Светлана Юлина
Калейдоскоп впечатлений

У бабушки

Мне тогда было пять лет. В середине лета родители, как обычно, повезли меня к бабушке, в деревню под Самарой.

На маме было белое платье в красную клетку, на мне – голубой сарафан. На сарафане была вышита большая красная божья коровка. Когда бабушка нас увидела, она сказала, что мама приезжает в одном и том же платье несколько лет подряд:

– Если еще раз его наденешь, я совсем рассержусь и на порог не пущу, сказала она ей.

– Хорошо, – ответила мама. – Куплю себе другое платье.

В деревне жили по-другому, чем в городе. Здесь мылись реже, деревенские ровесники были менее воспитанными, чем привычные мои подружки, а на улицах грязнее. Сараи, запах навоза, ведро в сенях вместо туалета – всё это мне не нравилось, но вида я не показывала. «Раз мы раз в год обязательно в деревню приезжаем, значит так надо. Хотя лучше бы бабушка приезжала к нам в гости», думала я.

Были, конечно, деревенские вещи, которые мне нравились. Это баня, чаепитие после бани, жареные блинчики, куриные желудки, пшенная каша, парное молоко.

Так как я без очков видела плохо, то меня всегда в бане мыл папа. Я заходила в баню, зажмуривала глаза, он меня мылил, окатывал водой, и я выбегала в сени. Деревенские девочки узнали, что меня парит папа в бане, и над этим подшучивали.

Сельский магазин напротив бабушкиного дома открывался один или два раза в неделю. В эти дни в него всегда стояла очередь. Особенно брали много хлеба. Бабушка тоже брала не меньше 10 буханок. На меня такие масштабное запасы хлеба производили сильное впечатление.

– Бабушка, мы все эти съедим?

– Конечно, может и не хватит.

По-моему, часть буханок уходила также на корм поросятам. Бабушка их долго держала, пока могла за ними ходить.

По вечерам взрослые мужчины подолгу сидели около дома на завалинках. Курили, что-то рассказывали. Мне всегда нравилось сидеть тут же и слушать, про что говорят.

Вот сидим мы вечером у дома. Наш сосед дядя Толя, который учился на врача, но не доучился, расспрашивает меня:

– Какие у тебя успехи в школе, Света?

Всем известно, что я учусь на пятерки. Мне скучно быть отличницей. Куда проще троечникам и хорошистам, они могут быть озорными.

У дяди Толи было очень много журналов «Наука и жизнь», которые он разрешал рассматривать. Часто он собирал несколько соседских детей, девчонок и мальчишек, и мы шли на реку ловить раков. Потом их варили и ели.

Один раз меня оставили в деревне до зимы. На мой день рождения бабушка позвала девчонок. Они каждая принесли в подарок по чашке. Мне было это так необычно – получить в подарок чашку, а не игрушку. Чашка – была чем-то обыденным, не подарком. «Вот еще одно отличие деревни от города», – подумала я.

Белая Русь в марте

– Мам, давай поедем в Беларусь.

– Почему именно туда?

– Мне очень хочется.

Упорство сына, желание сделать ему приятное, и окончание триместра без троек втянули меня в эту авантюру. Набрала в интернете «туры в Беларусь». Кликнула на первую ссылку. Ближайший тур с 8 по 10 марта, включает Минск, Несвиж, Мир. Жаль, что в Брестскую крепость в марте не возят. Сын дал добро. Я оплатила тур и купила билеты.

Выезжали 7 марта ночью с Белорусского вокзала. Приехали часа за два до отправления поезда и гуляли по перрону. Сфотографировались возле памятника «Прощание славянки», посмотрели выставку «Поезд Победы».

В поезде мне не спалось, а сын спал крепко. Я смотрела в окно. Звёзды ярко светили в небе, мне казалось я даже различала созвездия. Колёса поезда мерно постукивали: «Тада-тада, тада-тада».

К 8 утра были в Беларуси в Минске. У вагона стояли организаторы с табличкой «Белорусский тур». Кроме нас были ещё туристы, человек 20. Прошли к автобусу и поехали в гостиницу. Дальше был завтрак-фуршет. Всё вкусно и сытно.

В первый день тура мы гуляли по Минску. Он показался мне скромным, тихим, безлюдным, совсем не таким как Москва. Нет кричащих вывесок, толп людей и машин, всё размеренно и степенно, где-то даже старомодно. Ощущение, что вернулся в СССР.

Рядом с гостиницей на искусственном острове реки Свислочь расположен мемориальный комплекс «Остров Мужества и Скорби», посвящённый белорусским воинам-интернационалистам. Мне запомнился плачущий ангел, часовня с щепоткой земли из Афганистана, поминальный стол из плиты взлётной полосы, доставленной из Кабула.

Дальше мы прошлись по улицам старого города – уютному историческому центру. Полюбовались на Минскую ратушу, костёл и много чего, что я, признаться, не запомнила.

После обеда поехали в Хатынь. Печальное место. Послушали рассказ экскурсовода. Во время его речи каждые 30 секунд тоненько звучали удары небольших колоколов – они установлены на местах, где когда-то стояли деревенские дома. Сожжённых карателями деревень в Беларуси много. Хатынь – одна из них, которую сделали мемориалом.

Вечером после ужина мы спустились на первый этаж гостиницы в аквапарк. Небольшой и чистый, он входил в стоимость тура. Поплавали, посидели в сауне. Затем с чистой душой вернулись в номер спать. Нам навстречу попались нарядно одетые люди – было 8 марта и многие отправлялись в кафе отмечать этот праздник. Нам же хотелось спать после насыщенного дня.

Утро в гостинице началось со звона колоколов. Они звонили не настолько сильно, как я привыкла обычно слышать, а более мелодично, что ли, нежнее и осторожнее; словно пытались нас разбудить, но при этом не испугать. Сегодня у нас по программе посещение замка в Несвиже.

Честно, я думала, что равнодушна к замкам. Видимо, я просто мало их видела за свою жизнь. Замок в Несвиже оказался очень красивым, волшебно уютным, как из сказки. Вокруг замка разбит парк, по которому мы долго гуляли. Недалеко от замка – фамильная усыпальница ее владельцев. Несколько поколений рода Радзивиллов спят вечным сном в подвальном помещении под несвижском костелом. Мы и туда спускались.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.