Владимир Хаустов
Сборник авторских физико-технических идей и решений в области новых материалов

Введение

Современная эпоха характеризуется стремительным развитием науки и техники, где материалы играют ключевую роль в определении границ возможного. От промышленных систем до носимых устройств, от энергетических решений до оборонных технологий – материалы становятся не просто основой конструкций, но и активными участниками процессов, обеспечивающими функциональность, автономность и устойчивость. Настоящая книга представляет собой сборник новаторских идей, которые переосмысливают роль материалов в создании интеллектуальных систем, способных решать самые актуальные задачи современности. Эти идеи, объединяющие физику, инженерию и междисциплинарные подходы, открывают путь к технологиям будущего, где материалы становятся умными, адаптивными и многофункциональными.

Контекст и вызовы современности

Материаловедение всегда было краеугольным камнем технологического прогресса. С развитием цивилизации человечество переходило от использования простых природных материалов, таких как дерево и камень, к металлам, полимерам и композитам, которые сделали возможными индустриальную и цифровую революции. Однако XXI век ставит перед наукой новые задачи, которые требуют радикального пересмотра традиционных подходов. Глобальные вызовы, такие как изменение климата, ограниченность ресурсов, необходимость повышения энергоэффективности и защиты данных, а также стремление к созданию автономных систем, диктуют потребность в материалах, которые не просто выполняют свою функцию, а активно взаимодействуют с окружающей средой, адаптируются к изменяющимся условиям и обеспечивают новые возможности.

Современные технологии требуют материалов, которые могут одновременно выполнять несколько задач: генерировать энергию, проводить диагностику, адаптироваться к внешним воздействиям и обеспечивать безопасность. Традиционные материалы, такие как металлы, полупроводники или текстиль, уже не в полной мере соответствуют этим требованиям, поскольку их возможности ограничены статическими свойствами. Новая эпоха требует перехода от пассивных структур к активным системам, способным к самоуправлению, самодиагностике и интеграции с другими технологиями. Эта книга предлагает ответ на эти вызовы, представляя концепции, которые объединяют фундаментальные физические принципы с инновационными инженерными решениями, создавая материалы, которые не только служат, но и «думают».

Роль междисциплинарности в создании новых материалов

Создание материалов нового поколения невозможно без интеграции знаний из различных научных дисциплин. Физика твердого тела, химия, нанотехнологии, механика и информационные технологии сходятся в одной точке, формируя междисциплинарный подход, который лежит в основе представленных идей. Эти концепции опираются на глубокое понимание процессов, происходящих на микро- и наноуровне, таких как взаимодействие частиц, энергетические переходы, волновые явления и молекулярные трансформации. В то же время они ориентированы на практическую реализацию, предлагая решения, которые могут быть воплощены как в высокотехнологичных лабораториях, так и в более доступных условиях.

Каждая идея, представленная в книге, является результатом синтеза теоретических исследований и инженерного творчества. Они используют фундаментальные законы природы – от термодинамики до волновой физики – для создания систем, которые способны реагировать на внешние стимулы, преобразовывать энергию окружающей среды и обеспечивать уникальные функциональные возможности. Такой подход позволяет не только решать существующие проблемы, но и открывать новые горизонты, где материалы становятся активными участниками технологических процессов, а не просто их основой.

Видение будущего: материалы как активные системы

Материалы, описанные в этой книге, выходят за рамки традиционного понимания их роли. Они не просто проводят ток, выдерживают нагрузки или поглощают энергию – они становятся интеллектуальными системами, способными к автономной работе, адаптации и взаимодействию с окружающей средой. Эти материалы могут генерировать энергию из рассеянных источников, таких как тепло или механические вибрации, диагностировать состояние объектов без сложной аппаратуры, защищать информацию от несанкционированного доступа и даже управлять физическими процессами, такими как распространение волн. Их уникальность заключается в способности объединять несколько функций в одной системе, что делает их универсальными решениями для самых разных задач.

Представленные идеи ориентированы на создание технологий, которые будут устойчивыми, экономичными и экологичными. В условиях, когда ресурсы планеты ограничены, а экологические проблемы становятся всё более острыми, такие материалы предлагают путь к снижению зависимости от химических источников питания, уменьшению отходов и повышению долговечности систем. Более того, они открывают возможности для создания децентрализованных решений, где устройства и конструкции могут функционировать автономно, без необходимости постоянного подключения к внешним источникам энергии или сложным системам управления.

Перспективы и вызовы

Разработка материалов нового поколения сопряжена с рядом вызовов, включая сложность производства, необходимость оптимизации для масштабируемого внедрения и адаптацию к различным условиям эксплуатации. Однако эти трудности компенсируются огромным потенциалом, который открывают представленные идеи. Они предлагают решения для создания автономных систем, повышения энергоэффективности, обеспечения безопасности и защиты, а также минимизации экологического воздействия. Будущие исследования будут направлены на преодоление технических ограничений, совершенствование методов синтеза и расширение областей применения.

1. Металлический проводник с функциональной контактной активностью

Проводник с последовательной знакопеременной контактной разностью потенциалов – это инновационное техническое решение, состоящее из последовательно соединенных сегментов разнородных металлов, см. Рис. 1.

Рис. 1. Схема проводника с знакопеременной контактной разностью потенциалов.

Работа проводника основывается на уникальных свойствах переходов между разнородными металлами, которые в такой структуре становятся чувствительными к внешним воздействиям, таким как тепло, электромагнитные и электростатические поля.

Вариант исполнения проводника с последовательной знакопеременной контактной разностью потенциалов представлено на следующем Рис.унке.

Рис. 2. Проводник с знакопеременной контактной разностью потенциалов.

Механизм работы.

Работа проводника с последовательной знакопеременной контактной разностью потенциалов основывается на сложных взаимодействиях, внутри переходов между разнородными материалами и между такими переходами, которые перераспределением потенциалов откликаются на внешние температурные, электромагнитные или электростатические поля.

В таком проводнике проявляются интереснейшие свойства.

Согласно закону Алессандро Вольта, общее напряжение в такой цепи равно нулю. Но инновационный способ фазовой развёртки питающего и управляющего напряжения позволяет адресно управлять или опрашивать состояние любого спая.

Проводник без внешнего теплового воздействия проявляет термоэлектрические эффекты благодаря внутреннему перераспределению тока и местным изменениям температуры. Это позволяет системе адаптивно собирать естественный тепловой шум и использовать его для генерации напряжения.

Контур из такого проводника при взаимодействии с электромагнитными полями увеличивает выходное напряжение на величину, зависящую от перераспределения токов между переходами разнородных материалов.

Замкнутый контур такого проводника проявляет небольшой градиент напряжений и температур в замкнутой структуре проводника. Это противоречит классической теории, которая предполагает нулевую ЭДС в замкнутом контуре, и подтверждает, что в системе происходит стохастическое перераспределение микроскопических тепловых флуктуаций.

Взаимодействие с электростатическими полями приводит к перераспределению потенциалов меду переходами, что проявляется в наведении дополнительной ЭДС на границах контактов различных металлов.

Большое количество точек с контактной разностью потенциалов на единице длинны проводника позволяет определять место изменения термодинамического равновесия на поверхности или в объёме. Для этого в проводник подают электрический импульс с известными временными и амплитудными характеристиками и сверяют его с выходным импульсом.

Большое количество точек с контактной разностью потенциалов на единице длинны проводника позволяет управлять небольшим локальным изменением температуры отдельных контактных разностей потенциалов на плоскости или в объёме. Для этого в проводник подают с обоих сторон электрические импульсы с определёнными фазовыми соотношениями.

Применение.

Машин и оборудование, работа которых основана на явлениях электромагнитной индукции.

Электрические катушки, как часть машин, работающих на явлении электромагнитной индукции, изготавливаются в основном из медной проволоки.

Биметаллический проводник с знакопеременной контактной разностью потенциалов позволяет использовать любое побочное, стороннее или паразитное изменение термодинамического равновесия (градиент температур) или полярность контактной разности потенциалов в любой плоскости системы для целей повышения эффективности явления электромагнитной индукции.

Диагностическое оборудование, контролирующее поверхностное распределение температур. 

Большое количество точек с контактной разностью потенциалов на единице длинны биметаллического проводника с знакопеременной контактной разностью потенциалов позволяет определять место изменения термодинамического равновесия с точностью, равной нескольким диаметрам проводника.  Для этого биметаллический проводник с знакопеременной контактной разностью потенциалов размещается и контактирует по всей длине поверхности технологического оборудования.

В условиях термодинамического равновесия все точки с контактной разностью потенциалов в проводнике не оказывают влияние на передачу электрического сигнала и наоборот.

С практической точки зрения в проводник подают диагностический электрический импульс с известными временными и амплитудными характеристиками. На выходе проводника смотрят временные и амплитудные распределения характеристик выходного импульса.

В условиях термодинамического равновесия входной и выходной импульсы отличаться не будут.

В случае нарушения термодинамического равновесия в каком-либо участке поверхности технологического оборудования – временные и амплитудные распределения характеристик выходного импульса покажут это с точностью до нескольких диаметров проводника.

Термоэлектрические преобразователи.

Большое количество точек с контактной разностью потенциалов на единице длинны биметаллического проводника с знакопеременной контактной разностью потенциалов позволяет на месте изготавливать термоэлектрические батареи под существующие источники энергии, например, костёр и т.п.

Таким образом, благодаря сложным взаимодействиям тепловых, электронных и электромагнитных процессов на границах контактов различных металлов, металлический проводник с знакопеременной контактной разностью потенциалов способен генерировать микровольты напряжения, используя не только внутренние, но и внешние энергии, что открывает новые перспективы для создания энергоэффективных устройств и систем, а также управлять или диагностировать локальными изменениями температур на плоскостях или в объёме

2. Гибридные системы с функциональной контактной активностью

В предыдущем разделе мы подробно рассмотрели принципы работы и уникальные свойства металлических проводников со знакопеременной контактной разностью потенциалов, демонстрирующих способность к генерации энергии и сенсингу на основе динамических контактных явлений. Развивая эту концепцию, гибридные системы с функциональной контактной активностью представляют собой следующий шаг в эволюции ФКА-материалов. Они расширяют диапазон используемых интерфейсов, включая контакты "полупроводник – металл" и "полупроводник – полупроводник", что открывает новые возможности для управления энергетическими и сенсорными характеристиками, а также для интеграции в более сложные электронные архитектуры "Полупроводник – Металл" и "Полупроводник – Полупроводник" .

Направление "Полупроводник – Металл" фокусируется на использовании интерфейсов между полупроводниками и различными металлами для создания активных систем, способных генерировать электрическую энергию и проявлять сенсорные свойства в условиях, ранее считавшихся статическими.

Рассмотрим альтернативу последовательному соединению КРП – гексагональную топологию гибридной системы с узловыми точками КРП.

Узловые точки в гексагональной топологии функционируют как критические интерфейсы, формируя контактные разности потенциалов между тремя различными материалами. Эти точки обеспечивают множественное сопряжение, генерируя контактные потенциалы одновременно для нескольких соседних контуров (например, для шести), что является основой для функциональной активности системы.

Рис. № 3. Гексагональная топология направления "полупроводник – металл"

Традиционная физика утверждает, что в условиях термодинамического равновесия сумма контактных разностей потенциалов в замкнутой цепи равна нулю (закон Вольта), и они не могут служить источником энергии. Однако, как показывает практика, материалы с функциональной контактной активностью способны обходить эти ограничения, создавая временные токовые асимметрии и генерируя устойчивую ЭДС. В полупроводниках это достигается не только за счет микроразниц температур или градиентов, но и благодаря уникальной способности их объемного заряда взаимодействовать с внешними полями.

Ключевая роль в полупроводниках с функциональной контактной активностью отводится:

1. Барьерной и диффузионной емкостям p-n перехода.

2. Переход – металл-полупроводник.

Рассмотрим эти направления подробно.

1. Барьерная и диффузионная емкости p-n перехода.

Направление "Полупроводник – Полупроводник" предполагает создание активных систем, где основными функциональными элементами являются непосредственные контакты между различными полупроводниковыми материалами, интегрированными в аналогичную гексагональную топологию.

Барьерная и диффузионная емкости p-n перехода способны накапливать электрический заряд из окружающей среды, например, от электрического поля Земли, не на обкладках, как это происходит в классическом конденсаторе, а непосредственно в объеме p-n перехода.

Воздействие внешних электрических и/или магнитных полей приводит к изменению работы выхода полупроводников и металлов на контактных границах. Это, в свою очередь, формирует динамическую, временную асимметрию в распределении зарядов и потенциалов внутри системы. Такая асимметрия позволяет создавать направленное движение электрических зарядов и генерировать ЭДС, даже когда система находится в условиях кажущегося термодинамического равновесия, без необходимости внешнего температурного градиента, как у элементов Пельтье. Таким образом, энергия извлекается из флуктуаций или постоянного внешнего поля, которое переводит систему в неравновесное состояние на микроуровне, поддерживая макроскопический ток.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.