Сергей Каледин
Аттестационные тесты с ответами. Определение износа при оценке стоимости машин, оборудования и транспортных средств

Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств. Определение износа при оценке стоимости машин, оборудования и транспортных средств. Тесты

Тест 1. Физический износ, под влиянием химической реакции – это какой износ?

механический

абразивный

коррозионный

Тест 2. Износ бывает …

физический, специальный, социальный

физический, внешний, функциональный

внешний, функциональный, экономический

Тест 3. Потеря стоимости, обусловленная влиянием внешней среды – это какой износ?

физический

внешний

функциональный

Тест 4. Потеря стоимости, вызванная появлением новых технологий – это какой износ?

внешний

физический

функциональный

Тест 5. Коррозионный износ возникает вследствие …

трения и скольжения

химической реакции

нарушения геометрии

Тест 6. Под износом понимается …

потеря стоимости

амортизация

устаревание

Тест 7. Эффективный возраст равен хронологическому возрасту.

всегда

иногда

никогда

Тест 8. Задача: нормативный срок службы станка – 25 лет; замена оборудования должна осуществляться через 5 лет. Определить физический износ:

Тест 9. Метод, с помощью которого можно определить все виды износа:

метод средневзвешенного возраста

экспертиза состояния

метод эффективного возраста

Тест 10. Потеря стоимости из-за изменения размеров форм или состояния поверхности – какой износ?

внешний

функциональный

физический

Ответы на Тесты

Тест 1. Физический износ, под влиянием химической реакции – это какой износ?

Ответ: коррозионный

Тест 2. Износ бывает …

Ответ: физический, внешний, функциональный

Тест 3. Потеря стоимости, обусловленная влиянием внешней среды – это какой износ?

Ответ: внешний

Тест 4. Потеря стоимости, вызванная появлением новых технологий – это какой износ?

Ответ: функциональный

Тест 5. Коррозионный износ возникает вследствие …

Ответ: химической реакции

Тест 6. Под износом понимается …

Ответ: потеря стоимости

Тест 7. Эффективный возраст равен хронологическому возрасту.

Ответ: иногда

Тест 8. Задача: нормативный срок службы станка – 25 лет; замена оборудования должна осуществляться через 5 лет. Определить физический износ:

Ответ: 0,80

Тест 9. Метод, с помощью которого можно определить все виды износа:

Ответ: экспертиза состояния

Тест 10. Потеря стоимости из-за изменения размеров форм или состояния поверхности – какой износ?

Ответ: физический

Список литературы

CD-ROM. Оценка стоимости недвижимости. Электронный учебник. Гриф УМО. – Москва: Огни, 2022. – 988 c.

Александров, В.Т. Оценка устаревания и наиболее эффективного использования недвижимости: Учебно-практическое пособие / В.Т. Александров. – М.: Стройинформиздат, 2013. – 256 c.

Ардзинов, В. Ценообразование в строительстве и оценка недвижимости / В. Ардзинов. – СПб.: Питер, 2013. – 384 c.

Ардзинов, В.Д. Ценообразование в строительстве и оценка недвижимости / В.Д. Ардзинов, В.Т. Александров. – СПб.: Питер, 2013. – 384 c.

Барановская Н. И. Формирование стоимости и определение эффективности инвестиций в комплексную жилую застройку с участием иностранного капитала : моногр. / Н. И. Барановская, ФэйФэй Гу, НаньНань Чжан. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2015. – 224 с.

Бекасов, Ш. Оценка стоимости недвижимости: сборник задач: Учебное пособие для ВУЗов / Ш. Бекасов. – М.: КноРус, 2010. – 260 c.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.