Новые спирально-вибраторные антенны от Кучина. Альманах
Выпуск первый
Владимир Кучин

Фотограф Владимир Кучин

© Владимир Кучин, 2025

© Владимир Кучин, фотографии, 2025

ISBN 978-5-0065-6076-5 (т. 1)

ISBN 978-5-0065-6077-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Понятие спирально-вибраторная антенна родилось у автора в 2001 – 2002 годах. Автор в эти годы занимался системой радиосигнализации для предприятия водоканала в г. Бор, Нижегородской области. И оказалось, что почва в данной лесной и заболоченной местности содержит незначительное количество окиси железа. Это приводило к тому, что оптимальные плоскости поляризации сигнала для приема и для передачи в диапазоне 170 МГц оказывались разными. Расхождение достигало 45 градусов. Кроме того, антенны крепились на крышах одноэтажных технических бункеров, в которых размещалось оборудование водоканала. Высота установки антенн не превышала 6—7 метров, что при стандартных связных антеннах, будь-то типа «Уда – Яги», либо коллинеарных, создавало в данной конкретной местности зависимость качества связи от уровня влажности почвы, и связь на предельной дальности оказывалась нестабильной. А улучшение качества связи путем увеличения мощности излучения было выполнить невозможно по условиям выделения связных радиочастот.

Казалось, что создать в данном конкретном случае систему надежной радиосвязи и радиосигнализации невозможно. Однако, после проведения множества (нескольких сотен) лабораторных и натурных экспериментов автору удалось найти абсолютно новое техническое решение в виде спирально-вибраторных антенн, на работу которых окружающая среда оказывает минимальное воздействие.

Пример одних из первых спирально-вибраторных антенн, установленных на крыше аппаратной водоканала, и имеющих вертикальную плоскость поляризации, показан на Рис. 1. При этом спирально-вибраторная антенна состоит из сигнального вибратора и вибратора «земляного». На Рис. 1 сигнальный вибратор у верхней антенны промаркирован полоской белой изоленты. И при настройке выяснилось, что оптимальное пространственное расположение спирально-вибраторной антенны оказалось при нахождении «земляного» вибратора в нижней полусфере.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.