Сергей Каледин
Анализ инновационной среды. Аттестационные тесты с ответами

Инновационный менеджмент. Диагностический анализ инновационной среды. Тесты

Тест 1. Сфера внешней макросреды фирмы является … анализа макросреды фирмы.

предметом

объектом

целью

Тест 2. Оперативный диагностический анализ фирмы и ее среды – это … анализ.

целевой

системный

SWOT

ситуационный

Тест 3. Диагностическими параметрами, описывающими внутреннее состояние системы являются … параметры.

локальные

ресурсные

функциональные

структурные

Тест 4. Составные структурного параметра внутреннего состояния системы … параметры.

ресурсные и функциональные

зависимые и независимые

локальные и комплексные

Тест 5. Оценка состояния и влияния макросреды на организацию проходит … стадии (ий).

пять

две

четыре

три

Тест 6. Основные уровни инновационной деятельности:

операционный и стратегический

операционный и функциональный

стратегический и функциональный

функциональный и проектный

Тест 7. Зона микросреды организации является … анализа микросреды организации.

целью

предметом

объектом

Тест 8. Диагностический параметр, который указывает на один дефект системы – это:

зависимый

комплексный

локальный

независимый

Тест 9. Диагностический параметр, указывающий на ряд дефектов системы – это:

зависимый

комплексный

локальный

независимый

Тест 10. Инновационная среда организации складывается из инновационного потенциала и инновационного (ой) …

климата

стратегии

политики

потенциала

Тест 11. Первая стадия оценки состояния и влияния макросреды на организацию – это:

оценка влияния всей внешней макросреды на фирму

оценка влияния сферы организации в целом

оценка состояния и влияния отдельных факторов среды фирмы

Тест 12. Влияние характеристик среды на инновационный потенциал организации – это…

предмет анализа микросреды организации

цель анализа микросреды организации

объект анализа микросреды организации

Тест 13. Одно из обязательных условий высококачественного проведения диагностического анализа:

следует знать основные направления проекта подготовки предприятия для достижения требуемого потенциала

необходимо знать взаимосвязи функций и ресурсов фирмы

должны использоваться знания системной модели и в целом системного анализа исследуемого объекта

Тест 14. Основные составляющие структуры внешней среды организации:

внешняя конкуренция, глобальные процессы

поставщики, потребители, конкуренты, властные органы

внешняя микросреда, внешняя макросреда

Тест 15. Диагностический подход к оценке инновационного потенциала организации реализуется…

в анализе и диагностике состояния организации по доступному кругу параметров

в описании проблемы развития и системной модели деятельности

в оценке ресурсного потенциала и определении направлений инновационного проекта

Тест 16. Цель осуществления анализа среды фирмы:

при анализе внешней среды силы и слабости фирмы сопоставляются с возможностями и угрозами среды

при анализе внешней среды выявляются ее критические области и основные конкуренты

при анализе внешней среды устанавливается вероятность достижения поставленной цели

Тест 17. Основные элементы инновационной среды организации – это:

наличие трудовых ресурсов

анализ экономических и политических факторов

инновационный потенциал и инновационный климат

все ответы верны

Инновационный менеджмент. Диагностический анализ инновационной среды. Ответы на Тесты

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.