Елена Клименко
Стимуляция простаты "Мужская точка G"

Часть 1. Понимание простаты и стимуляции: Анатомия, физиология и польза

Эта часть закладывает фундаментальные знания о предстательной железе, объясняет, почему ее стимуляция может быть приятной и полезной, и отделяет сексуальную практику от медицинских процедур.

Что такое простата и где она находится:

Предстательная железа (простата) – это мышечно-железистый орган, являющийся частью мужской репродуктивной системы. По форме и размеру она часто сравнивается с грецким орехом или каштаном.

Точное расположение: Простата расположена глубоко в малом тазу, непосредственно ниже мочевого пузыря, перед прямой кишкой и окружая начальный отдел уретры (мочеиспускательного канала). Она как бы "сидит верхом" на уретре. Ее передняя (вентральная) поверхность обращена к лобковому симфизу (лобковой кости), задняя (дорсальная) поверхность прилегает к передней стенке прямой кишки, а основание (верхняя часть) примыкает к шейке мочевого пузыря. Именно это заднее расположение относительно прямой кишки делает простату доступной для пальпации и стимуляции ректально.

Функция: Основная функция простаты – выработка и выделение простатического сока, который составляет значительную часть объема семенной жидкости (эякулята). Этот сок содержит ферменты, цинк, лимонную кислоту и другие вещества, питающие и защищающие сперматозоиды, обеспечивая их подвижность и жизнеспособность. Простата также играет роль в механизме семяизвержения (эякуляции) и удержании мочи благодаря своим мышечным волокнам.

Почему стимуляция может быть приятной (Физиология удовольствия):

Высокая иннервация: Простата и окружающие ее ткани (особенно семенной бугорок внутри простатической части урерты) невероятно богато снабжены нервными окончаниями. Это включает вегетативные нервы (отвечающие за непроизвольные реакции) и соматические нервы (передающие ощущения, включая прикосновение и давление).

Связь с эрогенными зонами: Нервы простаты тесно связаны с нервами, иннервирующими пенис (особенно кавернозные тела и луковицу уретры – bulbospongiosus), анус, промежность и крестцовое нервное сплетение. Стимуляция простаты активирует эту обширную нейронную сеть, создавая глубокие, распространяющиеся ощущения, отличные от поверхностной стимуляции пениса.

Простато-генитальный рефлекс: Стимуляция простаты может рефлекторно усиливать эрекцию и сексуальное возбуждение.

Простатические оргазмы: Интенсивная или продолжительная стимуляция может привести к так называемому "простатическому оргазму". Этот оргазм часто описывается как более глубокий, "всего тела", волнообразный и продолжительный по сравнению с пенильным оргазмом, иногда даже без эякуляции или с отделением эякуляции от пика удовольствия. Он может возникать самостоятельно или в сочетании с пенильной стимуляцией, значительно усиливая общее удовольствие.

Стимуляция семенного бугорка: Многие приятные ощущения при ректальной стимуляции связаны с воздействием на область семенного бугорка через стенку прямой кишки. Семенной бугорок – это чувствительное возвышение внутри простатической уретры, где открываются семявыбрасывающие протоки.

Польза стимуляции простаты для здоровья (Научное обоснование и нюансы):

Улучшение дренажа и здоровья простаты (Профилактический аспект):

Теория предполагает, что массаж простаты способствует оттоку застоявшейся простатической жидкости и секрета, которые могут накапливаться в ацинусах (железистых мешочках) простаты.

Этот дренаж потенциально снижает риск развития застойного (конгестивного) простатита – одной из форм хронического простатита, связанной с нарушением оттока секрета. Регулярный дренаж может уменьшить воспаление и дискомфорт, вызванный застоем.

Важно: Хотя логика убедительна и многие урологи признают этот механизм, строгих крупномасштабных исследований, однозначно доказывающих профилактический эффект сексуальной стимуляции простаты против простатита у здоровых мужчин, недостаточно. Польза более четко прослеживается в контексте лечения уже имеющихся симптомов.

Облегчение симптомов хронического простатита / синдрома хронической тазовой боли (ХП/СХТБ):

Для мужчин, страдающих ХП/СХТБ (категории IIIa и IIIb по классификации NIH), медицинский массаж простаты, выполняемый врачом-урологом, является одним из признанных методов лечения.

Механизм действия: Врачебный массаж направлен на механическое выдавливание воспалительного секрета из протоков железы, улучшение микроциркуляции крови и лимфы в простате, снятие мышечного спазма в тазовом дне, что в совокупности может уменьшать боль, дискомфорт, дизурию (нарушения мочеиспускания) и другие симптомы.

Ключевое отличие: Медицинский массаж проводится по определенной методике, часто после предварительного анализа секрета простаты, и является частью комплексной терапии (включая антибиотики, альфа-адреноблокаторы, противовоспалительные средства, физиотерапию). Сексуальная стимуляция простаты не заменяет медицинское лечение! Однако некоторые мужчины отмечают субъективное облегчение симптомов и после аккуратной самостоятельной или партнерской стимуляции. Перед любой практикой при наличии простатита обязательна консультация уролога!

Улучшение сексуальной функции:

Усиление эрекции: Стимуляция простаты может рефлекторно усиливать кровенаполнение кавернозных тел пениса, потенциально улучшая качество и стойкость эрекции.

Более интенсивные оргазмы: Как упоминалось выше, простатические оргазмы или комбинированные (пенильно-простатические) оргазмы часто воспринимаются как более мощные, глубокие и продолжительные.

Увеличение объема эякулята и силы выброса: Стимуляция может способствовать более полному опорожнению семенных пузырьков и простатических ацинусов во время эякуляции.

Расширение сексуального репертуара и чувственности: Открытие для новых форм удовольствия.

Повышение осведомленности о своем теле и сексуальности:

Практика стимуляции простаты побуждает мужчину лучше узнать анатомию и реакции своего тела, выйти за рамки фокуса исключительно на пенисе, развить более целостное восприятие сексуальности.

Потенциальное влияние на уровень ПСА (Простатоспецифический антиген):

Любая механическая стимуляция простаты (включая сексуальную, пальцевое ректальное исследование у врача, биопсию, массаж) может вызвать временное повышение уровня ПСА в крови. Это связано с высвобождением антигена при воздействии на железу.

Рекомендация: Если вам предстоит сдача анализа крови на ПСА, воздержитесь от стимуляции простаты (и эякуляции) как минимум за 48 часов (лучше 72 часа) до анализа, чтобы избежать ложного завышения результата. Сообщите врачу о недавней стимуляции, если анализ делается экстренно.

Важное разграничение: Сексуальная стимуляция простаты, описанная в этом мануале, и медицинский массаж простаты – это разные процедуры с разными целями, техниками и контекстами. Медицинский массаж проводится врачом для диагностики или лечения заболеваний простаты. Сексуальная стимуляция – это добровольная практика для получения удовольствия и потенциальной пользы для здоровья в рамках личного комфорта и безопасности. Никогда не используйте сексуальную стимуляцию как самолечение при наличии симптомов заболевания простаты без консультации с урологом.

Часть 2. Методы стимуляции простаты: От подготовки к техникам

Эта часть фокусируется на практических шагах: от тщательной подготовки и поиска железы до разнообразных техник стимуляции и ключевых принципов безопасности и комфорта.

Подготовка к стимуляции: Фундамент успешного опыта

Психологический настрой и расслабление:

Снижение тревожности: Волнение или стеснение естественны, но мышечное напряжение в области тазового дна и анального сфинктера сделает процедуру дискомфортной или невозможной. Признайте свои чувства.

Создание атмосферы: Выберите время, когда вас никто не побеспокоит. Приглушите свет, включите расслабляющую музыку – сделайте обстановку максимально комфортной и приватной.

Техники релаксации: За 10-15 минут до начала практикуйте глубокое диафрагмальное дыхание (медленный вдох через нос, наполняя живот, медленный выдох через рот). Могут помочь легкая растяжка или теплый душ/ванна. Сосредоточьтесь на ощущениях тепла и тяжести в области таза.

Нет спешке: Выделите достаточно времени. Попытки "успеть" гарантируют напряжение.

Физическая гигиена:

Наружная чистка: Тщательно вымойте анальную область и промежность с мягким мылом и теплой водой. Промойте и вытрите насухо.

Внутренняя очистка (Клизма/спринцевание):

Цель: Обеспечить чувство чистоты и комфорта, минимизировать контакт со стулом. Не является строго обязательной для здоровья, но сильно рекомендуется для психологического комфорта.

Метод: Используйте небольшую ректальную спринцовку (грушу) или ирригатор для микроклизм. Наполните теплой (комнатной температуры или чуть теплее) чистой водой или специальным раствором для интимной гигиены (из аптеки). Избегайте горячей или холодной воды!

Процедура: Смажьте наконечник лубрикантом. Примите удобную позу (на боку, на корточках в ванне). Аккуратно введите наконечник на 2-3 см, медленно сожмите грушу, вводя небольшой объем воды (150-300 мл для начала). Удерживайте жидкость внутри 1-5 минут (насколько комфортно), затем опорожнитесь в туалет. Повторите 1-3 раза, пока вода не станет чистой. Не переусердствуйте! Чрезмерное спринцевание может нарушить естественную микрофлору прямой кишки, вызвать раздражение или привыкание.

Время: Проводите клизму минимум за 30-60 минут до стимуляции, чтобы дать стенкам кишки успокоиться и избежать остаточной влаги.

Подготовка инструментов:

Пальцы (для себя или партнера):

Ногти: Должны быть очень коротко и гладко подпилены. Любая зазубрина или острый край может поцарапать нежную слизистую прямой кишки. Используйте пилочку, чтобы сгладить все края.

Перчатки (рекомендуются, особенно с партнером): Латексные, нитриловые или виниловые перчатки обеспечивают чистоту, защиту от микротравм и облегчают уборку. Выбирайте подходящий размер. Смазывайте перчатку снаружи обильно.

Украшения: Снимите кольца, браслеты.

Игрушки: Убедитесь, что они чистые и сухие. Приготовьте лубрикант. Проверьте батарейки/заряд вибраторов.

Лубрикант (Смазка):

Критическая важность: Анальная область и прямая кишка не производят естественной смазки. Недостаток лубриканта – главная причина дискомфорта и травм.

Выбор типа:

На водной основе: Универсальны, безопасны со всеми материалами игрушек, легко смываются. Могут высыхать быстрее, требуют повторного нанесения. Хороший выбор для начала.

На силиконовой основе: Очень скользкие, долгоиграющие, не высыхают. Не совместимы с силиконовыми игрушками! (разрушают силикон). Легко стираются с кожи, но могут оставлять следы на ткани.

Гибридные (вода + силикон): Сочетают долговечность силикона и легкость смывания воды. Проверяйте совместимость с игрушками.

На масляной основе (вазелин, растительные масла): Не рекомендуются! Могут повреждать латекс (перчатки, презервативы), нарушать естественную флору, плохо смываются.

Количество: Используйте гораздо больше, чем кажется нужным. Смажьте анальное отверстие, смажьте вводимый палец или игрушку (полностью!), при необходимости добавляйте смазку во время стимуляции.

Позы для доступа:

Для самостимуляции:

Лежа на спине с согнутыми коленями: Ноги стоят на поверхности, колени разведены. Одна рука свободна для стимуляции. Удобно, расслабленно, хороший доступ.

Лежа на боку ("Поза эмбриона"): Верхняя нога согнута и подтянута к груди. Поза способствует расслаблению сфинктеров. Удобно для использования игрушек.

На корточках (в ванне/душе): Поза способствует раскрытию. Удобна для введения, но может быть напряженной для длительной стимуляции.

Сидя на краю стула/кровати: Откинувшись назад, ноги широко расставлены. Позволяет использовать обе руки.

Для стимуляции партнером:

Принимающий партнер лежит на спине: Ноги согнуты в коленях, стопы на поверхности или колени разведены в стороны (поза "лягушки"). Партнер может сидеть или стоять между ног. Хороший визуальный контакт и доступ.

Принимающий партнер лежит на боку ("Ложки"): Партнер сзади ("большая ложка") может стимулировать простату пальцем или игрушкой. Интимно, расслабленно.

Принимающий партнер стоит на коленях и локтях ("Doggy style"): Классическая поза для анального доступа. Дающий партнер стоит или сидит на коленях сзади. Глубокий доступ, но меньший визуальный контакт.

Принимающий партнер сидит верхом на дающем партнере: Принимающий партнер контролирует глубину и скорость введения. Идеально для использования пальца или небольшой игрушки. Интенсивный визуальный контакт.

Поиск простаты: Шаг за шагом

Введение пальца/игрушки:

Смажьте обильно анальное отверстие и вводимый объект (палец в перчатке или основание игрушки).

Надавите очень мягко на анальное отверстие, как будто просите разрешения войти. Дождитесь рефлекторного расслабления сфинктера (может занять несколько секунд).

Вводите кончик пальца (лучше указательный или средний) или игрушку медленно, буквально по миллиметру. Остановитесь на 10-20 секунд при ощущении сопротивления, дышите глубоко, позволяя мышцам адаптироваться.

Направление: Вводите палец подушечкой вперед (в сторону живота), а не вверх или назад. Палец должен двигаться параллельно полу, если вы лежите на спине.

Глубина: Простата обычно расположена на глубине 5-7 см (около 2-3 дюймов) от анального отверстия. Это примерно глубина до второго сустава указательного пальца взрослого человека.

Идентификация простаты:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.