Сборник лучших страшилок
Добро никак не может победить зло
Эльмира Исмиева

«Лучше бы человеку не рождаться вовсе и не видеть света солнца, но уж если он родился, то лучшее, что он может сделать, – это как можно скорее пройти через врата смерти»

© Эльмира Исмиева, 2025

ISBN 978-5-0067-2248-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ТРУФЛЫ

Работники Чернобыльской АЭС приводили опасные вещества в безопасное состояние, они были на вахтовой основе, на перекуре они разговорились о местной легенде. Кирилл рассказал Ивану жуткую историю, которая случилась с его напарником Тимофеем. Люк, что находится за зданием АЭС, ведет в некий портал, там в подземелье обитают лысые чудовища среднего роста, человеку они будут до колена. Мутанты живучи и питаются всем подряд, могут даже поедать своих сородичей, сильные и быстрые. Там, внизу, находится вода, от нее они множатся еще быстрее, могут подпитываться водой и размножаться, а от пищи приобретать больше силы. Тело их как у ребенка пяти лет, коричневого цвета кожа, во рту острые зубы, как у хищного зверя, круглые выпученные глаза, одним словом, мутанты. По легенде, они мутировали, когда случилась трагедия в Чернобыле. Дети, которые провалились в люк, были заражены, они не умерли, а мутировали, кто-то говорит, что проводились опыты над людьми, и те, кто сбежал, прятались в люке, но от мутации они не успели выбраться. Мутанты убивали друг друга, и выживали сильнейшие, а от воды мутировали все быстрее. Тимофей, который спустился в люк, встретил мутантов, сначала он подумал, что это ребенок, но, приблизившись, он увидел уродца.

Тимофей был мужик не из трусливых, он спросил: «Кто ты?»

И тот ответил жутким голоском и облизнулся, оголив зубы, как у хищника: «Труфл».

Затем зарычал и кинулся на него, такой силы Тимофей не ожидал. Тот откусил ему ухо, еле отбившись, он бежал что есть мочи, и когда вылезал наверх, Тимофей закрывал люк и увидел внизу несколько страшных голодных труфлов, которые дрались из-за его оторванного уха, а другие орали, тянув к нему мерзкие ручонки.

– О! Притормози, нам еще ночь здесь работать. Не верю я в этот бред, с аварией в этом городе еще не то сочиняли, – сказал Иван.

– Я работал с Тимофеем, когда мы были молоды, то был 1988 год, у него начались проблемы с психикой, после того случая он прожил всего месяц. Тимофею чудилось, что на затылке у него появилась рожица труфла, и ночью она просила еды, но никто этого не видел, и как-то ночью свидетелем того ужаса стала жена Сильвия. Она проснулась от рычания, и, повернув голову, она увидела страшные глаза и зубы на затылке мужа, когда она включила свет, тот стал исчезать. В следующую ночь Тимофей и Сильвия не спали, они договорились, как только мутант появится, она ударит в затылок мужа ножом, то есть в глаз мутанта, той ночью Сильвия не сомкнула глаз, всматриваясь в затылок мужа, и, как только появилась рожица труфла, она ударила ему в глаз. Жуткий крик труфла слышали все соседи, приехала скорая и увезла Тимофея в больницу, там он и умер. На затылке был черный круг, как будто его затылок подожгли, а внутри головы нашли острые зубы, – сказал Кирилл, допивая чай с лимоном.

– Ну все, заканчивай, – сказал Иван.

К ним зашла бригада рабочих из пяти человек. Они собирались домой.

Иван попросил показать тот люк, и Кирилл согласился. За зданием находился заколоченный люк с решетками, а внизу тьма.

– Там не очень глубоко, но опасно, – сказал Кирилл.

– Посмотри, он даже не заколочен, держится на одном болте, если у них такие острые зубы, то они бы прогрызли железяку, – подметил Иван.

– Странно он был полностью заколочен, они боятся света, а там им темно и сыро, как сыр в масле балдеют, только человечинки не хватает, – сказал Кирилл.

– Какой бред, я думал, ты серьезный мужик, – проворчал он.

– Не веришь? Можешь проверить! – сказал Кирилл

– Да зачем мне это надо? Что я, подросток – на понт вестись? – вышел из себя Иван. Он достал пачку сигарет и нечаянно обронил ее в люк.

– Твою мать! – сказал Иван.

– Что такое? – поинтересовался Кирилл.

– Да пачку сигарет выронил, она упала в люк. Эти черти случайно не курят? – рассмеялся он.

– Вот чего не знаю того не знаю, пойдем на вахту, там есть блок сигарет, – сказал Кирилл.

Когда они вернулись на вахту, обыскали все – сигарет не было, они увидели, как уезжает бригада парней, что переодевалась на вахте.

– Вот твари, украли блок, и еще мою сумку сперли. Что за люди? – психанул Кирилл.

– Как же мне, заядлому курильщику, протянуть до утра? – сказал Иван.

– Потерпи. Или решил в люк к труфликам спуститься? – спросил ехидно Кирилл.

– Ладно то до утра, но пока еще доедем до Москвы, это еще несколько часов, у меня уши опухнут, – сказал Иван.

– Время тренировать силу воли, – сказал Кирилл.

– Ну давай по маленькой пропустим, как хорошо, что я ее с собой прихватил, – сказал Кирилл и вытащил из куртки бляшку.

– Это что? – спросил Иван.

– Ты как маленький! Ну! Виски это, пей, – ответил напарник.

Они по стопочке пропустили, огурчиком закусили.

И вдруг скрежет по бетону, затем снова повторился. Решили они сделать обход, прихватили фонарики. Затем скрежет услышали с улицы – тут пробежала большая крыса и скрылась в щели здания.

– Вот ведь мерзкие, – сказал Кирилл.

– Да не скажи, они умнее нас, да и добрее. Я вообще уверен – животные лучше людей, у моей дочери домашняя крыса, спит с ней, любит только ее, даже следует всегда за ней по квартире, – сказал Иван.

– То домашние, а это уличные разносчики заразы, я не любитель животных, и тем более крыс, даже домашних, да и от людей не в восторге, – сказал Кирилл.

Иван по привычке сунул руку в карман, а потом вспомнил, что выронил сигареты, и вздохнул, чиркнул зажигалкой пару раз и сказал:

– Ты посвети мне фонариком, побудь на шухере я спущусь в люк, там ведь не глубоко, возьму пачку сигарет – и обратно, – сказал он.

– С ума сошел, я тебя не отпущу, труфлы на запах человека летят как мотыльки, хотя я бы на твой запах отлетел, – сказал Кирилл.

Они подошли к люку, и Иван отодвинул его одной рукой – последний болт вылетел, как скрепка.

– Ну и сказочник ты, Кирюша, – сказал Иван.

– Постой! – схватил его за плечо Кирилл.

– Не лезь туда! Возможно, у моего напарника Тимофея были психические отклонения. Пусть ты мне не веришь, но потом я виноват буду, что не остановил тебя, еще упадешь и сознание потеряешь, там крысы жирные. Что мне потом делать? Я здесь до утра с ума один сойду, – сказал Кирилл.

– Ох, старина, ты за меня переживаешь или один боишься ночевать? Пора тренировать силу воли, как и мне, но увы! Не мешай, уши горят, курить хочу очень, – сказал Иван и спустился вниз.

– Ты фонариком ровно свети, а то рукой дергаешь! – кричал Иван напарнику.

– Поумничай мне там внизу, давай быстрей! – кричал Кирилл.

Иван спустился, и под резиновыми сапогами забулькала вода, он посветил фонариком и заматерился:

– Черт, так сигареты все намокли, наверное. Ничего, высушу их, вот только бы найти их в этом дерьме.

Он увидел в воде мячик и потрепанную куклу без глаз, прошел немного дальше и услышал:

– Ну что там застрял! – кричал Кирилл.

– Да подожди ты, сказочник, – буркнул себе под нос Иван, направился еще дальше и не заметил, как отдалился от люка. И тут он увидел свою заветную пачку сигарет, которая лежала на трубе, он схватил ее и сказал:

– Даже не намокла. Как ты тут оказалась? – сказал он.

Иван услышал бульканье воды и посмотрел вниз, а оттуда пузырьки и лапки, как у крысы, показались – и хвать его за сапоги, тот вздрогнул и отшатнулся. Из воды выглянула лысая коричневая головешка с двумя глазами навыкат и улыбнулась во весь рот острыми зубами. Оно встало в полный рост и доставало до колен Ивану, в руках мутанта был маленький, такой же как он, труфл, весь сморщенный, и тут маленький труфл посмотрел на большого и сказал:

– Еда! Затем вновь посмотрел на Ивана и облизнулся, тот, что побольше, ответил:

– Еда! Да! – Он не сводил своих желтых глаз с Ивана.

И тут мелкий труфл кинулся на Ивана с визгом, тот не растерялся и шарахнул его фонариком по голове, тот отлетел и ударился об трубу, тут же кинулся средний труфл, своими зубами он хотел впиться в горло Ивана, но, получив мощный удар, зацепился зубами за резиновый сапог и вмиг его раскусил. Иван пнул его в живот, но тот вновь его атаковал, будто не чувствуя боли, впившись зубами за толстовку. Иван снял ее и замотал труфла, острыми зубами он прогрыз толстовку, и Иван всунул ему в глотку фонарь и засунул в трубу. Он бежал по тьме, задевая трубы и спотыкаясь об камни, и все, что попадалось под ноги, летело прочь. Увидев свет, он полез по лестнице, и мощным толчком его тянул обратно труфл, зацепившийся за сапог зубами. Иван пытался стряхнуть его ногой, но тот быстрыми движениями мелких рук взбирался вверх и отрывал куски с сапога. Иван снял вязаный свитер и накрыл труфла, одной рукой он держался за лестницу, другой снял сапог, и труфл улетел вниз и упал в воду, быстрыми рывками Иван вылез наружу и закрыл люк.

Кирилл стоял неподалеку и кому-то звонил. Увидев напарника, он подбежал к нему и онемел – тот стоял с голым торсом, с одним сапогом.

– Что случилось, Иван? – спросил он.

Иван выхватил из рук Кирилла фонарик и посветил вниз люка, он показал пальцем. Кирилл посмотрел вниз и увидел, как лысый труфл тянет свои тонкие ручки, в одной из которых держит пачку сигарет, ту самую, за которой спустился Иван, и орет писклявым голосом:

– Еда!

– Спасибо, но я бросил, – сказал Иван.

Иван и Кирилл заколотили люк и сбросили туда мощный яд с едой.

– Думаешь, они мертвы? – спросил Кирилл, смотря в решетку люка, но оттуда никто не показывался.

– Возможно, эти твари хитрее нас, но в этом вина людей, которые травят города и людей заводами, сжигают леса, убивают братьев меньших, обижают слабых, отсюда и вылезает всякая мерзость. Какой ответ, такой привет, зло порождает зло, – сказал Иван.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.