Сергей Каледин
Аттестационные тесты с ответами. Организация стратегического планирования развития муниципального образования

Основы организации стратегического планирования развития муниципального образования и выбор стратегии развития. Тесты №1

Тест 1. Стратегический план развития территории – это …

комплексный документ, содержащий пошаговое достижение среднесрочных целей развития территории

короткий документ, сконцентрированный на перспективах развития территории и в каждой сфере выявляющий главные, ключевые факторы развития

комплексный план, определяющий развитие лишь в наиболее важных, приоритетных для территории областях с учетом внутренних факторов развития

Тест 2. Территориальное стратегическое планирование в России получило наибольшее развития в какие годы 20-го века?

в 60-е гг.

в 70-е гг.

в 80-е гг.

с середины 90-х гг.

Тест 3. Индикативное планирование носит какой характер?

директивный (обязательный)

стратегический

рекомендательный

Тест 4. Стратегическое планирование – это …

среднесрочное планирование

текущее планирование

долгосрочное планирование

долгосрочное планирование с учетом изменений внешней и внутренней среды организации

Тест 5. Стратегическое планирование социально-экономического развития территории – это систематический процесс, с помощью которого местные сообщества …

создают картину своего будущего и определяют этапы его достижения, исходя из местных ресурсов

создают отраслевые целевые программы развития территории

решают текущие проблемы развития территории

Тест 6. Развитие муниципального образования – это что для количественных и качественных показателей социально-экономической сферы МО?

улучшение

изменение

ухудшение

Тест 7. Важной предпосылкой для развития территориального стратегического планирования в России явилось принятие …

закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»

закона «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации»

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Тест 8. Стратегическое управление – это процесс …

оперативного управления

управления функционированием объекта

организации какой либо деятельности

формирования стратегии, ее реализации и контроля соответствия достигнутых результатов запланированным целям

Тест 9. Стратегия организации – это …

оперативный план действий высшего руководства предприятия

документ, включающий набор долгосрочных целей и задач развития организации

долгосрочный документ, соотнесенный с развитием внешней и внутренней среды, перспективными целями организации, а также соответствующими решениями по выбору инструментов достижения целей

Тест 10. Планирование развития муниципального образования – это …

принцип управления развитием МО

функция муниципального управления

механизм муниципального управления

Тесты №2

Тест 1. На этапе «Разработка концепции развития территории» делаются …

предварительные выводы о целях социально-экономического развития территории

предварительные выводы о факторах, механизме и методах управления территорией

окончательные выводы о целях социально-экономического развития территории, факторах, механизме и методах управления им с учетом новых тенденций социально-экономического развития

Тест 2. Субъект планового регулирования на уровне муниципального образования – это …

Федеральные органы власти

Региональные органы власти

Население муниципального образования

Местные органы власти

Руководители муниципальных образований

Тест 3. Внутренние факторы развития муниципального образования основываются на развитии следующих ресурсов:

Муниципальной рабочей силы

Муниципальной инфраструктуры путей сообщения и связи

Муниципальных доступных свободных производственных мощностей

Региональных трансфертных платежей

Тест 4. Общая цель развития муниципального образования называется …

миссией

концепцией

стратегическим выбором

Тест 5. Муниципальная инфраструктура – это совокупность материальных объектов, обеспечивающая реализацию …

производственно–хозяйственных и социальных функций на региональном уровне

производственно–хозяйственных и социальных функций на муниципальном уровне

производственно–хозяйственных функций в реальном секторе экономики

Тест 6. В процессе анализа внешней среды развития территории выявляются что для развития?

благоприятные и неблагоприятные факторы

ресурсы

принципы

Тест 7. Цель анализа социально-экономического положения муниципального образования – это …

установление причин и факторов отклонения фактических показателей от плановых и от показателей предшествующих периодов, выявление позитивных тенденций, которые необходимо развивать

постановка целей и задач развития муниципального образования

решение наиболее важных проблем развития муниципального образования

Тест 8. Совокупность приоритетных функций, выполняемых территорией в рассматриваемой перспективе, реализация которых должна обеспечить достижение главных целей ее комплексного социально-экономического развития – это стратегический что для муниципального образования?

Тест 9. Стандартные требования, которым должна отвечать система целей развития муниципального образования:

Измеримости

Достижимости

Ориентированности во времени

Гибкости

Комплексности

Детальности

Тесты №3

Тест 1. Нахождение консенсуса между различными властными структурами профессиональными и общественными группами населения относительно стратегических функций муниципального образования в ходе стратегического выбора муниципального образования называется принципом…..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.