Елена Клименко
Руководство по лубрикантам

Часть 1. Химический состав: Глубокий разбор ингредиентов и их функций

Основу любого лубриканта определяет его базовый компонент. Именно он задает ключевые свойства: скольжение, длительность действия, совместимость с материалами, легкость смывания. Однако, помимо основы, в состав входит множество других ингредиентов, каждый со своей функцией. Давайте разберем все по полочкам.

1.1. Базовые компоненты (Основа лубриканта):

Водная основа (Water-based):

Основной ингредиент: Очищенная вода (Aqua, Purified Water). Составляет большую часть объема (70-95%).

Ключевые свойства: Легко смывается водой и телесными жидкостями, гипоаллергенна (в чистом виде), быстро впитывается в кожу/слизистые (что требует повторного нанесения), совместима со всеми материалами игрушек и барьерной контрацепции (латекс, полиизопрен, силикон, TPE/TPR).

Недостатки: Быстро высыхает, не водостойка.

"" для TPE/TPR: Совместима, но требует тщательного мытья игрушки после использования, так как пористая структура материала может задерживать влагу и способствовать росту бактерий.

Силиконовая основа (Silicone-based):

Основные ингредиенты: Силиконовые полимеры, чаще всего Диметикон (Dimethicone) или Циклометикон (Cyclomethicone). Реже – Диметиконол (Dimethiconol). Это синтетические масла на основе кремния.

Ключевые свойства: Исключительно скользкие (коэффициент трения ниже, чем у воды или масла), очень долгоиграющие (не испаряются и не впитываются), водостойкие (идеальны для душа, ванны, бассейна), гипоаллергенны (инертны), не имеют вкуса/запаха. Требуют специальных средств для смывания (обычное мыло/гель не всегда эффективны).

Недостатки: Могут оставлять жирноватую пленку, дороже водных, не совместимы с силиконовыми игрушками (особенно низкого качества) – силикон может "набухать" или становиться липким, так как силиконовый лубрикант растворяет силикон игрушки. Совместимы только с платиново-закаленным медицинским силиконом высокого качества (но всегда лучше проверить рекомендации производителя игрушки или сделать тест). Не смываются полностью водой.

На масляной основе (Oil-based):

Основные ингредиенты: Минеральное масло (Mineral Oil), Вазелин (Petrolatum), Растительные масла (Кокосовое – Cocos Nucifera Oil, Миндальное – Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Оливковое – Olea Europaea Oil), Пчелиный воск (Cera Alba), Жиры (Lanolin – ланолин).

Ключевые свойства: Очень долгоиграющие, водостойкие, часто натурального происхождения (растительные масла, воск), могут иметь приятную текстуру и запах (нерафинированные масла).

Критически важный недостаток: Абсолютно не совместимы с латексом и полиизопреном (презервативы, некоторые игрушки)! Масла разрушают структуру латекса, делая его пористым и ломким, что сводит на нет защиту от ИППП и беременности. Также не рекомендованы для TPE/TPE игрушек (могут впитываться, деформировать, способствовать разложению материала). Могут оставлять стойкие жирные пятна на белье и постели, сложно смываются. Некоторые масла (особенно нерафинированные) могут нарушать pH и микрофлору влагалища, способствуя размножению дрожжей. Использовать ТОЛЬКО с игрушками из стекла, металла, керамики и в моногамных парах без риска ИППП и без латексных барьеров!

Гибридная основа (Hybrid):

Основные ингредиенты: Комбинация водной основы (вода, увлажнители) и силиконового полимера (чаще всего Диметикон) в различных пропорциях.

Ключевые свойства: Пытаются объединить лучшее: хорошее скольжение и долговечность силикона с легкостью смывания водой и совместимостью с материалами водной основы. Свойства сильно зависят от пропорции: чем больше силикона, тем скользче и долговечнее, но сложнее смыть и выше риск несовместимости с силиконовыми игрушками.

Недостатки: Могут оставлять легкую пленку, совместимость с силиконовыми игрушками нужно уточнять у производителя или тестировать.

Натуральная/Органическая основа (Natural/Organic):

Основные ингредиенты: Часто базируются на водной основе, но используют максимально натуральные компоненты: Гель Алоэ Вера (Aloe Barbadensis Leaf Juice), настои семян (льна, чиа), растительный глицерин (Glycerin), натуральные загустители (Ксантановая камедь – Xanthan Gum, Гуаровая камедь – Guar Gum), консерванты природного происхождения (экстракт семян грейпфрута – Citrus Grandis Seed Extract, хотя его эффективность и безопасность под вопросом; Лактат натрия – Sodium Lactate, Сорбат калия – Potassium Sorbate, Бензоат натрия – Sodium Benzoate).

Ключевые свойства: Фокус на "натуральность", отсутствие парабенов, силиконов, синтетических отдушек, нефтепродуктов. Могут быть более экологичными.

Недостатки: Часто менее скользкие и менее долговечные, чем синтетические аналоги. Короткий срок годности. Риск аллергии на натуральные компоненты (растительные экстракты, масла). Натуральные консерванты могут быть менее эффективны, повышая риск микробного загрязнения. "Натуральный" не всегда означает "безопасный" или "эффективный". Требуют тщательной проверки состава на аллергены. Важно: Наличие масел (кокосовое, миндальное) автоматически делает лубрикант несовместимым с латексом!

1.2. Функциональные добавки:

Эти ингредиенты добавляются к основе для придания лубриканту нужных физических свойств, стабильности и безопасности.

Увлажнители (Humectants): Притягивают и удерживают воду. Ключевые для водных лубрикантов, предотвращают слишком быстрое высыхание.

Глицерин (Glycerin/Glycerol): Самый распространенный и дешевый. Недостаток: Высокая осмоляльность – при вагинальном использовании может "вытягивать" воду из клеток слизистой, вызывая сухость, микротравмы и повышая риск раздражения и инфекций (особенно при частом использовании или чувствительности). Является сахаром – может способствовать размножению дрожжей (кандидоз).

Пропиленгликоль (Propylene Glycol): Похож на глицерин, но менее вязкий. Также обладает высокой осмоляльностью и может вызывать раздражение у чувствительных людей. Часто используется как растворитель.

Сорбитол (Sorbitol), Пентол (Pentaerythrityl Tetraethylhexanoate): Альтернативы с потенциально меньшим раздражающим действием, но также могут влиять на осмоляльность. Гиалуроновая кислота (Hyaluronic Acid/Sodium Hyaluronate): Отличный увлажнитель с низкой осмоляльностью, биосовместим, но дороже и может увеличивать стоимость.

Загустители (Thickeners/Gelling Agents): Контролируют вязкость (густоту) лубриканта. Более густые лубриканты дольше не высыхают и меньше растекаются.

Карбомер (Carbomer): Синтетический полимер, очень эффективный, позволяет создавать гели разной плотности. Требует нейтрализации щелочью (часто троламином – Triethanolamine) для проявления загущающих свойств.

Гидроксиэтилцеллюлоза (Hydroxyethylcellulose – HEC), Карбоксиметилцеллюлоза (Carboxymethylcellulose – CMC): Производные целлюлозы, натуральные или полусинтетические. Часто используются в "натуральных" и гипоаллергенных формулах.

Ксантановая камедь (Xanthan Gum), Гуаровая камедь (Guar Gum): Натуральные полисахариды, полученные из бактерий или растений. Создают менее стабильные гели, чем карбомер, могут давать "тягучесть" или "слизистость".

Полиакриламид (Polyacrylamide), Акрилаты/С10-30 алкилакрилаты кроссполимер (Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer): Синтетические полимеры, часто используемые в гибридных и силиконовых лубрикантах для стабилизации.

Консерванты (Preservatives): Абсолютно необходимы в водных и гибридных лубрикантах! Предотвращают рост бактерий, дрожжей и плесени в питательной среде воды и органических компонентов. Без них лубрикант быстро испортится и станет опасным.

Парабены (Parabens – Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben): Очень эффективны и дешевы. Спорный момент: Обладают слабым эстрогеноподобным действием in vitro, хотя их реальное влияние на здоровье при наружном применении не доказано. Могут вызывать раздражение у некоторых людей. Многие производители от них отказываются ("paraben-free").

Бензоат натрия (Sodium Benzoate), Сорбат калия (Potassium Sorbate): Широко используемые, считаются более безопасными альтернативами парабенам. Эффективны в кислой среде (pH<4.5). Могут вызывать реакции у чувствительных людей.

Феноксиэтанол (Phenoxyethanol): Популярный консервант в "натуральной" и органической косметике. Может вызывать раздражение при концентрациях выше 1%.

Бензойная кислота (Benzoic Acid), Дегидроацетат натрия (Sodium Dehydroacetate): Реже используемые.

"Натуральные" консерванты: Экстракт семян грейпфрута (Grapefruit Seed Extract – GSE), радиция грейпфрута (Citrus paradisi), леуконосток/ферментированный экстракт редьки (Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate). Важно: Их эффективность и стабильность часто ниже, чем у синтетических, а безопасность GSE оспаривается (может содержать синтетические консерванты или вызывать раздражение).

Стабилизаторы pH (pH Adjusters/Stabilizers): Поддерживают кислотность лубриканта на определенном уровне, что критично для стабильности формулы и совместимости с микрофлорой.

Лимонная кислота (Citric Acid), Молочная кислота (Lactic Acid): Используются для понижения pH (подкисления).

Лактат натрия (Sodium Lactate): Соль молочной кислоты, буфер, помогает поддерживать слабокислый pH, близкий к естественному вагинальному (3.8-4.5), обладает легким увлажняющим эффектом.

Троламин (Triethanolamine – TEA), Гидроксид натрия (Sodium Hydroxide): Используются для повышения pH (подщелачивания), часто для активации карбомера. TEA может вызывать раздражение и образовывать нитрозамины (потенциальные канцерогены).

Эмоленты (Emollients): Смягчают и смазывают кожу. Чаще встречаются в масляных и гибридных формулах.

Растительные масла (Jojoba Oil, Shea Butter), Силиконы (Cyclopentasiloxane), Сложные эфиры (Cetearyl Ethylhexanoate, Caprylic/Capric Triglyceride).

1.3. Специальные добавки (Эффекты):

Эти компоненты добавляются для создания специфических ощущений или функциональности.

Охлаждающие (Cooling): Активируют рецепторы холода TRPM8.

Ментол (Menthol): Натуральный экстракт мяты. Обеспечивает сильное ощущение холода, но может вызывать жжение или раздражение, особенно на слизистых или при микротравмах.

Ментоксипропандиол (Menthoxypropanediol): Синтетический аналог ментола. Дает более мягкое и продолжительное охлаждающее ощущение, меньше раздражает.

Эвкалиптол (Eucalyptol).

Согревающие (Warming): Активируют рецепторы тепла TRPV1.

Капсаицин (Capsaicin) и его производные (Capsicum Frutescens Extract, Capsicum Oleoresin): Экстракт перца чили. Вызывает ощущение тепла или жжения. Может быть очень интенсивным и раздражающим! Противопоказан при чувствительности, воспалениях, микротравмах.

Имбирное масло (Zingiber Officinale Root Oil), Коричное масло (Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil): Натуральные экстракты, дают более мягкий согревающий эффект, но также могут раздражать.

Возбуждающие (Stimulating): Усиливают кровоток и чувствительность.

L-аргинин (L-Arginine): Аминокислота, предшественник оксида азота (NO), который расширяет сосуды. Эффект индивидуален, может быть слабым или отсутствовать.

Мята перечная (Mentha Piperita), Гвоздика (Eugenia Caryophyllus), Корица (Cinnamomum Cassia): Могут вызывать легкое покалывание или тепло, усиливающее чувствительность. Риск раздражения.

Ароматизаторы (Fragrance/Parfum): Добавляют запах. Потенциальный раздражитель! Могут вызывать аллергию, нарушать pH, способствовать размножению дрожжей. Не рекомендованы для интимного использования. Лучше выбирать лубриканты без отдушек ("fragrance-free").

Вкусовые добавки (Flavor): Используются в оральных лубрикантах. Обычно на водной основе. Могут содержать подсластители (сахара – риск для микрофлоры; некалорийные – аспартам, сукралоза) и красители. Важно: Не использовать оральные лубриканты для вагинального или анального применения!

Обезболивающие/Десенситайзеры (Numbing Agents): Лидокаин (Lidocaine), Бензокаин (Benzocaine). Притупляют чувствительность. Использовать с крайней осторожностью! Маскируют боль, которая является сигналом о травме или воспалении. Риск аллергии. Могут приводить к чрезмерному трению и серьезным повреждениям. Не рекомендованы для общего использования.

1.4. Как читать состав:

1. Первые ингредиенты: Составляют основную массу. Если вода (`Aqua`) на первом месте – это водная основа. Если `Dimethicone` или `Cyclomethicone` – силиконовая. Если масло (`Mineral Oil`, `Cocos Nucifera Oil`) – масляная.

2. Ищите проблемные компоненты: Глицерин (`Glycerin`) высоко в списке – риск высокой осмоляльности. Парабены (`Methylparaben`), сильные отдушки (`Fragrance`), сахара (`Glucose`, `Fructose`).

3. Проверьте консерванты: Их наличие обязательно в водных лубрикантах! Отсутствие – красный флаг.

4. Обратите внимание на специальные добавки: Ментол (`Menthol`), Капсаицин (`Capsaicin`), L-Аргинин (`L-Arginine`), Лидокаин (`Lidocaine`) – понимайте их эффект и риски.

5. "Натуральный" ≠ "Безопасный": Проверяйте конкретные ингредиенты на аллергены (орехи, алоэ) и совместимость с барьерами (масла).

Ключевые параметры безопасности (помимо состава):

pH: Идеален для вагинальных лубрикантов – 3.8-4.5 (слабокислый). Для анальных – менее критичен, обычно нейтральный (5-7).

Осмоляльность (Osmolality): Мера концентрации растворенных частиц. Высокая осмоляльность (>1200 мОсм/кг) повреждает клетки слизистой. Идеально – изоосмоляльная (около 300 мОсм/кг) или низкоосмоляльная (<1200 мОсм/кг). Глицерин и пропиленгликоль резко повышают осмоляльность.

Часть 2. Совместимость с материалами игрушек: Глубокий анализ рисков и защита ваших инвестиций

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.