Дьякон Святой
3D печать: от основ до применения

1: Введение в FDM-принтеры

1.1 Что такое FDM-принтер?

FDM (Fused Deposition Modeling) или «моделирование слиянием расплавленных материалов» – это один из самых распространенных типов 3D-принтеров, используемых как в профессиональной, так и в домашней обстановке. FDM-принтеры работают по весьма простому принципу: они поэтапно наносят расплавленный пластиковый филамент на печатаемую поверхность, слой за слоем формируя конечный объект. Это позволяет создавать сложные формы и детали, которые сложно или невозможно изготовить другими методами.

Печатающий механизм состоит из экструдеров, которые нагревают филамент до температуры, при которой тот становится вязким и способен выдавливаться через сопло. Пластиковые нити, помещаемые в экструдер, чаще всего изготовлены из таких материалов, как PLA (полилактид), ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) и PETG (полиэтилен терефталат-гликоль). Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, что сказывается на свойствах и качестве печатаемых объектов.

1.2 Преимущества и недостатки FDM-принтеров

Преимущества:

1. Доступность: FDM-принтеры являются самыми распространенными на рынке. Их можно приобрести по доступной цене, а также собрать самостоятельно из комплектующих.

2. Разнообразие филаментов: На выбор доступны различные виды пластикового филамента, что позволяет использовать разные материалы для нужд. Например, PLA легко печатать, а ABS требует теплообработки после печати.

3. Простота в эксплуатации: Большинство FDM-принтеров имеют простые интерфейсы и понятные инструкции, что делает их доступными даже для новичков.

4. Возможность модификации: FDM-принтеры легко модифицировать и настраивать, что позволяет улучшить их характеристики и функциональность.

Недостатки:

1. Качество печати: Хотя современные FDM-принтеры могут выдавать высокое качество, они все же могут оставлять «слои» на поверхности модели, что требует дополнительной обработки.

2. Ограничения по сложности моделей: FDM-принтеры могут иметь сложности при печати очень тонких или сложных объектов, особенно с нависшими переходами.

3. Проблемы с усадкой: Некоторые материалы, такие как ABS, могут усаживаться во время остывания, приводя к деформации печатаемой модели.

4. Чувствительность к температуре: Сложные настройки для достижения наилучших результатов могут потребовать высокой квалификации от оператора.

1.3 Области применения FDM-принтеров

FDM-принтеры применяются в самых разных областях:

– Прототипирование: Используется в промышленных и дизайнерских целях для создания функциональных моделей и прототипов.

– Образование: FDM-принтеры становятся все более популярными в образовательных учреждениях, где они помогают ученикам и студентам изучать основы 3D-дизайна и технологии.

– Медицинская сфера: Применяются для создания индивидуальных ортезов, протезов и анатомических моделей.

– Оборудование и адаптация: FDM-принтеры используются для печати кастомизированных частей и запасных деталей для машин и оборудования.

1.4 Принципы работы FDM-принтера

Основной процесс печати FDM-принтера можно разделить на несколько этапов:

1.4.1 Подготовка модели

Перед началом печати необходимо создать или загрузить 3D-модель в одном из популярных форматов (STL, OBJ и др.). После этого модель импортируется в слайсер – программу, преобразующую 3D-модель в набор инструкций для принтера.

1.4.2 Слайсинг

Слайсинг – это процесс, в котором 3D-модель разбивается на множество горизонтальных слоев. Для каждого слоя слайсер генерирует команды, которые управляют движением экструдерной головки, температурой, скоростью печати и некоторыми другими параметрами.

1.4.3 Печать

После подготовки программы для принтера происходит сама печать. Экструдер начинает движение по координатным осям, нанося расплавленный филамент на печатающую платформу, следуя заданным командами. Каждый следующий слой прикрепляется к предыдущему, образуя окончательную модель.

1.4.4 Охлаждение и завершение

Как только процесс печати завершен, модель требуется время на охлаждение и затвердение. Некоторые материалы, такие как PLA, могут быть использованы сразу, пока другие могут потребовать дополнительной обработки.

1.5 Заключение

FDM-принтеры открывают новые горизонты в области 3D-печати, предоставляя доступ к технологии широкому кругу пользователей. Понимание основ работы FDM-принтеров, их преимуществ и недостатков, а также применения помогут вам успешно использовать эту технологию.

В следующих главах вы подробнее познакомитесь с процессом сборки FDM-принтера, необходимых компонентах, программном обеспечении, настройках и нюансах печати. Мы исследуем каждую деталь, необходимые инструменты и советы, которые сделают ваш 3D-принтер готовым к работе. Добро пожаловать в увлекательный мир 3D-печати!

2: Комплектующие для FDM-принтера

2.1 Обзор необходимых компонентов

Сборка FDM-принтера начинается с подбора компонентов. В этой главе мы рассмотрим основные элементы, которые вам понадобятся для успешной сборки вашего 3D-принтера. Каждый компонент играет свою уникальную роль и совместно они обеспечивают эффективную работу принтера.

– Рама

– Шаговые моторы

– Экструдер

– Печатная платформа (heated bed)

– Контроллер

– Драйверы шаговых моторов

– Блок питания

– Дисплей и управление

– Филамент

2.2 Рама

Выбор материала и типа

Рама является основой вашего 3D-принтера; она обеспечивает его жесткость и стабильность во время работы. Наиболее распространенные материалы для рам:

– Алюминиевые профили: лёгкие, прочные, они обеспечивают хорошую стабильность. Наиболее часто используются профили формата 20x20 мм или 20x40 мм.

– Доски МДФ: являются более доступным вариантом, хотя они могут быть менее устойчивыми, чем алюминиевые конструкции. Вам необходимо следить за тем, чтобы они не деформировались из-за изменения температуры и влажности.

Конструкция рамы

Рама может быть выполнена в различных формах, в зависимости от конфигурации вашего принтера (например, Cartesian, Delta, CoreXY и т.д.). Наиболее распространенные конфигурации FDM-принтеров являются Cartesian, когда оси X, Y и Z перемещаются независимо друг от друга.

2.3 Шаговые моторы

Типы и выбор

Шаговые моторы – это ключевые элементы, определяющие движение механики принтера. Наиболее распространённые шаговые моторы для FDM-принтеров – это NEMA 17, которые обеспечивают достаточный крутящий момент и точность.

– NEMA 17: это стандартный шаговый мотор, который часто используется в 3D-принтерах. Он доступен в различных вариантах с разными значениями крутящего момента и шагами.

Установка и крепление

Шаговые моторы должны быть установлены так, чтобы оси X, Y и Z могли двигаться свободно и без заеданий. Не забывайте про использование подшипников и направляющих для обеспечения плавности движения.

2.4 Экструдер

Выбор типа экструдеров

Экструдер – это жизненно важная часть вашего 3D-принтера, так как именно он отвечает за подачу филамента в печатающую головку. Существуют различные схемы экструдеров:

– Direct Drive: экструдер находится непосредственно на печатающей голове, что обеспечивает быстрый отклик при изменении скорости печати.

– Bowden: экструдер находится на раме, а филамент передаётся через трубки к печатающей голове. Это уменьшает вес самой головы, но может привести к некоторой задержке.

Конструкция экструдеров

Выбор конструкции экструдеров также важен, так как это определяет, какое давление применяется к филаменту. Убедитесь, что экструдер настраивается на нужный тип материала в зависимости от свойств филамента.

2.5 Печатная платформа (heated bed)

Преимущества подогреваемой платформы

Печатающая платформа или подогреваемая кровать (heated bed) помогает увеличить качество печати за счёт обеспечения равномерного нагрева модели. Это позволяет избежать проблем с усадкой и деформацией, особенно при работе с такими материалами, как ABS.

Выбор платформы

Платформы могут быть изготовлены из различных материалов, таких как:

– Алюминий: часто используется благодаря своей прочности и превосходному распределению тепла.

– Закалённое стекло: обеспечивает гладкую поверхность, что улучшает прилипание филамента.

При выборе платформы стоит учитывать, чтобы она была легко замена, и чтобы было удобно регулировать её вариант температуры.

2.6 Контроллер

Роль контроллера в 3D-принтере

Контроллер – это мозг вашего принтера. Он отвечает за обработку команд, полученных от компьютера, и управление всеми движущимися частями. Наиболее популярные контроллеры для FDM-принтеров:

– Arduino с платой RAMPS: это один из самых распространенных вариантов. Он предлагает достаточную гибкость и совместимость с различными прошивками.

– MKS и другие пластины: являются альтернативами, которые обеспечивают аналогичную функциональность.

Установка контроллера

Установка контроллера может потребовать подключения различных компонентов, таких как драйверы шаговых моторов и внешние датчики. Важно следовать инструкциям, чтобы избежать проблем с подключениями.

-–

2.7 Драйверы шаговых моторов

Парные драйверы

Драйверы шаговых моторов контролируют подачу энергии на двигатели, что определяет их вращение и движущие усилия. Наиболее популярные драйвера:

– A4988: это один из стандартных драйверов, который отлично работает с NEMA 17. Он как правило имеет встроенные функции защиты.

– DRV8825: более продвинутый драйвер для более высокой производительности и тишины.

Подключение драйверов

Подключение драйверов к контроллеру требует аккуратности, так как неправильное соединение может привести к повреждению компонентов. Четко придерживайтесь схемы подключения и обратите внимание на детали.

-–

2.8 Блок питания

Выбор блока питания

Блок питания – это элемент, который обеспечивает электроэнергию для всех компонентов вашего принтера. Обычно используются:

– Блоки питания на 12V для стандартных конструкций и филаментов.

– Блоки питания на 24V для более продвинутых систем, обеспечивающих более высокую скорость нагрева.

Подключение блока питания

Подключение блока питания к контроллеру и другим компонентам должно быть выполнено строго по схеме. Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и правильном соединении каждого провода.

-–

2.9 Дисплей и управление

Интерфейсы управления

Управление вашим принтером может происходить через различные устройства, такие как:

– LCD-дисплей с контроллером: позволяет управлять настройками принтера и начинать/остановить печать.

– PC и слайсеры: чаще используется для отправки моделей на печать. Возможно использование различных приложений для управления и мониторинга работы принтера.

Установка управления

Установка управления часто требует настройки в прошивке контроллера для обеспечения функциональности интерфейса. Следуйте инструкциям, чтобы интегрировать интерфейс управления в ваш принтер.

-–

2.10 Филамент

Виды филаментов

Филамент – это материал, используемый в процессе печати. Наиболее популярные виды филаментов:

– PLA (полилактид): легкий в печати, экологически чистый, но менее термостойкий.

– ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): требует более строгих условий печати, но обладает высокой прочностью и термостойкостью.

– PETG (полиэтилен терефталат-гликоль): сочетает свойства ABS и PLA, легко печатается и не требует подогрева платформы.

Хранение филамента

Филамент необходимо правильно хранить, чтобы избежать его ухудшения. Держите филамент в сухом месте, защищённом от света, чтобы предотвратить поглощение влаги.

-–

2.11 Заключение

Подбор комплектующих для FDM-принтера – это ключевой этап в процессе сборки. Правильный выбор каждого элемента поможет обеспечить стабильную и качественную работу вашего 3D-принтера. На следующем этапе мы перейдем к выбору и проектированию рамы, настройке и непосредственной сборке всех компонентов, чтобы создать функциональный и эффективный 3D-принтер, готовый к печати. Обзор всех элементов дает вам ясное представление о том, как они взаимодействуют друг с другом в создании процесса 3D-печати.

3: Выбор профиля рамы

3.1 Введение в выбор профиля рамы

Рама является основой вашего 3D-принтера, и от ее структуры зависит не только стабильность всего устройства, но и качество печати. В этой главе мы обсудим, как правильно выбрать профиль рамы, какие материалы лучше использовать, и какие размеры и конструкции существуют. Мы рассмотрим популярные материалы, которые могут быть использованы для построения рамы, и их преимущества и недостатки.

3.2 Материалы для рамы

Основные материалы, из которых изготовлены рамы для 3D-принтеров:

– Алюминиевые профили

– Сталь

– Дерево

– Пластик

3.2.1 Алюминиевые профили

Алюминиевые профили являются наиболее популярным выбором для создания рам 3D-принтеров благодаря следующим преимуществам:

– Легкость и прочность: Алюминиевые профили устойчивы к деформациям и обеспечивают высокую стабильность конструкции.

– Соединения: Существует множество аксессуаров для соединения алюминиевых профилей, что упрощает сборку и модификацию рамы.

– Практичность: Они влагостойкие и не подвержены коррозии.

На рынке доступны различные форматы алюминиевых профилей, но наиболее распространёнными являются профили 20x20 мм и 20x40 мм.

3.2.2 Сталь

Стальная рама может обеспечить максимальную прочность, однако ее вес является значительным недостатком. Основные достоинства:

– Невероятная прочность: Сталь может предоставить большую поддержку в тяжелых конфигурациях.

– Долговечность: Она устойчива к различным внешним факторам и хорошо смягчит различные физические воздействия.

Однако стальные рамы сложнее установить и требуют больше времени для сборки.

3.2.3 Дерево

Деревянные конструкции часто используются для недорогих и простых моделей 3D-принтеров.

– Доступность: Доступ к материалам и простота сборки делают его привлекательным для хобби-проектов.

– Эстетика: Дерево имеет приятный внешний вид и может быть отделано для улучшения визуального восприятия.

Тем не менее, деревяные конструкции имеют свои недостатки, включая подверженность усадке, разбуханию и деформации.

3.2.4 Пластик

Пластиковые конструкции обычно используются в небольших и портативных принтерах.

– Легкость: Пластик легкий и прост в использовании.

– Эстетика: Может быть представлен в различных цветах и текстурах.

Однако пластиковые рамы обеспечивают низкую устойчивость к износу и могут легко ломаться при неправильной эксплуатации.

3.3 Конструкции рамы

Выбор конструкции рамы также играет важную роль в определении качества печати и надежности принтера. Наиболее популярные конструкции:

– Cartesian: Эта конструкция использует три независимые оси для перемещения печатающей головки и стола. Она наиболее популярна среди домашних 3D-принтеров и обеспечивает хорошую стабильность.

– Delta: Этот тип конструкции использует три рельса и одну печатающую головку, которая перемещается в пространстве с помощью механизмов. Delta-принтеры обеспечивают высокую скорость печати, но их настройка может быть сложнее.

– CoreXY: Эта конструкция объединяет преимущества Cartesian и Delta, обеспечивая высокую скорость и точность. CoreXY принтеры являются более сложными, но предоставляют высокую эффективность.

3.4 Размеры и конфигурации

При выборе алюминиевого профиля для рамы необходимо учитывать размеры и конфигурацию вашего 3D-принтера. Вот несколько параметров:

3.4.1 Размер печатной площади

Размер печатной площади влияет на общий размер вашей рамы. Например, если выбрать печать модели размером 200x200x200 мм, то проще всего будет выбрать раму размером 300x300x400 мм. Это обеспечит достаточную свободу движений для всех частей принтера.

3.4.2 Высота рамы

Высота рамы влияет на печатную область по оси Z. Ошибки в выборе высоты могут привести к проблемам с шайбами и неправильной настройкой высоты печатной платформы.

3.5 Сборка рамы

Сборка рамы является важным этапом процесса и требует внимания к деталям. Вот несколько советов:

– Используйте уголки и соединения: после того, как вы выберете профиль, используйте уголки для соединений, чтобы добавить устойчивость раме.

– Проверка уровня: прежде чем фиксировать раму, убедитесь вручную, что все углы равны 90 градусам. Неправильная сборка может привести к проблемам с печатью.

– Проверьте выравнивание: убедитесь, что с каждым шагом ваша рама остается ровной и Убедитесь, что рама не наклонена или изогнута, иначе это повлияет на качество печати.

3.6 Заключение

Правильный выбор профиля рамы имеет огромное значение для успешной сборки и функционирования вашего 3D-принтера. Алюминиевые профили, сталь, дерево и пластик предлагают различные возможности, и вам нужно будет выбрать самый подходящий вариант для ваших нужд и возможностей. Следующая будет посвящена шаговым моторам, их выбору и установке, что поможет вам обеспечить точность и стабильность движений вашего принтера.

4: Шаговые моторы

4.1 Введение в шаговые моторы

Шаговые моторы являются ключевым компонентом в построении 3D-принтера, обеспечивая точное и надежное перемещение печатающей головки и стола. Эти моторы работают на основе принципа шагового движения, то есть они могут перемещаться на определенные фиксированные углы, обеспечивая таким образом высокую точность позиционирования. В этой главе мы рассмотрим типы шаговых моторов, их параметры, выбор и установку на раму вашего 3D-принтера.

4.2 Типы шаговых моторoв

Существует несколько типов шаговых моторов, используемых в 3D-принтерах:

4.2.1 Двуфазные шаговые моторы

Это наиболее распространенные моторы в 3D-принтерах. У них есть две обмотки, которые позволяют двигателю работать на 1.8 градуса на шаг, что дает 200 шагов на полный оборот. Эти моторы идеальны для задач, требующих точного позиционирования.

4.2.2 Четырехфазные шаговые моторы

Четырехфазные моторы имеют более сложную конструкцию и, как правило, обеспечивают более высокую точность и крутящий момент. Однако они менее распространены в DIY-проектах из-за более сложного управления и требований к электронике.

4.2.3 Биполярные и униполярные шаговые моторы

Биполярные моторы требуют более сложной схемы подключения, но имеют более высокий момент и более эффективны в использовании. Униполярные моторы проще в подключении, но менее мощные. Для большинства 3D-принтеров предпочтительнее использовать биполярные шаговые моторы с NEMA 17, которые сочетают в себе хорошую производительность и доступность.

4.3 Параметры шаговых моторов

При выборе шаговых моторов для вашего 3D-принтера необходимо учитывать несколько важных параметров:

4.3.1 Номинальный ток

Номинальный ток обозначает максимальный ток, который может пройти через обмотки мотора. Важно, чтобы ваш драйвер шагового мотора поддерживал выбранный вами ток.

4.3.2 Крутящий момент

Крутящий момент определяет, какой вес или нагрузку может перевести мотор. Чем выше значение крутящего момента, тем тяжелее объекты может перемещать мотор и тем быстрее он может меняться в направлении.

4.3.3 Шаги на оборот

Как уже упоминалось, стандартные шаговые двигатели имеют 200 шагов на полный оборот, что дает 1.8 градуса на шаг. Некоторые различные конструкции могут иметь шаги на оборот от 400 до 1600, и их использование зависит от ваших спецификаций печати.

4.4 Выбор шаговых моторов для 3D-принтера

При выборе шаговых моторов для вашего 3D-принтера, рассмотрите следующие моменты:

1. Размер и тип: Наиболее подходящими для 3D-принтеров являются шаговые двигатели NEMA 17. Они хорошо сбалансированы по мощности и размеру, обеспечивая отличное качество печати.

2. Вес: Если ваш принтер использует тяжелые компоненты, включая горячие концы, возможно, потребуется более мощное устройство или шаговые двигатели большего размера.

3. Драйвер: Выбор драйвера также важен. Популярные среди производителей 3D-принтеров драйверы – A4988 и DRV8825. Оба являются совместимыми с NEMA 17.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.