Владимир Кузоватов
Тайны человеческой природы, ожившие в стихах. Книга сто восемьдесят девятая

Я слышу нежное дыхание её.

Всё это происходит наяву…

Не в силах удержать волнение своё,

Я с дрожью в голосе её к себе зову…

От глаз её впадаю в восхищенье.

Волшебный свет от них струится,

В них божества прекрасное явленье

И кажется, что это всё мне снится…

Попал я в мир любви огромной…

Она волшебницей в любви была:

Весёлой, нежной, очень скромной

Прильнув ко мне, огонь любви зажгла.

Надолго я запомнил эту ночь.

Любовь безжалостно пылала.

Ушли заботы сразу прочь…

Утихли мы, когда светало…

***

Влюблённые в густом тумане бродят…

Пути любви свои находят…

А там, как сложится судьба.

Судьба влюблённых непроста…

Любовь большая – божий дар…

И тем кому даётся он –

Тот в жизни счастье испытал:

Волшебным чудом наделён.

В любовь так сильно погружён…

Не понимает, что творится с ним.

Известно тем, кто был влюблён,

Любовь даётся им двоим.

Души волшебное волненье.

Не узнаёшь ты сам себя…

Вокруг тебя и в сердце измененья,

Не властен над собой, любя…

Пути в любви у каждого свои.

Как выбираются они?

Бессилен разум здесь помочь –

В поступках и делах – сплошная ночь…

***

Не понимала, что случилось

И что со мной произошло?

Так это быстро получилось,

Мгновенно всё вперёд пошло.

Случайно думала влюбилась,

А оказалось всё в серьёз…

Слегка вначале прослезилась

И пролила немало слёз…

То в жар, то в холод я впадала,

Моя кружилась голова.

Такого раньше не бывало,

Не обращала на слова.

Какую силу действия имеют!

Я поняла, что пропадаю…

В любви я опыт не имею,

Любовь случилась неземная:

Я чувствую, как я летаю –

Душой и сердцем поняла.

Я вижу, что расцветаю…

Любовь меня с ума свела!

***

Не понимала, что случилось

И что со мной произошло?

Так это быстро получилось,

Мгновенно всё вперёд пошло.

Случайно думала влюбилась,

А оказалось всё в серьёз…

Слегка вначале прослезилась

И пролила немало слёз…

То в жар, то в холод я впадала,

Моя кружилась голова.

Такого раньше не бывало,

Не обращала на слова.

Какую силу действия имеют!

Я поняла, что пропадаю…

В любви я опыт не имею,

Любовь случилась неземная:

Я чувствую, как я летаю –

Душой и сердцем поняла.

Я вижу, что расцветаю…

Любовь меня с ума свела!

***

Всегда я помню о тебе,

Пока живу на этом свете.

Твой облик я храню в себе

И помню о прекрасном лете.

Я проводил тебя домой.

Потом мы радостно встречались.

Прекрасно было нам вдвоём,

Но дни так быстро все промчались…

Мы в разных городах живём

И больше вместе не встречались.

Не оказались в жизни мы вдвоём

И дни прекрасные умчались…

***

Дрожу в объятиях твоих…

Горю желанием огромным.

Пылаем мы в огне любви…

Нам хорошо неугомонным!

Хочу тобой я любоваться –

Источник радости моей.

Хочу я страстно целоваться –

Ты смысл жизни моей всей.

***

В контражуре солнечного света

Силуэт твой чудный я заметил.

Шла ко мне навстречу по аллеи.

Твой прекрасный облик я лелеял.

Перешёл на быстрый шаг и побежал…

От волненья сильно я дрожал…

Счастье – рядом быть с любимой,

Обниматься вместе с милой…

И в глаза смотреть друг другу…

Целовать свою подругу,

Делить радость пополам,

Что приходит сверху нам.

Счастье, радость и волненье

Три союзника в сплетенье…

Хочется, чтоб счастье длилось

В большой мере проявилось!

***

Глазами были влюблены…

Сердец любовь легко коснулась.

Друг другу не были верны…

Любовь от нас и отвернулась.

Пусть будет так как оно есть –

Нам не нужны враньё и лесть.

Любовь у нас не состоялась

И чувств друг к другу не осталось.

Пошли по разным сторонам,

Легко и вольно стало нам…

Любовь большую будем ждать.

Она нам счастье сможет дать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.