Василий Александров
Добро пожаловать в Ад, ваш звонок очень важен для нас

Вася сидел перед мёртвым экраном, чувствуя, как мертвеет и его стартап по производству съедобных ложек для похудения. Еще полчаса – и инвесторы (он мысленно представлял толпу, хотя пока это была только тётя Люба с ее пирожками) увидят не презентацию, а чёрный квадрат Малевича в Zoom. Интернет умер. Снова. И на этот раз с особой издёвкой, в самый неподходящий момент. Через полчаса у него должна была начаться критически важная онлайн-конференция с инвесторами его стартапа по производству съедобных ложек для похудения (пока что единственным инвестором была тётя Люба, но она верила!). Без интернета – конец. Карьера. Мечты. И тётя Люба перестанет присылать пирожки.

Рука дрогнула, набирая номер техподдержки «МногоБайтИнтернет». Знакомый леденящий душу гудок, а затем – слащавый механический голос, который Вася уже ненавидел всей душой.

– Добро пожаловать в службу поддержки «МногоБайтИнтернет» Ваш звонок очень важен для нас. Пожалуйста, внимательно слушайте меню…

Вася мысленно закончил фразу: «…потому что мы его записали на пленку в прошлом веке и менять не собираемся».

– …Для решения вопроса по подключению услуг, скажите: «Подключение». Для вопросов по оплате, скажите: «Оплата». Для технической поддержки, скажите: «Техподдержка». Чтобы повторить меню, скажите…

– Техподдержка! – почти выкрикнул Вася, прижимая трубку к уху, как будто от этого зависела его жизнь.

Пауза. Звук статического ветра.

– Вы сказали: «У тех поддержка». Повторите, пожалуйста. У кого поддержка?

– Что?! – Вася аж подпрыгнул на стуле. – ТЕХПОДДЕРЖКА! Т-Е-Х-П-О-Д-Д-Е-Р-Ж-К-А!

– Вы сказали: «Тех ЖКА». Повторите, пожалуйста, ваш запрос.

– АААРРГХ! – Вася зарычал в трубку. – У МЕНЯ НЕТ ИНТЕРНЕТА! ПОМОГИТЕ!

– Распознано: «Есть интернет». Рад сообщить, что услуга активна! Если у вас возникли вопросы…

– НЕТ ИНТЕРНЕТА! – Вася уже бился лбом о клавиатуру. Мёртвый монитор равнодушно отражал его искажённое отчаянием лицо. – СЛУШАЙ СЮДА, ТУПАЯ ЖЕСТЯНКА! ТЕХ-НИ-ЧЕ-СКАЯ ПОД-ДЕРЖ-КА!

– Вы сказали: «Техподдержка». Соединяю вас со специалистом.

Вася чуть не расплакался от облегчения. Он сделал это! Он прорвался сквозь первую линию обороны адского автоответчика!

– Пока идет соединение, я могу рассказать вам анекдот! Знаете, почему программист всегда мокрый? Потому что он постоянно сидит в бассейне… кода! Ха-ха-ха!

Вася молчал. Его душила ненависть.

– Не смешно? Тогда еще один! Что сказал один бит другому биту? Не будь таким байтовым! Ха-ха-ха-ха! Искусственный смех звучал как скрежет ржавых шестеренок.

– Ваш звонок перенаправляется. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ожидаемое время ожидания… семь минут.

Заиграла унылая мелодия, которую Вася узнал – это была кавер-версия «Турецкого марша» Моцарта, сыгранная на расстроенном ксилофоне и казу. Через минуту мелодия прервалась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.