что видим мы именно сетчаткой (она регистрирует свет). И если сетчатка оторвётся и разрушится – видеть будет нечем.

И вот осознавая все эти факторы, организм долго взвешивает все за и против и только в случае крайней необходимости запускает рост глаза. И даже после того как процесс роста будет запущен, он будет идти так медленно и незаметно, что вы в любой момент сможете его остановить.

При постоянном наличии спазма аккомодации, глаз удлиняется со средней скоростью +0.083 мм за 3 месяца. На 0.33 мм за год. И на 1 мм за 3 года. Каждый миллиметр удлинения глаза прибавляет ему 3 диоптрии оптической силы. Это значит, что если у вас миопия в 3 диоптрии, то ваш глаз уже, скорее всего, увеличен на 1 мм.

Скорее всего, потому что он может быть увеличен на меньшее число миллиметров, так как часть ваших диоптрий может приходиться на спазм аккомодации, а часть на удлинение глаза. Дело в том, что спазм аккомодации обычно бывает не более 1.5 диоптрий. В среднем он идёт на 1-1.5 диоптрии. За редким исключением на 2 диоптрии или на 0.25. Поэтому если у вас -3 диоптрии, то -1 из них, к примеру, может спокойно приходится на спазм аккомодации, а остальные -2 уже на удлинение глаза.

Кстати, при миопии диоптрии положительные, но вам всегда указывают их со значком минус по причине того, что вам всегда указываю на то, какой оптической силы линзы вам нужно надеть, чтобы выправить в ноль вашу миопию. Например, когда вам говорят, что у вас миопия в -3 диоптрии, то это значит, что ваши глаза увеличены и имеют свою оптическую силу за счёт этого на 3 диоптрии больше, чем норма. И чтобы вы при таких 3 диоптриях видели чётко вдаль вам надо надеть очки, либо контактные линзы, на -3 диоптрии и тогда в них у вас будет 0 диоптрий, и вы увидите вдаль чётко. Потому что (3+(-3)=0).

Я подчеркну важный момент о том, что глаз при миопии действительно растёт. Он не вытягивается «огурцом» от того, что его якобы сдавливают с боков глазодвигательные мышцы. А он натурально становится больше сам по себе и в длину и в ширину.

Вот, посмотрите на эту фотографию:

Здесь вы видите томографию мозга девушки, у которой на левом глазу близорукость в -12 диоптрий, а на правом -4. И вы видите как её левый глаз значительно больше правого. Он не сдавлен мышцами. Он просто тупо больше. Если бы он был сдавлен мышцами с боков, то его удлинение было бы обеспечено тем, что его поперечное сечение становилось меньше. Но оно не становится меньше.

Помните, 1 мм удлинения глаза прибавляет ему 3 диоптрии оптической силы, что делает его более приспособленным под чёткое видение вблизи без энергозатрат. Как видите, здесь левый глаз удлинён минимум на 4 мм (поэтому на нём 12 диоптрий). А правый на 1.3 мм (поэтому на нём 4 диоптрии).

И обратите внимание на хрусталик каждого глаза (тёмная чашечка в передней части глаза). Заметьте, что на левом глазу, который явно больше, хрусталик более выпуклый. Это свидетельствует о том, что он сжат цилиарной мышцей. То есть эта мышца находится в спазме. А как вы помните, спазм цилиарной мышцы (а именно мышцы Мюллера), если его долго удерживать – это именно то, что вызывает гарантированный рост глаза. Видите, как всё сходится?

К сожалению, эта девушка, не смотря на то, что и так имеет сильно удлиненный левый глаз – она настойчиво продолжает стимулировать его дальнейшее удлинение тем, что сохраняет на нём спазм аккомодации. А сохраняет его потому, что продолжает смотреть много вблизи в контактных линзах для дали. Позже мы разберём как именно линзы и очки помогают вашим глазам удлиняться, если вы их неправильно используете.

Если вы до сих пор не осознали реальной картины, посмотрите на следующее фото:

Ещё одна томография, которую мне прислал мой подписчик. Обратите внимание на то, что правый глаз заметно, но не сильно больше левого.

На правом глазу здесь -6.25 диоптрий. А на левом -4.5. Видите, разница не сильно большая, поэтому и глаза в длину не сильно отличаются (по сравнению с первой фотографией).

И опять заметьте, что глаза здесь не сдавлены глазодвигательными мышцами с боков. А они просто выросли и стали больше.

Глазодвигательные мышцы просто двигают глазами – это их единственная функция. За длину глаза и за его фокусировку они не отвечают.

Как вы себе представляете состояние внешних глазодвигательных мышц, которым нужно было бы не просто двигать глазом, но ещё и вечно и стабильно удерживать глаз в сжатом положении, чтобы он был равномерно вытянут? Да это просто физически невозможно. Мышцы бы с таким не справились. Это противоречит основам устройства нашего организма. Ведь он стремиться всё время снижать энергозатраты на разных процессах, а не увеличивать их. Дать глазодвигательным мышцам ещё одну сверх тяжёлую функцию – противоречит его природе. Да и вы сами подумайте: как глазодвигательные мышцы могут вообще сжать глаз, наполненный жидкостью? Жидкость несжимаема! Сжимаем газ. Если бы глаз был шариком наполненным гелием, то его можно было сжать, не вопрос. Но он же внутри жидкий. Ну ок, вы скажете: да в глазу жидкость, но его можно сжать, я же давлю на него, он вроде как мягкий. Да! Глаз можно сжать. Он мягкий. Вот только если вы его в одном месте сожмёте, он в другом будет более выпуклым. Объём не поменяется. Ели глаз сжать по бокам, он в поперечном сечении станет уже, а в продольном шире (длиньше). Но по томографии разных людей мы уже не раз видели, что глаз близорукого не искажён таким способом. А он вполне равномерно одинаков в своём сечении. Просто он стал больше. И в длину и чуть-чуть в ширину.

Далее. Как глазодвигательные мышцы могли бы тогда так быстро, точно и чётко двигать глазами, если бы им приходилось быть всё время в состоянии спазма, который бы удерживал глаза в одном вытянутом положении? Как бы глазодвигательные мышцы так резко и точно двигали глазами? Вы попробуйте сжать со всей силы кулак, подержать его так час и потом написать им красивый каллиграфический текст. Попробуйте написать или нарисовать что-то красивое и точное. Да у вас это не выйдет. Рука будет трястись. Уставшие и спазмированные мышцы будут очень плохо работать. Но с глазами ведь всё не так, они ведь работают хорошо, даже у очень близоруких людей. У кого сильно вытянут глаз. Они так же легко, быстро и точно могут двигать глазами, без проблем. Их глаза не трясутся и не дёргаются от нагрузки. Попробуйте подвигать глазами сами, чтобы в этом убедиться.

В самой популярной, но уже давно устаревшей теории Уильяма Бейтса говорится о том, что глаз сжимают именно поперечные глазодвигательные мышцы (или по другому, “косые” мышцы). Типа они обхватывают глаз как верёвка и сдавливают его со всех сторон по поперечной окружности.

Вы сразу поймёте, что это полный бред, если хотя бы немного ознакомитесь с анатомией этих мышц. По их расположению видно, что они не обхватывают глаз по всей окружности так, чтобы его можно было сжать. Их вектор приложения сил направлен не на сжатие глаза, а на его вращение по крену.

Косые мышцы поворачивают глаз. Они выполняют функцию гироскопа, или стабилизатора. Они делают так, чтобы картинка, которую мы видим, не тряслась когда мы двигаемся в пространстве и крутим головой. Вспомните, как сильно дрожит видео, когда вы снимаете на камеру с рук, без стабилизатора. Вы никогда не задумывались о том, почему наша видимая глазами картинка так же сильно не дрожит? Так вот, она не дрожит во многом благодаря стабилизации, которую обеспечивают внешние экстра окулярные косые мышцы глаза.

Если вы опять не верите мне и думаете, что я что-то выдумываю, вы можете сами проверить мои слова и убедиться в их истинности. Подойдите к зеркалу так близко, чтобы вы видели микро капилляры на белках своих глаз. Обратите на них внимание. А затем начните плавно наклонять голову то вправо, то влево (как будто хотите положить голову ухом то на правое, то на левое плечо). Заметьте, что ваши глаза поворачиваются в противоположную сторону, чтобы сохранить своё горизонтальное положение. Этот поворот обеспечивают косые мышцы глаза. И да этот поворот имеет границы (пределы). Глаза не бесконечно будут сохранять горизонт. Вы можете в этом убедиться. Если будете продолжать наклонять голову всё дальше и дальше, глаза в какой-то момент остановятся и начнут следовать в сторону вашего наклона вместе с головой. Это ограничение обусловлено анатомией косых мышц. Их длина и диапазон сокращения не безразмерный. И он и не нужен безразмерным. Примерно 45 градусов наклона в одну и другую сторону компенсируется и ладно. Этого более чем достаточно.

И последнее, самое любимое. Главный аргумент приверженцев теории Бейтса о том, что за фокусировку глаза отвечают именно глазодвигательные мышцы, а не цилиарная мышца – это то, что Бейтс провёл уникальный доказывающий эксперимент и описал его в своей книге.

Эксперимент был в том, что он вырезал хрусталик из глаза рыбы и затем как-то отследил, что этот рыбий глаз всё равно продолжил фокусироваться (аккомодировать) без этого хрусталика. Так же он приводил в пример и людей, у которых был удалён хрусталик и которые так же могли фокусироваться вблизи. Но вот незадача: помимо хрусталика и цилиарной мышцы процессу фокусировки помогает ещё и зрачок. При его сужении мы начинаем видеть более чётко, причём на любых расстояниях (и вдаль и вблизи). Не верьте, проверяйте. Посмотрите ночью на любой объект вдали, желательно чтобы он был немного размыт для вас. А затем, продолжая смотреть на этот объект, сбоку посветите в свои глаза фонариком от телефона. И вы увидите как этот объект и всё вокруг станет более чётким. Потому что ваши зрачки сузятся от яркого света. А при суженном зрачке на сетчатку падают только те лучи, которые идут прямо и которые меньше всего искажены. От этого и видно лучше. По такому же принципу работают дырчатые (перфорационные) очки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.