Лилия Гаманина
Уфимское небо цвета моих лосин

Предупреждение:

побочные эффекты после прочтения рассказа могут

активировать массовые предложения руки и сердца.

Уфимское небо цвета моих лосин

Уфимский дождь швырял капли в окно, словно моя мама, которая трепала нервы, что пора бы искать принца в тридцать пять лет. Конечно, сейчас же пойду с огнем искать. Выйду в поле, натяну тетиву. А точнее подтяну лосины, чтоб спрятать дурацкий животик – начало ожирения, оглянусь по сторонам. А вдруг рядом жених стройный и меня тоже ищет. С ног сбился. Но рядом только офисные пингвины и комп, и застывший город без надежд. Город-клетка давно поглотил меня, короновал одиночеством, и тут я начала помирать от зеленой тоски. Природа давала ответы: небо было таким же темным, как и мой дурной характер. Я решила сдаться. Хотелось тепла и любви. В паспорте ни штампа о браке, в графе «дети» невидимыми буквами начертано «карьера». Такая выбрана жизнь, где ценность – офисные муки.

Листаю аккаунты подруг и завидую. Вот Настька, например. Статусно вышла замуж. Она уже успела шагнуть в брак с сыном главбуха из нашего офиса, и у них сразу две квартиры, загородный дом, а на фазенде даже павлин пасется. Ну и пусть она терпит свою свекровь Тамару Алексеевну, зовущую ее то "дочкой", то "клуша" – все, конечно, по настроению и с криками. Зато у Настьки всё есть: счастье, деньги. И главное, лысый муж с тачкой есть, и каждый год летят в Дубай отдыхать.

А вот еще есть у меня бывшая подружка Светка, та самая, что увела моего бывшего Васютку прямо из-под носа. Говорят живут они душа в душу, ссорятся душа в душу. Кота породистого по слухам завели. Хотя мне он говорил, что котов ненавидит. Чихает он от них. Сейчас мой бывший вроде как нашел работу, а она тоже работник волосяной и когтевой индустрии.  Работает парикмахером и маникюрщицей. Хм.. Кстати, это ж идеальная пара! На свадебных фото она сияет как Царевна Лебедь, а он обнимает ее своими огромными лапищами словно Царь Салтан, будто боится, что кто-то еще захочет эту лебедиху увести. Ну да, конечно, очередь небось стоит. Листаю страницу бывшего, сижу и думаю, а может, оно и к лучшему? Пусть теперь она терпит храп под две тысячи децибел.

А вот страница, еще одной подруги. Анжела! Эта тихоня вышла замуж по любви, или, вернее сказать любовь нагуглила. Сидела, куковала в сети и бац, замуж вышла по знакомству в интернете. Маратик, клевый, с ним весело: бывший женатик, алиментщик, зато любвеобильный, детей у них теперь дома целая толпа – три штуки, уже четвертого строгают. Вот он из-за трех детей от нее точно не уйдет. Наверное. Ну а я? Даже драного кота у меня нет! В ушах звенела мысль о безысходности, а терпенье лопнуло. Сил моих нет. Хочу стать Царевной лягушкой в этот тоскливый день, только бы словить заветную стрелу в уфимском болоте. Капли страстного дождя теребят стекло офиса, тучи цвета лосин сжимаются над зданием моего офиса, душат градом дождя. Я стою посреди офиса и у меня сдают нервы от одиночества. Я сдаюсь: мне захотелось замуж. Беру, как Анка-пулеметчица, телефон. Вот он – первый шаг.

– Марк Исаакович, я замуж хочу, – заявила я в трубку.

Марк Исаакович – мой друг философ. Мой хранитель тайны. Я называю его Профессор Любви. Всегда мудрый, он всегда рядом в самую сложную минуту. Когда меня душит вечная обида на маму, даже когда идешь темной дорогой судьбы из мрака меня вытаскивает Марк Исаакович, мой единственный луч света.

– Голубушка, замуж? Весна моя, ты уже не сойдешь на станции первой любви, но ты можешь отправиться за счастьем встретив своего мужчину.

– Марк Исаакович, сколько времени я могу еще ждать, мне уже 35 и любовь кажется только в песнях… – во мне просто ревёт все уфимское небо из лиловых туч.

– Однажды закончится дождь, – утешает Профессор Любви, как всегда, загадочно, – и ты увидишь море счастья в его глазах. А теперь скажи мне, как ты его представляешь?

Тут во мне застывает стрела. Но чья? Я не могу идентифицировать. Ну что за купидоны нынче пошли, отправляют страсти, а стрелы не подписаны.

– Я не знаю, Марк Исаакович. Представить не могу его. Точно не лысый и не с павлином.

– От того, как ты его представляешь, события притянут его магнитом, – вздыхает Марк Исаакович и дает мне задание за 24 часа составить образ любимого мужчины.

Ну вот, как Анка-пулеметчица, я получаю боевое задание о любви. К черту задачи на работе, сажусь за комп. Ожидание чуда от мудрых слов – вот он мой инфантилизм. Открываю фотошоп и рисую любовь. Ну не рисуется вообще. Даже карикатура не рисуется. Даже точка точка запятая, и не рожица кривая. Да, я дизайнер. Я графический редактор и могу в программе фотошопа нарисовать кого хочешь. Хоть любимого, хоть не любимого. Превозмогая себя, медитирую, черчу линии, ого – облик какой-то. Ба! Облик Пушкина плюс хитрющая рожица кота плюс усы в виде почерка закорючки поэта. Какие-то Петербургские тайны, ей-богу! Моська кота так привлекательна, что я даю ему славное имя – файл «Кот учёный». Нет, ну сколько можно себя обманывать? Какой к черту Пушкин? Какие коты? Захлопываю ноутбук. Спускаюсь в кофейню. Рядом проходит Сашка Пенкин. Бессердечное ходячее недоразумение коллектива.

– Лилька, завтра идешь на «Цифровой девелопмент»? Логотип свой выставишь? Шеф приглашает.

– Я чего там забыла? Я ни один конкурс не выигрываю. Нет конечно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.