Сергей Каледин
Аттестационные тесты с ответами. Принципы и функции управления

Планирование и проектирование организаций. Принципы и функции управления. Тесты

Тест 1. Главная цель осуществления функции планирования – это:

получение прибыли

документальное оформление общих целей организации

определение цели и способа ее достижения

определение действий специализированных звеньев

Тест 2. Вознаграждение принято делить на …

внутреннее и внешнее

материальное и моральное

официальное и неофициальное

текущее и ожидаемое

Тест 3. Факторы, влияющие на процесс мотивации, разделил на гигиенические и мотивирующие …

Лайкерт

Гилбрет

МакКлеланд

Герцберг

Тест 4. Ключевая задача оперативного плана состоит в том, чтобы …

обеспечить наиболее экономичное использование имеющихся ресурсов

не допустить простоев оборудования

объединить цели разных уровней управления

обеспечить своевременность изменений

Тест 5. Контроль является функцией …

независимой

парной

универсальной

специфической

Тест 6. Организация функции планирования зависит от …

решений руководства

степени подвижности внешней среды

особенностей бизнеса

вида организационной структуры

Тест 7. К содержательным относится теория мотивации …

ожидания

справедливости

Портера-Лоулера

двух факторов

Тест 8. Функция контроля реализуется …

только линейными руководителями

любым руководителем

всеми членами организации

только функциональными руководителями

Тест 9. Школа, благодаря развитию которой было введено понятие «Управленческий цикл»:

поведенческих наук

человеческих отношений

науки управления

административного управления

Тест 10. Мотивация является функцией …

особой, независимой

взаимосвязанной со всеми функциями цикла

основной в цикле

парной функцией

Тест 11. Функция, при выполнении которой необходимо учитывать психологический аспект:

контроля

планирования

учета

организации

Тест 12. Ресурсы, по отношению к которым может осуществляться предварительный контроль – это:

материальные, финансовые, человеческие

человеческие и материальные

финансовые и человеческие

инвестиционные и материальные

Тест 13. Средством реализации предварительного контроля не является …

проверка условий до начала осуществления работы

организация обратной связи

предварительное обучение на каждом рабочем месте

четкое написание должностных инструкций

Тест 14. При реализации стратегического планирования требуется определить …

набор целей в разных сферах деятельности организации

миссию и набор целей

основные финансовые и рыночные цели

миссию организации

Тест 15. Для правильной организации функции контроля важно обеспечить …

разработку стандарта исполнения

жесткость и неотвратимость наказания

соблюдение правил и норм

выбор системы поощрения

Ответы на Тесты

Тест 1. Главная цель осуществления функции планирования – это:

Ответ: определение цели и способа ее достижения

Тест 2. Вознаграждение принято делить на …

Ответ: материальное и моральное

Тест 3. Факторы, влияющие на процесс мотивации, разделил на гигиенические и мотивирующие …

Ответ: Герцберг

Тест 4. Ключевая задача оперативного плана состоит в том, чтобы …

Ответ: не допустить простоев оборудования

Тест 5. Контроль является функцией …

Ответ: парной

Тест 6. Организация функции планирования зависит от …

Ответ: степени подвижности внешней среды

Тест 7. К содержательным относится теория мотивации …

Ответ: двух факторов

Тест 8. Функция контроля реализуется …

Ответ: всеми членами организации

Тест 9. Школа, благодаря развитию которой было введено понятие «Управленческий цикл»:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.