Дмитрий Хандримайлов
HAZID. Практическое руководство по выявлению опасностей на производственных объектах

Введение

В современном мире, где промышленные процессы становятся все более сложными и взаимосвязанными, обеспечение безопасности и предотвращение аварий являются приоритетными задачами. Риски подстерегают нас на каждом шагу, и их игнорирование может привести к катастрофическим последствиям, как для людей, так и для окружающей среды и бизнеса. В связи с этим, возрастает потребность в эффективных методах анализа и управления рисками, которые позволяют идентифицировать потенциальные опасности на ранних стадиях и принимать меры для их минимизации.

Одним из таких методов является HAZID (Hazard Identification) – систематический и структурированный подход к выявлению опасностей и рисков на начальных этапах проектирования, строительства и эксплуатации промышленных объектов. HAZID позволяет взглянуть на систему в целом, выявить потенциальные отклонения от нормального функционирования и оценить возможные последствия.

Что такое HAZID?

HAZID – это качественный метод анализа рисков, направленный на идентификацию потенциальных опасностей, которые могут возникнуть в процессе работы системы или объекта. В отличие от количественных методов, HAZID фокусируется на выявлении причин и сценариев развития аварийных ситуаций, а не на оценке вероятности и тяжести последствий.

Цель и преимущества метода

Основная цель HAZID – обеспечить безопасную и надежную работу системы путем выявления и устранения потенциальных опасностей на ранних стадиях. Среди основных преимуществ метода можно выделить:

• Превентивный характер: HAZID позволяет выявлять опасности до того, как они приведут к аварии.

• Системный подход: HAZID рассматривает систему в целом, а не отдельные ее компоненты.

• Участие экспертов: HAZID предполагает участие специалистов из разных областей, что обеспечивает всесторонний анализ.

• Простота и доступность: HAZID не требует сложных математических расчетов и может быть выполнен с использованием простых инструментов.

• Основа для других видов анализа рисков: результаты HAZID могут быть использованы в качестве отправной точки для более детальных анализов, таких как HAZOP или LOPA.

Отличие HAZID от других методов анализа рисков (HAZOP, LOPA и др.)

HAZID является лишь одним из множества методов анализа рисков, каждый из которых имеет свои особенности и область применения. В отличие от HAZOP (Hazard and Operability Study), который является более детальным и трудоемким методом, HAZID применяется на ранних стадиях проектирования для быстрой идентификации основных опасностей. LOPA (Layers of Protection Analysis) используется для оценки эффективности существующих уровней защиты и определения необходимости дополнительных мер безопасности. Таким образом, HAZID, HAZOP и LOPA являются взаимодополняющими методами, которые могут быть использованы в комплексе для обеспечения безопасности промышленных объектов.

Для кого предназначена эта книга?

Эта книга предназначена для широкого круга специалистов, занимающихся вопросами безопасности и управления рисками в различных отраслях промышленности, включая:

• Инженеров-проектировщиков

• Технологов

• Специалистов по охране труда и промышленной безопасности

• Менеджеров проектов

• Студентов и аспирантов, изучающих вопросы безопасности

В этой книге вы найдете подробное описание метода HAZID, практические примеры его применения, а также рекомендации по организации и проведению HAZID-сессий. Мы надеемся, что эта книга станет вашим надежным помощником в обеспечении безопасности и предотвращении аварий на промышленных объектах.

Часть 1. Основы HAZID

В этой части мы заложим фундамент для понимания метода HAZID, рассмотрим его основные принципы, терминологию и области применения. Эта информация необходима для эффективного использования HAZID на практике.

Глава 1. Общие положения

1.1. Определение HAZID (Hazard Identification)

HAZID (Hazard Identification) – это систематический и структурированный процесс выявления потенциальных опасностей, рисков и угроз, связанных с определенной системой, объектом, процессом или деятельностью. Основная цель HAZID – это проактивное выявление потенциальных проблем безопасности до того, как они приведут к нежелательным последствиям, таким как аварии, травмы, ущерб имуществу или окружающей среде.

HAZID представляет собой качественный метод анализа рисков, который фокусируется на идентификации возможных сценариев развития аварийных ситуаций и определении факторов, способствующих их возникновению. Важно отметить, что HAZID не ставит своей целью количественную оценку рисков (определение вероятности и тяжести последствий), хотя результаты HAZID могут быть использованы в качестве входных данных для других методов анализа рисков, таких как HAZOP (Hazard and Operability Study) или LOPA (Layers of Protection Analysis).

HAZID является мощным инструментом для:

• Обеспечения безопасности персонала, населения и окружающей среды.

• Предотвращения аварий и инцидентов.

• Снижения финансовых потерь, связанных с простоями, ремонтом оборудования и выплатой компенсаций.

• Повышения эффективности и надежности работы системы.

• Соответствия нормативным требованиям и стандартам безопасности.

1.2. Ключевые термины и понятия

Для понимания и эффективного использования метода HAZID необходимо четко понимать основные термины и понятия, используемые в области анализа рисков.

• Опасность (Hazard): Потенциальный источник вреда или нежелательных последствий. Опасность может быть связана с физическими свойствами материалов, оборудования, процессами или действиями. Примеры опасностей: горючие вещества, высокое напряжение, вращающиеся механизмы, токсичные химикаты.

• Угроза (Threat): Фактор или условие, которое может активировать опасность и привести к возникновению риска. Угроза может быть связана с человеческими факторами (ошибки, нарушения), техническими факторами (отказ оборудования), природными факторами (землетрясения, наводнения) или внешними факторами (террористические акты).

• Центральное событие (TOP Event): Исходное событие, которое запускает сценарий развития аварийной ситуации. Центральное событие может быть вызвано отказом оборудования, ошибкой оператора, внешним воздействием или другими факторами.

• Последствия (Consequences): Результаты, которые могут возникнуть в результате реализации опасности и развития аварийной ситуации. Последствия могут быть выражены в виде травм, гибели людей, повреждения оборудования, загрязнения окружающей среды, финансовых потерь и т. д.

• Барьеры (Barriers): Меры защиты или элементы системы, которые предотвращают возникновение центрального события или смягчают последствия аварийной ситуации. Барьеры могут быть активными (требующие вмешательства человека или автоматической системы) или пассивными (действующие автоматически). Примеры барьеров: предохранительные клапаны, системы автоматического пожаротушения, ограждения, инструкции по безопасности.

Понимание этих терминов необходимо для правильной идентификации опасностей, оценки рисков и разработки эффективных мер по их снижению.

1.3. Области применения HAZID

HAZID является универсальным методом анализа рисков, который может быть использован на различных этапах жизненного цикла объекта или системы:

• Проектирование: HAZID используется на ранних стадиях проектирования для выявления потенциальных опасностей и рисков, связанных с новой технологией, оборудованием или процессом. Это позволяет внести необходимые изменения в проект для повышения безопасности и снижения рисков.

• Эксплуатация: HAZID используется для анализа существующих систем и процессов с целью выявления потенциальных опасностей и рисков, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации. Это позволяет разработать и внедрить меры по снижению рисков и повышению безопасности.

• Модернизация: HAZID используется при внесении изменений или модификаций в существующие системы и процессы. Это позволяет оценить влияние изменений на безопасность и разработать необходимые меры для снижения рисков.

Кроме того, HAZID может быть использован для:

• Анализа безопасности новых и существующих промышленных объектов.

• Разработки планов реагирования на аварийные ситуации.

• Оценки рисков, связанных с транспортировкой опасных грузов.

• Анализа безопасности строительных площадок.

• Оценки рисков, связанных с использованием новых технологий.

HAZID может быть адаптирован к конкретным потребностям и требованиям различных отраслей промышленности, включая нефтегазовую, химическую, энергетическую, транспортную и другие.

Глава 2. Цели и задачи HAZID

В этой главе мы подробно рассмотрим цели, которые преследуются при проведении HAZID, а также конкретные задачи, которые решаются с помощью этого метода. Кроме того, мы обсудим ограничения HAZID, чтобы у читателя было реалистичное представление о возможностях и границах применения этого инструмента.

2.1. Основные цели проведения HAZID

Проведение HAZID преследует ряд важных целей, которые способствуют обеспечению безопасности и надежности системы, объекта или процесса:

• Предотвращение аварий и инцидентов: это главная и наиболее важная цель HAZID. Путем проактивного выявления потенциальных опасностей и рисков, HAZID позволяет предотвратить возникновение аварийных ситуаций, которые могут привести к травмам, гибели людей, ущербу имуществу и окружающей среде.

• Обеспечение безопасности персонала: HAZID направлен на создание безопасных условий труда для персонала, работающего на объекте или участвующего в процессе. Это достигается путем выявления опасностей, связанных с рабочими местами, оборудованием и технологическими процессами, и разработки мер по их устранению или снижению.

• Защита окружающей среды: HAZID позволяет выявлять потенциальные риски загрязнения окружающей среды, связанные с выбросами вредных веществ, утечками, разливами и другими аварийными ситуациями. Это позволяет разработать и внедрить меры по предотвращению загрязнения и минимизации экологического ущерба.

• Снижение финансовых потерь: аварии и инциденты могут привести к значительным финансовым потерям, связанным с простоями, ремонтом оборудования, выплатой компенсаций и другими затратами. HAZID позволяет снизить вероятность возникновения таких потерь путем предотвращения аварий и инцидентов.

• Соответствие нормативным требованиям: многие отрасли промышленности регулируются строгими нормативными требованиями в области безопасности. HAZID помогает обеспечить соответствие этим требованиям путем выявления и устранения потенциальных нарушений.

• Повышение надежности и эффективности работы системы: путем выявления и устранения потенциальных проблем и узких мест в системе, HAZID способствует повышению ее надежности и эффективности работы.

2.2. Задачи, решаемые методом

Для достижения вышеперечисленных целей, HAZID решает следующие конкретные задачи:

• Идентификация опасностей: выявление всех потенциальных опасностей, связанных с системой, объектом или процессом. Это включает в себя анализ физических, химических, биологических и других факторов, которые могут представлять угрозу для безопасности.

• Определение угроз: выявление факторов или условий, которые могут активировать опасность и привести к возникновению риска. Это включает в себя анализ человеческих факторов, технических факторов, природных факторов и внешних факторов.

• Описание сценариев развития аварийных ситуаций: разработка сценариев, описывающих последовательность событий, которые могут привести к аварии или инциденту.

• Определение потенциальных последствий: оценка возможных последствий реализации опасности и развития аварийной ситуации. Это включает в себя оценку травм, гибели людей, ущерба имуществу, загрязнения окружающей среды и других негативных последствий.

• Идентификация существующих барьеров: определение мер защиты или элементов системы, которые предотвращают возникновение центрального события или смягчают последствия аварийной ситуации.

• Выявление слабых мест в системе защиты: определение недостатков в существующих барьерах или отсутствие необходимых мер защиты.

• Разработка рекомендаций по улучшению безопасности: разработка конкретных рекомендаций по устранению или снижению рисков, связанных с выявленными опасностями.

2.3. Ограничения метода

Несмотря на свою эффективность, HAZID имеет некоторые ограничения, которые необходимо учитывать при его использовании:

• Качественный характер анализа: HAZID является качественным методом, который не предусматривает количественной оценки рисков. Это означает, что HAZID не позволяет определить вероятность возникновения аварии или тяжесть ее последствий.

• Зависимость от опыта и знаний участников: эффективность HAZID во многом зависит от опыта и знаний участников сессии. Если участники не обладают достаточной компетенцией в области безопасности или не знакомы с особенностями анализируемой системы, то результаты HAZID могут быть неполными или неточными.

• Субъективность: результаты HAZID могут быть субъективными, так как они основаны на мнениях и оценках участников сессии. Разные участники могут по-разному оценивать одни и те же риски.

• Ограниченность во времени: HAZID, как правило, проводится в течение ограниченного времени, что может ограничивать глубину анализа.

• Необходимость последующего анализа: результаты HAZID, как правило, требуют дальнейшего анализа с использованием других методов, таких как HAZOP или LOPA, для более детальной оценки рисков и разработки конкретных мер по их снижению.

Несмотря на эти ограничения, HAZID остается ценным инструментом для выявления потенциальных опасностей и рисков на ранних стадиях проектирования, строительства и эксплуатации промышленных объектов. Важно понимать ограничения метода и использовать его в сочетании с другими методами анализа рисков для обеспечения максимальной безопасности.

Глава 3. Нормативная база

В этой главе мы подробно рассмотрим нормативную базу, регулирующую проведение HAZID, включая международные стандарты, руководства и российские нормативные документы. Также мы обсудим связь HAZID с системами управления рисками, чтобы продемонстрировать, как HAZID интегрируется в общую систему обеспечения безопасности.

3.1. Международные стандарты и руководства

Хотя не существует единого универсального стандарта, детально регламентирующего проведение HAZID, ряд международных стандартов и руководств устанавливают общие принципы и требования к анализу рисков, включая использование HAZID в качестве метода идентификации опасностей.

3.1.1. Общие стандарты управления рисками

• ISO 31000:2018 "Risk management – Guidelines": Устанавливает общие принципы управления рисками, включая необходимость идентификации опасностей. HAZID может использоваться как инструмент для реализации этих принципов.

• IEC 31010:2019 "Risk management – Risk assessment techniques": Описывает различные методы анализа рисков, включая HAZID, и помогает в выборе наиболее подходящего метода для конкретной ситуации.

3.1.2. Нефтегазовая и химическая промышленность

• ISO 17776:2016 "Petroleum and natural gas industries – Offshore production installations – Major accident hazard management during the design of new installations": Требует проведения HAZID на этапе проектирования новых морских нефтегазовых установок для управления рисками крупных аварий.

• IEC 61508 / IEC 61511 "Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems": Хотя прямо не требует HAZID, эти стандарты могут требовать его применения для определения опасных сценариев, влияющих на требования к функциональной безопасности.

• API RP 14J (2016) "Recommended Practice for Design and Hazards Analysis for Offshore Production Facilities": Рекомендует использование HAZID для анализа рисков на морских платформах.

• CCPS (AIChE) Guidelines for Hazard Evaluation Procedures (3rd ed.): Содержит обширные методики для оценки опасностей, включая подробное описание HAZID и рекомендации по его применению.

3.1.3. Энергетика и опасные производства

• OSHA 29 CFR 1910.119 (Process Safety Management, PSM): В рамках анализа опасностей процесса (PHA) допускает использование HAZID в качестве одного из методов.

• EU Seveso III Directive (2012/18/EU): Требует от предприятий с опасными веществами идентификации опасностей для предотвращения крупных аварий. HAZID может использоваться для выполнения этого требования.

3.2. Российские нормативные документы

В России также существует ряд нормативных документов, регламентирующих проведение анализа опасностей и оценки рисков, которые поддерживают использование HAZID.

3.2.1. Федеральные законы и постановления

• Федеральный закон № 116-ФЗ (1997, ред. 2023) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов": Требует проведения анализа опасностей на опасных производственных объектах (статьи 10 и 14).

• Федеральный закон № 225-ФЗ (2012) "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"": Уточняет требования к оценке рисков аварий на опасных производственных объектах.

• Постановление Правительства РФ № 263 (2014) "О порядке проведения анализа опасностей и оценки риска аварий": Прямо указывает на необходимость использования методов, подобных HAZID, для идентификации опасностей.

3.2.2. ГОСТы и РД (Руководящие документы)

• ГОСТ Р 51901.1–2002 (ISO 17776:2000) "Управление риском. Анализ риска технологических систем": Аналогичен ISO 17776 и рекомендует использование HAZID для анализа рисков технологических систем.

• ГОСТ Р 58015–2023 (ISO 31000:2018) "Менеджмент риска. Руководящие указания":

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.