Лиса Алиса
Кумихо и вечная любовь

Глава 1

В загадочных лесах Южной Кореи, среди туманных гор и шепчущих ветров, жил Кумихо – мифическое существо с девятью хвостами, обладающее силой превращаться в человека. Каждый раз, когда он спускался к людям, он принимал облик красивого юноши. Его имя было Со Джун, и в облике человека он был неотразим. Гладкие черты лица, волнистые черные волосы и изумрудные глаза притягивали внимание всех, кто сталкивался с ним. Однако Со Джун всегда чувствовал, что его красота была лишь маской, за которой скрывалась истинная природа Кумихо.

Когда ночь окутывала леса, юноша приходил в ближайшее к селу, где его встречали восторженные взгляды и приветствия. Люди жаловались на беды, делились с ним историями и радостными моментами своей жизни. Со Джун слушал их, и считал себя частью их жизни. Но как бы ни были приятны эти мгновения, он оставался в глубокой печали, ведь каждую ночь он возвращался в свой изолированный мир. Старейшина его рада был против таких его походов в деревню к людям. Он каждый раз говорил, что мир людей отличается от их мира, и им нельзя сближаться с людьми, чтобы не навлечь беду. Но Со Джун всегда нарушал эти запреты, он не мог отказаться от такой жизни.

Одной из непростительных расправ, о которых предупреждал старейшина, было то, что Кумихо, питающийся человеческими эмоциями и жизненной энергией, постепенно теряет свою магию и силы, если слишком долго проводит среди людей. Но Со Джун не мог сопротивляться притяжению, которое испытывал к миру, который был для него одновременно далеким и столь близким.

Каждый день, он становился не просто наблюдателем, а активным участником человеческой жизни. Он смеялся на праздниках, участвовал в играх и делал всё возможное, чтобы скрыться своей истинной природы. Из-за этого каждое его возвращение в лес приносило с собой новую волну тоски. Со Джун чувствовал, что его руки стягивают невидимые оковы, которые крепче становились с каждым разом.

Однажды, в самом разгаре осеннего фестиваля, когда люди собирались, чтобы отпраздновать окончание сбора урожая, Со Джун встретил девушку по имени Ли Ха Ри. Её ослепительная улыбка и доброта сразу же покорили его сердце. Она была полной энергии, и в её присутствии Со Джун забывал о своих переживаниях, полностью погружаясь в настоящую жизнь.

Вокруг костра, когда яркие огни плясали под холодными ночными звездами, он танцевал с ней, смеялся так, как никогда прежде. Но когда он смотрел в её глаза, он также чувствовал, что это лишь на мгновение. Ха Ри была так близка, но в то же время так далека от его истинной сущности.

– Ты странный, – однажды сказала она, когда они сидели вдвоем на вершине холма, наблюдая, как луна отражается в реке. – В тебе есть что-то загадочное. Иногда мне кажется, что ты скрываешь от меня какую-то тайну.

Сердце Со Джуна сжалось. Он хотел открыться ей и рассказать о своей истинной природе, но страх оттолкнул его. Он не хотел, чтобы она боялась его, чтобы любовь, которая возникла между ними, обращалась в ужас и отвращение.

Но время шло, и старейшина был прав. С каждым днём, проведённым среди людей, его магия ослабевала, а сердце становилось всё более тяжёлым. Со Джун понимал, что этих мгновений будет недостаточно, чтобы компенсировать его нищету внутреннего покоя, и его секрет, наконец, должен быть раскрыт.

Собравшись с духом, он решил, что должен рассказать Ха Ри правду, независимо от последствий. Ему нужно было знать, сможет ли он быть с ней, даже оставаясь таким, какой есть, или их любовь не переживет волны откровения.

В одну из ясных ночей, когда весь лес сиял под лунным светом и тихий шёпот вековых деревьев, Со Джун встретил её снова – и в этот момент он знал, что именно сейчас он должен раскрыть свою судьбу, которая окрашивалась радостью и печалью.

Он понимал, что если сейчас откроет свою тайну, то Ха Ри может испугаться и убежать. О кумихо ходило много легенд и мифов, поэтому они никогда не появлялись перед людьми в истинном облике. Со Джун решил, что нужно как-то подготовить её к этому, чтобы не напугать, ведь он очень сильно полюбил Ха Ри и боялся потерять её.

Со Джун глубоко вздохнул, чувствуя, как ветер проносится сквозь деревья, шепча ему слова ободрения. Он аккуратно взял руку Ха Ри в свою, как будто боялся, что даже одно неосторожное движение может разрушить этот хрупкий момент.

– Ха Ри, – начал он, его голос трепетал от волнения, – Есть что-то, о чем мне нужно с тобой поговорить. Что-то, что я не мог скрывать больше.

Она повернула к нему свое нежное лицо и смотрела с любопытством, а затем с легким беспокойством. Должно быть, она почувствовала, что за его словами стоит нечто серьезное.

– Я слушаю, Со Джун. – сказала она.

Он посмотрел в ее ясные глаза и, собравшись с мыслями, решил сказать.

– Я не такой, как все. Я…Я – Кумихо, существо из сказок и легенд. Я могу превращаться в человека и… я питаюсь человеческими эмоциями. – сказав это, он с надеждой смотрел в её глаза.

На мгновение наступила тишина, и лишь шорох листьев напоминал о том, что они не одни. Со Джун ожидал от неё восклицаний и ужасных взглядов, но Ха Ри не отдернула руку. Она просто пристально смотрела на него, словно искала глубже смыслы в его словах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.