Государственная служба СССР. Требования к квалификации госслужащих
Игорь Николаевич Цзю

© Игорь Николаевич Цзю, 2025

ISBN 978-5-0068-0036-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

СОЮЗ СВОБОДНЫХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Государственная Служба СССР

Квалификационные требования к должностям ГС СССР

– Высшее Должностное Лицо Государственной Службы СССР (ВДЛ ГС СССР) -Управляющий Государственной Службой СССР (УГС СССР) :

ВДЛ ГС СССР УГС СССР (код)

– Квалификационные требования к претенденту:

а) возраст – не менее 35 лет;

б) постоянное проживание в республиках СССР не менее 21 года;

в) наличие высшего профессионального образования, полученного в СССР;

г) наличие не менее пяти лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее семи лет стажа работы по специальности;

д) наличие классного чина государственной гражданской службы СССР – Главного Государственного Советника СССР или Государственного Советника СССР 1 класса;

е) наличие профессиональных знаний;

ж) наличие знаний союзных конституционных законов, союзных законов, указов Верховного Правителя СССР, постановлений и распоряжений Государственной Службы СССР, иных нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей;

з) наличие знаний основ управления и организации труда, процесса прохождения гражданской службы, норм делового общения, форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, порядка работы со служебной информацией, правил охраны труда и противопожарной безопасности;

и) отсутствие судимости;

к) отсутствие гражданства или ВНЖ иностранного государства;

л) отсутствие недвижимого имущества, счетов в банках в иностранных государствах;

м) хорошее состояние здоровья – наличие медицинской справки по форме;

н) наличие «Рекомендации при назначении на должность» от Верховного Правителя СССР.

1.2. Дополнительные квалификационные и иные требования:

– Высокое Должностное Лицо Государственной Службы СССР (ВДЛ ГС СССР) – Заместитель Управляющего ГС СССР (ЗУ ГС СССР):

ВДЛ ГС СССР ЗУ ГС СССР (код)

– Квалификационные требования к претендентам:

а) возраст от 32 лет;

б) постоянное проживание в республиках СССР не менее 18 лет;

в) наличие высшего профессионального образования, полученного в СССР;

г) наличие не менее трёх лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по специальности;

д) наличие классного государственного чина Государственной Службы СССР – Государственного советника СССР 1 или 2 класса;

е) наличие профессиональных знаний;

ж) наличие знаний союзных конституционных законов, союзных законов, указов

Верховного Правителя СССР, постановлений и распоряжений Государственной Службы СССР, знаний иных нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей;

з) наличие знаний основ управления и организации труда, процесса прохождения гражданской службы, норм делового общения, форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, порядка работы со служебной информацией, правил охраны труда и противопожарной безопасности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.