Новые спирально-вибраторные антенны от Кучина. Альманах
Выпуск второй
Владимир Кучин

Фотограф Владимир Кучин

© Владимир Кучин, 2025

© Владимир Кучин, фотографии, 2025

ISBN 978-5-0065-6581-4 (т. 2)

ISBN 978-5-0065-6077-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

1. Предисловие

Во втором выпуске альманаха «Новые спирально-вибраторные антенны от Кучина» представлены:

– основы расчетов конструкции плоскостной спирально-вибраторной антенны (далее ПСВА) на частоту приема-передачи 452—462 МГц,

– подробно объяснена технология изготовления образца ПСВА на частоту приема-передачи 452—462 МГц, и практически (фото) показан процесс изготовления образца ПСВА на частоту приема-передачи 452—462 МГц,

– показаны примеры сравнения образца ПСВА на частоту приема-передачи 452—462 МГц со штатными антеннами для двух носимых радиостанций,

– показан пример реальной (опытной) эксплуатации образца ПСВА с радиостанцией в условиях скрытного расположения радиостанции и открытого размещения ПСВА.

2. Основы расчета конструкции ПСВА в диапазоне 452—462 МГц для радиостанции

Для проведения расчета элементов ПСВА в диапазоне 452—462 МГц применим как иллюстрацию фотографию макета подобной ПСВА, приведенную в выпуске первом «Альманаха», с текстовыми указателями, см. Рис.1.

Рис. 1.

2.1 Структура ПСВА

ПСВА состоит из следующих частей:

– 1-й вибратор ПСВА, свитый из обмоточного провода в двойной эмалевой изоляции, тип провода ПЭВ-2, диаметр 0,85 мм; вибратор имеет два вывода – один вывод имеет паяное соединение со 2-м вибратором ПСВА, второй вывод спаян с внутренним проводником ВЧ кабеля;

– 2-й вибратор ПСВА, свитый из обмоточного провода в двойной эмалевой изоляции, тип провода ПЭВ-2, диаметр 0,85 мм; вибратор имеет два вывода – один вывод имеет паяное соединение с 1-м вибратором ПСВА, второй вывод спаян с экраном ВЧ кабеля;

– ВЧ кабель – у начала кабеля внутренний проводник запаян на вывод 1-го вибратора ПСВА, экран запаян на вывод 2-го вибратора ПСВА; на конце кабеля смонтирован разъем, который соединяется с выходом радиостанции;

– 1-й и 2-й вибраторы ПСВА укладываются в пластиковый держатель, образуя «круг» ПСВА, диаметром 9,82 см для частоты 452—462 МГц.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.