Stavl Zosimov
Boniface et Jean-Louis-les trouvailles Perdues

Chapitre premier

Dans une ville calme et confortable, au coin de la rue, une voiture chère de la classe des dames s'arrête, au volant de laquelle se trouve une jeune fille et sur la banquette arrière, un beau chien blanc français Bichon frise nommé Boniface.

Boniface. – Karina. – Encore dans la circulation. J'en ai marre de ça.

La jeune fille regarde dans le rétroviseur dans le salon et voit le museau de son animal de compagnie.

– Pas moi. Boniface pense. – Tu te précipites comme une folle. Tu t'enfonces quelque part et tu écris, c'est parti.

– Qu'est-ce que tu regardes? Karine Est Coquette. – Je te comprends. Tu aimes tellement conduire à grande vitesse que tu cries avec étonnement!

Je t'aurais dit si je pouvais ce que j'aime. Boniface est indigné. – J'aime courir, pas conduire.

– Dommage que tu ne me comprennes pas en tant qu'homme. Je me demande à quoi tu penses? Des saucisses?

– Mange tes propres saucisses de soja et d'indigène. – le chien est nerveux. – Tu en sais beaucoup sur mes pensées? Je veux de la viande naturelle maintenant.

Comme les renards dans la transmission sur les animaux attrapent les souris des champs. Pas ton OS, acheté dans une animalerie et fabriqué à partir de déchets d'OS avec des additifs chimiques, que la merde n'est pas blanche comme tous les chiens, mais kaki comme toi et les autres bipèdes.

– Pas. Mais vous, Boniface, pensez à quelque chose. Ce n'est pas pour rien que vous détournez le regard.

– Comment tu m'as eu. Je n'aime pas être regardé droit dans les yeux. Et la chasse au nez.

Sur le trottoir, une autre fille s'approche de la voiture, qui conduit un chien de race similaire en laisse. Un arc luxuriant sur son cou caractérise que le chien est une fille. Boniface la remarque de loin, sort sa langue et la regarde de près. Le chien remarque également le regard attentif de Boniface et commence à agiter affectueusement sa queue coupée et à courir d'un côté à l'autre du trottoir.

Un mouton nommé Januaria paisse avec plaisir dans un champ vert en dehors de la ville à la lisière de la forêt, avec son troupeau. Les animaux passionnés de manger de l'herbe ne remarquent pas ce qui se passe sur les côtés. Le berger à cheval les regarde et hoche la tête, essayant de surmonter le sommeil. Mais sa sieste le maîtrise et il, tombé, commence à faire la sieste. Le Bélier entend le ronflement du berger, lève la tête et le regarde. Après regarde autour de lui. Il voit l'un des jeunes moutons commencer à s'éloigner du troupeau vers la ville.

– Jean-Marie! Le Bélier, chef de troupeau. – Retourne au troupeau!

Le mouton de Jean lève la tête et regarde le Bélier.

– Je suis allée loin? Qui a peur?

– Comme qui?! Tu as oublié qu'il y a des loups dans la forêt?

– Près de la ville? C'est un délire.

– Retourne au troupeau, ma fille. la mère de Jean mouton est indignée. – Et arrête quand ton père te le dit. Le lait sur les lèvres n'est pas encore sec, mais vous mordez déjà.

– Vous m'avez eu. Je ne suis plus petite. Et vous me privez de ma liberté. Ici, l'herbe est plus juteuse.

– Elle est juteuse partout. Le Bélier Insiste. – Reviens en silence et reste avec tout le monde. Tu vois, le berger dort encore.

Jean s'approche lentement du troupeau et commence à pincer davantage l'herbe. Le Bélier et la mère de Jean regardent et continuent aussi à pincer l'herbe.

– Ne vous laissez pas emporter par la consommation d'herbe et n'oubliez pas de regarder les béliers adultes environnants qui paissent sur les bords et protègent les jeunes. La Mère De Jean.

– Je ne suis plus jeune depuis longtemps et je peux dire en toute sécurité que je suis un adulte. Donc, je peux, ne jeûnez pas au centre, mais sur les bords du troupeau, comme vous.

– D'accord, mère. Elle a raison. Il serait temps qu'elle devienne adulte. Mais ne t'éloigne pas du troupeau.

– D'accord, père.

Dans un embouteillage au volant d'une voiture étrangère chère de la classe des dames, une jeune fille est assise et sur la banquette arrière, un beau chien blanc français de la race Bichon frise nommé Boniface. L'appel du Smartphone de la fille retentit et elle le prend, clique sur l'écran et une vidéo apparaît avec l'appelant.

– Oh, karinka, salut! Tu es quoi?

– Salut Lydka! Pardon ! Tu as dû attendre?

– C'est pas le bon mot. Lucrezia et moi sommes épuisés. Nous avons convenu à 11 heures, et il est la moitié de la première.

C'est comme ça que je suis partie plus tôt, je pensais qu'il n'y aurait pas de bouchons. Mais elle est là 24h / 24. Un putain de bouchon empêche la rencontre où Boniface doit rencontrer Lucretia pour produire une progéniture de race. Tu me donneras un chiot.

– Comme convenu, karinka. L'essentiel est de venir me voir.

– Bien sûr. – Ici Lidka. – Que peut-il arriver? Au fait, tu as regardé sur Internet la collection du couturier bleu?

– Oui, mais ce n'est pas bleu, c'est bleu clair. Donc, à mon avis, il est écrit sur ses panneaux du réseau de salons.

– Peu importe. Tu as regardé?

– Eh bien, c'est bon. Boniface – C'est au moins deux heures. Mon Dieu,c'est étouffant?! J'aurais dû ouvrir les fenêtres. Correctement. Elle n'a pas de laine comme la mienne?!

Et Boniface regarde à nouveau courir sur le trottoir le même chien, de la même race, qu'il est en laisse avec une autre maîtresse. Il commence à respirer plus intensément, lève la langue, se lève sur les pattes arrière, tend le cou vers la fenêtre et repose sur le panneau de commande individuel de la porte avec ses pattes avant. Appuie accidentellement sur le bouton d'ouverture automatique de la fenêtre. La fenêtre s'ouvre silencieusement. Sa maîtresse est passionnée par la conversation. Boniface saute par une fenêtre ouverte et s'enfuit dans la rue derrière elle.

La brebis de Januaria continue avec plaisir à paître dans un champ vert en dehors de la ville, à la lisière de la forêt, avec son troupeau. Les animaux passionnés de manger de l'herbe ne remarquent pas ce qui se passe sur les côtés. Le berger sur son cheval dort, la tête baissée. Jeanuaria aime fortement manger et oublie la punition maternelle. Il s'éloigne peu à peu de son troupeau. Il est vu par les loups de la forêt, qui est situé à proximité.

– Regarde, Féroce. – Dit Kaskyr. – Berger, il dort.

Le mouton noir se détache du troupeau. Le loup Balvan. – On peut marquer?

– Ne fais pas ça, Connard… – Arrête Le Féroce. – Il est tôt. Qu'il s'éloigne des siens. Pour l'Instant, nous déciderons de la façon dont nous allons l'approcher doucement.

– Qu'y a-t-il à penser? Balvan. – Voler en masse, la frapper et dans les bois. Je l'ai volée avec Kaskyr.

– Oui. – Je Suppose Que C'Est Dur. – Et le berger vous enlèvera deux fois. Tu vois, sur le côté du cheval, un étui avec une bordure en saillie est visible?!

– T'as fait des conneries, Connard. – rire kaskyr. – Dis-le-moi. On ne déjeunera pas.

– Je propose quoi. Il Continue À Être Violent. – Approchez-vous de plus près et bloquez le chemin du retour de l'Agneau dans son troupeau. Vous, kaskyr, bloquez son chemin vers les vôtres. Balvan laisse ramper et lui bloque le chemin de la ville. Je suis au centre. Et à mes ordres, nous la conduisons dans la forêt opposée. C'est là qu'on la couvre.

– Célèbre inventé.

– Que dois-je faire? Balvan

– T'es un imbécile? – Outrage Kaskyr. – Tu n'as pas entendu ce qu'Il disait?

– C'est un Imbécile, et c'est pire. – Complète Féroce.

– Qu'est-ce que vous êtes vraiment?! – Balvan fait bouillir. – Je me souviens de quelque chose sur la ville, puis j'ai bâillé et je n'ai pas entendu.

– Eh bien, crétin. – Dit Le Crétin.

– Laisse-le, kaskyr. – Offre Féroce. – Toi, espèce d'Imbécile qui rampe en direction de la ville, et ne la laisse pas entrer en ville. Compris?

– Maintenant oui.

– Alors on commence la chasse. Et si Balvan recommence, tu seras à la place du dîner. Compris?

– Oui… Et si kaskyr laissait tomber? On va le manger?

– Je ne manquerai pas. On parie?

– Assez. – Grogne Kaskyr. – Je ne suis pas au sens littéral, mais au sens figuré, que je dévorerai quelqu'un qui se promène de son côté. Et cela signifie que nous battrons longtemps et douloureusement… Ça concerne tout le monde sauf moi.

Les loups commencent à ramper vers l'objectif.

Boniface saute par une fenêtre ouverte sur le trottoir et court le chien sortant. Une autre maîtresse avec un mystérieux chien marche sur le trottoir et Boniface rattrape. Mais l'étranger grogne coquette et s'enfuit de Boniface.

– Lâche-moi, étranger. l'Inconnue de Boniface. – Tu renifles quoi? Je ne suis pas ton amie.

– Tu es belle. Il flatte Boniface et renifle.

– Je sais. Et j'ai un petit ami. – répond nerveusement un étranger.

Boniface la rattrape à nouveau. Elle est plus méchante.

– Le gars n'est pas un mur, peut-être qu'il va bouger. Boniface.

– Intelligent, hein? Lâche-moi, j'ai dit. Ou alors…

– Et quoi?

– Je vais m'arrêter et ma maîtresse va te virer.

Soudain, une femme se tourne vers la porte de l'animalerie, ouvre la porte et va à l'intérieur. Boniface court après le chien, mais devant le museau, Boniface ferme la porte.

– C'est dommage. Juste commencé à entrer dans la confiance. Et là, ces putains d'obstacles humains. Et pourquoi ne pas vivre comme toutes les bêtes? Non ! Les gens doivent se séparer.

Chapitre deux

Peu à peu, Jean ne remarque pas à quel point il s'éloigne des autres brebis. Soudain, Jean entend de l'herbe haute le grondement sinistre d'un loup nommé liuty, et comprend immédiatement que le danger est proche. Sans hésitation, elle se dirige en courant vers son berger et son troupeau, qui dort encore. Un loup nommé kaskyr se lève de l'herbe et elle est bloquée et Januaria est forcée de fuir le troupeau vers la ville. Du côté de la ville, le loup Balvan se lève de l'herbe et regarde avec peur la brebis qui court. Il se retourne et s'enfuit vers la ville. Les loups se précipitent pour le mouton, et le mouton court pour le troisième loup en fuite.

– Emmenez-la dans les bois, connard! – Kacır Crie.

– Pas d'elle, mais cours sur elle, idiot! – il dirige le Féroce.

Balvan s'arrête et January le frappe à la vitesse. Ils roulent. Jeanuaria saute et continue à courir sans regarder en arrière vers la ville. Les loups passent devant leur camarade, et celui-ci se lève et court après eux. Le berger se réveille et tire dans les airs, puis étend son fouet et saute vers les loups qui s'enfuient.

Le cheval galope rattrape le Balvan en retard et le berger-fermier Ivan avec la pointe du fouet court sur le dos.

– Prends ça, espèce d'enfoiré… il admire Ivan. – Et toi aussi.

Balvan gémit et se replie sur le côté. Lyuty et kaskyr vont également dans la direction opposée à Balvan. Le berger-agriculteur Ivan se tourne rapidement vers les deux loups et les vole, les battant sur la route avec un fouet, dans la plantation forestière.

– Et vous? C'est comme ça? Ça fait mal? Et ma Jeanne ne serait-elle pas blessée? Et que votre esprit ne soit pas dans mon troupeau… Vermine.

Le berger-agriculteur Ivan s'arrête, se retourne et saute vers le bord des bâtiments de la ville, où il a vu pour la Dernière fois son mouton en fuite, Jean.

Boniface regarde la porte, puis en direction de la voiture de sa maîtresse et voit le flux de voitures se déplacer et sa voiture avec tout le monde s'en va.

– Hé, chérie, et moi? Boniface s'étonne.

Boniface, hystérique, gémit, et aboie à la suite de la voiture qui s'éloigne, mais la perd bientôt de vue. Dans la panique commence à courir dans les cours. Boniface court dans la rue et, errant, court dans un quartier inconnu.

– Tu aurais pu me regarder dans le miroir? Donc non. Le Smartphone est plus cher. Boniface Est Indigné. – Où je vais maintenant? Je n'ai pas de bionavigateur, n'est-ce pas?! Constamment dans la voiture autour de la ville. Et seulement dans le Square pour la promenade des chiens, je courais. C'est si étrange?!

Jeanuaria arrive à la frontière de la ville, s'enfuit sur son territoire et cherche un Square, où il est maintenant bondé. De temps en temps, je me regarde courir en arrière.

– Je crois que c'est arrivé… Jean-François Lisée – Et moi?! Les loups ont dû m'attendre. Je vais faire le tour. Je suis déjà un adulte et tout ce qui me vient à l'esprit n'est plus un babillage d'enfant, mais les pensées d'un mouton adulte.

Jeanuaria court jusqu'au coin de la rue et voit l'herbe intacte. Il oublie tout et commence à le pincer.

– Ils auraient pu me manger?! Jean-François Lisée- Ma mère m'a dit, paître au milieu. Et papa, elle est adulte! Laisse-le s'habituer. Et je suis bien. Elle se prend pour une adulte. Et maintenant?!

Le chien blond Boniface s'arrête au coin de la rue et voit un Mouton noir paissant à proximité. La brebis de Januaria a l'air effrayée et perdue et s'étouffe souvent avec de l'herbe, tousse et pique encore avidement l'herbe.

– Qui est-ce? Boniface se demande. – Ça ne ressemble pas aux miens. Je vais la rencontrer. Peut-être qu'elle a vu où ma maîtresse est allée.

Le toutou Boniface court vers Jean paissant. Jeanuaria voit son apparition dramatique et saute en arrière.

– T'es un imbécile? Tu me fais peur!! Qui es-tu?

– Oh, désolé. Je ne pensais pas te faire peur. Je Suis Boniface.

Et je veux demander: si vous Paissez ici depuis longtemps, vous n'avez pas vu où ma maîtresse a cassé sur la brouette?

– Ne plus voir. J'ai pris du retard sur le troupeau et je ne sais pas comment les atteindre.

– Directement de la ville, dans le champ. Boniface.

– Les loups m'attendent dans l'herbe. Jean-François lisée

– Pourquoi? Tu leur dois quelque chose?

– Pas. Ils veulent juste me manger.

– Comme la viande en conserve?

– Ignorer. Je n'ai jamais été mangé. Et je soupçonne que s'ils me mangent, je ne répondrai certainement pas à ta question.

– Tu réponds très bien. Boniface remue la queue. – Tu sais, tu vas m'aider, je vais chercher ma maîtresse, et je vais t'aider, tu vas chercher le chemin de ton troupeau?

– Consonne. Quel est ton nom?

La maîtresse appelle Boniface.

– C'est très agréable, et je suis Jean.

– Joli nom.

– Je ne suis pas belle?

– Tu es très belle et ton nom est juste pour ton visage.

– Oh. Merci! Personne ne m'a jamais dit de tels compliments.

– Maintenant, tu les entendras de ma bouche partout!!!

– Tu es un gentleman… Et si on était amis?

– D'accord. D'autant plus que nous sommes liés par le même problème.

Je pense qu'il sera plus facile de lutter contre les difficultés et je suggère de commencer par contourner les loups. Et si nous trouvons mon troupeau, le propriétaire est un fermier et il est un berger donnera immédiatement une annonce et votre propriétaire viendra vous chercher.

– Alors, qu'est-ce qu'on vaut? On y va?!

Le chien Boniface et le mouton Januaria marchent dans la ruelle. Soudain, il commence à pleuvoir.

– Ça ne suffisait pas.

– Il est urgent de chercher un abri contre la pluie.

– Tu as raison, et ça va nous rendre plus difficiles à traverser la ville.

– Au fait, il y a une canopée abandonnée, peut-être que nous allons nous abriter en dessous?

– C'est ça, vite fait. Et puis la coiffure va se gâter.

Le chien Boniface et le mouton Jean courent vers la canopée d'un arbre qui pousse près du mur d'une maison à plusieurs étages et courent sous lui, mais ils voient déjà qu'ils ont trouvé un abri pour les chats errants, qui les regardent férocement et commencent à siffler passionnément.

– Qu'est-ce que vous avez fait ici? Le chat roux siffle.

– Toutes les places sont occupées. – Ajoute chat noir.

-Vous feriez mieux de partir, ou nous avons des griffes acérées. Le chat blanc menace.

– Il y a tellement de pluie dehors?! Boniface Répond. On attend et on s'en va.

– Nous ne vous gênerons pas. Jean-François Lisée

– On est là…

– On vous a mal expliqué? Le chat roux explose d'émotion.

– Que leur expliquer?! – Le chat blanc est brun. – Il faut les enlever. Et les affaires?!

– Attendez, attendez. – Arrête tout le monde. – Pas besoin de tricher. Si nous sommes superflus, nous partirons bien. Pas vrai, Boniface?

– Pourquoi devrions-nous partir? Boniface

– Parce qu'ils sont plus gros et plus méchants. Jean-François Lisée

– Je pense qu'il y a assez de place pour tout le monde… Boniface

Les chats se tiennent debout pour sauter et lentement, blottis contre le sol, marchent, sifflant et exposant leurs crocs et gonflant leurs griffes. Boniface, lui aussi, en réponse, commence à écorcher les dents. Et puis les chats sautent sur Boniface, mais Jean le saisit avec ses dents par la queue et court rapidement sous la canopée, tirant et Boniface. Les chats frappent à la fois le tronc de l'arbre. Ils tombent, secouent la tête et sautent à nouveau sur la Jeanne qui s'enfuit, dans les dents de laquelle se trouve la queue de Boniface. Et il est comme une queue gifle sur le sol.

– Laisse-moi partir. Boniface – Je peux m'enfuir.

Jean s'arrête et lâche la queue. La pluie commence à couler encore plus.

– Ces chats ne sont pas reconnaissants. Jean-François Lisée – Ils ont chassé les malheureux animaux.

– C'est l'entrée entrouverte. On peut y aller?

– Exactement. Je sens déjà l'humidité sur ma peau.

Effrayés par la pluie, Jean Et Boniface courent vers l'entrée et tentent de courir dans l'entrée ouverte de la maison. Mais là, ils tombent immédiatement sur la femme de ménage, qui a spécialement ouvert la porte pour le nettoyage. Jean et Boniface s'enfuient mouillés dans l'entrée et s'enfuient profondément dans le site. Ils se retournent et voient leurs traces laissées par leurs pattes sales. Ils regardent la femme effrayée et coupable.

– Vous n'êtes pas du tout fanatique? La femme de ménage crie. – Je viens de me laver ici, et vous avez encore hérité. Sors d'ici, les clochards!! Ils vont chercher du bétail dans les appartements, puis ils vont le jeter dehors. Je dois me laver cinq fois par jour?

La femme de ménage les pousse à la sortie avec une vadrouille, mais ils regardent la pluie torrentielle et s'arrêtent à la porte.

– Qu'ils se sont levés. Sors d'ici!!

La femme de ménage agite, mais Boniface saisit Jean Par la queue, comme elle l'avait fait auparavant, et s'enfuit de l'entrée dans le courant de la douche et s'éloigne de l'entrée. La femme de ménage ne reçoit pas la vadrouille sur les malheureux et par inertie elle-même entre derrière la vadrouille et tombe sur le sol.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.