Как выбрать саженцы роз
Яна Овчинникова

© Яна Овчинникова, 2025

ISBN 978-5-0065-3081-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Думаю, многие садоводы, особенно начинающие, выбирая саженцы роз, обращают больше внимания на картинку с цветком, а не на описание сорта или его корневую систему. В итоге в саду появляется слишком маленький корявый кустик, который совершенно не радует, или растение оказывается слишком слабым и не переносит первую же зиму.

Таких неприятностей нетрудно избежать, если уделить немного времени на знакомство с особенностями роз и их классификацией. Не стану давать подробную общепринятую среди розоводов классификацию, а постараюсь выделить основные группы роз по разным критериям.

Цветение

Пожалуй, самый важный пункт для садоводов. Здесь выделяются три группы:

– Однократно цветущие. То есть роза цветет один раз за сезон, в конце весны – начале лета. Цветение длится 1—2 недели, в зависимости от сорта и погоды. Иногда в течение месяца после активного цветения могут попадаться отдельные цветки. Яркий пример – обыкновенный шиповник. Плетистые розы, относящиеся к данной группе, называют рамблеры, цветки распускаются на перезимовавших побегах прошлого года;

– Повторно цветущие. То есть цветущие 2—3 раза за сезон с явными перерывами около 2 недель и больше. Такие розы цветут на всех побегах или только на побегах текущего года, это уже зависит от сорта;

– Непрерывно цветущие розы. Такие розы цветут также либо на всех побегах, либо на побегах текущего года. Цветение начинается немного позже, чем у однократно цветущих роз, потому что сначала растение должно нарастить куст и выпустить те самые побеги, где будут бутоны. Цветет такая роза все лето, явных перерывов нет. Например, это полиантовые розы.

При описании сорта кратность цветения указывается в виде значка-цветка: один – однократно цветущая роза, два – повторно цветущая, три – непрерывно цветущая. Либо характеристика дается словами.

Касаемо цветения, есть еще нюансы, которые нужно учитывать, выбирая розу для своего сада. Например, как долго растение держит цветок. Некоторые розы – неделю и даже более, а другие – 2—3 дня. К сожалению, эту информацию редко можно увидеть в кратком описании сорта на упаковке саженцев. Поэтому, чтобы избежать разочарования, стоит подробнее изучить характеристики сорта на форумах и прочих сайтах.

Другой нюанс – это «поведение» самого бутона во время цветения. Часто лепестки могут менять оттенки цвета, и в итоге цветок выглядит иначе, чем на фотографии. Особенно такие явления распространены среди роз с белыми, нежно-розовыми и светло-желтыми палитрами. Их цветки могут «выгорать» на солнце и становиться совсем белыми или кремовыми, либо напротив «розоветь», переходя в оттенки розового, покрываться пятнышками. В этом случае виной тому холода, которые бывают не только весной, но и в середине лета, и особенно осенью.

В сильную жару у некоторых роз лепестки могут в буквальном смысле плавиться, слипаться друг с другом и бутон может вовсе не раскрыться. Это касается махровых и густомахровых сортов со множеством лепестков. При выборе сортов с помпоновидными бутонами, это особенно нужно учитывать! Такие сорта довольно капризны. Проблемой для них являются и сильные продолжительные дожди, которые вместе с понижениями температуры влекут за собой загнивание лепестков и всего бутона. Такая же участь может постигнуть и прочие густо-махровые сорта во время обильных осадков.

Есть еще один момент, который важно учитывать при выборе розы, если хочется наслаждаться ее красотой – самоочищающаяся она или нет. То есть опадают ли ее лепестки после цветения сами, или они так и остаются, засыхая на побеге, и садоводам приходится вручную удалять увядшие бутоны. Эту характеристику также редко пишут на карточке сорта, но при желании данный пункт можно выяснить, почитав соответствующие описания сортов в других источниках.

Все это нюансы цветения, которые могут изрядно испортить впечатление о конкретной приобретенной розе и данном сорте в целом. Но тут есть еще такой момент, как условия выращивания. Причем, не только определенная климатическая зона, но и даже положение садового участка. Много ли там сквозняков, тени от построек и деревьев, он находится на возвышенности или низменности, состав почвы, близко ли грунтовые воды и т. д.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.