Ольга Иванова
Человек нового времени

ОЛЬГА ИВАНОВА «Я ВСЕГДА ЖГУ ЗА БОГА»

МАСТЕР ТРАНСФОРМАЦИИ

ДУХОВНЫЙ НАСТАВНИК

ПРОВОДНИК

ПСИХОЛОГ

ЭНЕРГОПРАКТИК

ЧЕННЕЛЕР

АНГЕЛОТЕРАПЕВТ

Пресвятая матушка Богородица,

очисти оки мои от всех скорбей,

приведи ум мой в порядок,

пожертвуй за меня 3 целковых у Бога,

ибо есмь я – дочь твоя праведная Ольга.

И служить мне душам твоим, Боже.

И быть в послушании у тебя лично,

Как заповедовал мне на Земле.

Аминь. Аминь. Аминь.

Великий дар открыт тебе сегодня Людей к Богу вести.

К себе Истинна возвращать. Да будут светлы пути твои во веки веков.

Аминь. Любовь моя наполняет тебя.

Отныне всегда Живи в РАДОСТИ и БЛАГОСТИ, Душа моя.

КОРНИ И РОД
ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ ПОНЯТИЕ «РОД»?

– РОД – это наши корни, наша основа, хоть мы и не всегда принимаем подобное. Только через РОД мы можем заземлиться на этой планете. Особенно это касается тех, кто приходит сюда из других цивилизаций. Поэтому РОДОВАЯ СИСТЕМА – это наш остов. Я бы сказала – фундамент. Существует определенная доинкарнационная договоренность ДУШИ с РОДОМ, в который она собирается воплотиться: РОД предоставляет тело в обмен на то, что воплощенный будет отрабатывать оговоренные программы или сценарии, с которыми не справились предыдущие поколения. И зачастую человек живет с определенными РОДОВЫМИ ПРОГРАММАМИ, мучается и постоянно спрашивает себя: почему я такой замечательный, хороший, классный, а все идет наперекосяк? Родовые программы всегда утяжеляют. По этому договоренности лучше отработать.

Также родовая система оказывает сильное влияние на наше физическое строение: позвоночник, ноги. Это все проекции РОДОВОЙ СИСТЕМЫ и того предка, чей сценарий мы проживаем в данный момент времени. Геном лингвистичен и голографичен, что и дает нам образность. Поэтому можно легко влететь в сценарий любого из предков. Ну и попасть.

РОД всегда принимает, только за вход надо платить.

В самом начале своего обучения, когда я только начинала практиковать, мне сказали: «Если хочешь изменить свою жизнь, нужно работать с Родом». И я ушла в эту практику на 12 лет. Какие только истории, сценарии и ситуации не вскрывались на протяжении этого периода. Но в какой-то момент я сказала: «Хватит! Остановите! Я больше не хочу! Я пойду в другое».

Я уже говорила, что РОДОВАЯ СИСТЕМА не выпустит вас из своего сценария, пока вы не отработаете. А могут, видя, что у вас хорошо получается, и дополнительных задач подкинуть, как в топку полешек. Есть такое выражение: кто везет, на том и едут. С РОДОМ примерно так же: тащишь? Тащи! И даже если это не совсем экологично, то РОДУ до этого дела мало.

У меня именно так и произошло. Не знаю, что меня сподвигло. Но я сама вызвалась разобраться и помочь Роду завершить некоторые сценарии, проваленные предками. Это был очень тяжелый период моей жизни. Я развивалась, познавала себя, а жизнь отражала совершенно другое. И только спустя годы осознала, что пора что-то менять. Я прямо взмолилась: «Господи, да что с моей жизнью не так? Я стараюсь, а просвета не вижу!» Тогда мне показали совершенно темное поле, в котором стояли тысячи моих предков, и в сознании тут же родился вопрос: «Ты что, хочешь за каждого прожить и отработать в лучшее?» И я себе ответила:

«Не хочу! А если я буду этим заниматься, значит, дайте мне другой инструмент! Я отказываюсь действовать так, как я действовала!»

В любых практиках полезна осмотрительность. Когда по-настоящему входишь в работу с Родом, то перестаешь жить Здесь и Сейчас. Тебе постоянно назначают новые задачи. Проходишь сложные ситуации, анализируешь, и возникает вопрос: «Чей сценарий я сейчас проживаю?» Только отработаешь, тут же прилетают новые. И так раз за разом. Тут главное – вовремя остановиться, осознать и пойти в другую сторону. Не надо ни чего копать. Важно убирать только то, что мешает. Например, идешь в какой-то проект, расчищаешь себе путь, а остальное оставляешь таким, какое оно есть.

КАКИЕ РЕСУРСЫ ДАЕТ НАМ СИЛА РОДА?

– Многие говорят о том, что стоит только прийти в РОД, по просить, и тебе навалят целый мешок УДАЧИ и СЧАСТЬЯ. Лично у меня обратная история. Возможно, это связано с тем, что, когда я работаю с РОДОМ, охватываю не только эту жизнь. Во мне заложена возможность быть на уровне протоязыка, протоистории, протовселенной. Также во мне есть и начало человеческого РОДА на Земле. Поэтому прохожу очень много планетарных воплощений с завершением мировых и социальных программ. Я работаю с РОДОВЫМИ СИСТЕМАМИ и знаю, что многие из них глубоко погружены в деструктив. И если хочешь сохранить себя здесь, в этой жизни, в этом теле, то лучше туда не ходить. Там присутствуют такие законы и такие пласты нижнего астрала, с которыми небезопасно работать. Лично мне 2 раза предлагали просто выйти из воплощения. А когда я спросила: «Как же мой ребенок?», мне ответили: «Какие проблемы? Выведем и его». Любая работа с глубинными слоями РОДА сопряжена с огромной опасностью. Это надо знать и помнить.

Каждый раз, проходя и завершая очередной сценарий, понимаю, что лично мне было важно оказаться на том уровне, где есть это ЗНАНИЕ. Испытать на себе подобный опыт, чтобы выйти, например, на ПУТЬ ЛЮБВИ. Без познания всей боли мира невозможно помогать людям.

Канал Творца для меня открыт. Я общаюсь напрямую с Высшим Сознанием, получаю информацию от Высших Учителей, Ангелов, Наставников со всех Высших Миров.

РАССКАЖИТЕ О СВОЕМ РОДЕ ЭТОЙ ИНКАРНАЦИИ

– Если говорить про РОД, в котором я пребываю ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, то он весьма своеобразен. После революции семью моего прадеда раскулачили, а детей раскидали по разным местам, кого куда. Моя бабушка оказалась под Свердловском, на выселках – так раньше называли поселения ссыльных. Рядом был лагерь военнопленных, в котором содержались немцы и японцы. Все были под одной комендатурой. Мой дедушка по папе дружил с братом моей бабушки. Так бабушка с дедушкой познакомились, а потом поженились: чистокровный немец на чистокровной украинке.

По маминой линии все мои предки – уральские казаки. Очень хорошо помню свою бабушку. Это была ВОЛЕВАЯ, СВОБОДОЛЮБИВАЯ, МОЩНАЯ, физически здоровая женщина. Все мои родственники по маминой линии жили на Урале: в Челябинске, в Чебаркуле. Мы каждое лето приезжали с Севера погостить к ним. И я курсировала между 3 бабушками.

Что интересно, дома всех моих бабушек стояли на пригорке. Это такой вид: смотришь, а вся деревня внизу как на ладошке. Недавно, анализируя свое детство, я это вспомнила и поняла, что очень хочу дом с видом на речку внизу или озеро. Видимо, эта МЕЧТА у меня от них.

КАК ВОССТАНОВИТЬ СВЯЗЬ С РОДОМ?

– Мы все состоим из родовой генетики. Информация закладывается изначально, а дальше вы нарабатываете что-то свое: улучшаете либо ухудшаете. Гены с нами разговаривают, поэтому для восстановления связи с РОДОМ можно обратиться к ним. Или уйти сознанием внутрь себя и начать общение через сердце, с кем хочешь, в себе: с Ангелами, Творцом, РОДОМ.

Когда ситуация складывается не так, как я хочу, я иду в запрос и ищу корневые первопричины, как родовые, так и личные. А бывает и такое, что ты просто что-то хапнул от социума. Вовсе не свое. Просто случайно поймал чужие мысли, воспринял их как собственные и с энтузиазмом проживаешь.

Я бы еще посоветовала обратить внимание на позвоночник и ноги. Позвоночник и ноги – это РОДОВАЯ СИСТЕМА со всей ее информацией, всеми прописанными аспектами жизни. Ее надо исследовать, смотреть, что предназначено по РОДУ.

Также будьте внимательны к болям в пояснице. Они не возникают просто так. В области поясницы записана вся родовая история. Именно там накапливается ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ, с которой можно работать: исцелять, менять и так далее. А через позвоночник можно запускать новую жизнь.

Но это все возможно для людей практикующих. Для тех же, кто только начинает свое погружение в РОДОВУЮ СИСТЕМУ, я бы посоветовала восстанавливать связь через молитву. Можно просить: «Господи, помоги восстановить связь с Родом». Есть еще Псалом 50 и Псалом 90 «Живые в помощи» – в усиление. Если читать по 500–700 раз, то можно и родовое проклятье снимать. Но только это необходимо делать с чувством, С ИСКРЕННИМ ПОСЫЛОМ, не от головы.

ПОКЛОНЫ БЛАГОДАРНОСТИ РОДОВОЙ СИСТЕМЕ

– РОДОВАЯ СИСТЕМА в себе имеет все: деньги, таланты, способности. Принимаем мы РОД или нет, дружим с ним или не дружим – все равно мы его отражение, проявленное в физической форме. Неважно, какие у нас отношения с мамой и папой, мы проецируем генетику через себя в свою жизнь. Поэтому очень важно взаимодействовать С РОДОМ через БЛАГОДАРНОСТЬ. Когда внутренне что-то не складывается и страдает внешняя реализация, можно прибегнуть к практике ПОКЛОНОВ БЛАГОДАРНОСТИ за жизнь. Достаточно делать по 40 поклонов папе и маме, БЛАГОДАРЯ за то, что они дали нам это тело, позволили воплотиться в этом РОДУ. Ведь многие ДУШИ до сих пор стоят в инкарнационной очереди. А мы уже здесь и имеем возможность, изменив себя, вернуться домой в канале Творца. Проведите эту практику на протяжении трех недель и записывайте свои ощущения. Что изменилось в вас самих? Что из менилось в вашем отношении к родителям?

Первая неделя

Вторая неделя

Третья неделя

РОДОВАЯ СИСТЕМА – это важная основополагающая составляющая нас на Земле. И надо с ней дружить.

РЕСУРСНАЯ ЖЕНЩИНА РОДА

– Существуют РЕСУРСНЫЕ ЛЮДИ РОДА, к которым можно обращаться за помощью в исцелении или получении опыта в практике нахождения на планете. Это ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ СИЛЬНЫЕ личности, которые были в РОДУ и сохраняют себя на уровне генома. Именно как РЕСУРСНЫЙ ГЕНОМ, приходящий в семью. О себе могу сказать, что это однозначно моя история. Я РЕСУРСНАЯ ЖЕНЩИНА РОДА, раскрывшая себя на 100 %. Но не хранитель.

Хранители – это совсем другая история. Их задача – сбережение СВЕТОВЫХ РЕСУРСОВ нераскрывшихся душ: абортированных или рано умерших младенцев. В телесности они тоже есть, особенно учитывая то, что наши тела – это не только физическое, но и множество энергетических тел. И на каждом уровне мы проявляем себя по-разному. Хранитель всегда присутствует в родовой системе. Но не всегда он представлен в целостности. Расходуя свой основной ресурс, он истощается. Бывает так, что этого ресурса хватает, например, на 5000 душ. В своей практике я наблюдала случаи, когда хранитель, исчерпав весь свой ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕСУРС, находился на грани того, что на Земле называется «смерть». После чего его уносили в поле Творца, где реанимировали и воссоздавали энергетически. Обычно после такого опыта Хранитель возвращается уже не один, берет себе помощника. То есть там тоже присутствует определенная ветвь эволюции.

Как правило, мы не осознаем низы нашей родовой системы и того, что там очень много застрявших душ, которые утяжеляют.

Практика возвращения уверенности

Как включить уверенность. Расправить плечи, отвести чуть назад. Грудная клетка вперед. Подбородок ровно перед собой. Побыть 2–3 минуты в этом состоянии. И вы почувствуете, как уверенность просыпается в вашем теле. Есть положения тела, которые включают состояния.

Проведите практику и опишите свои ощущения:

ДАРЫ РОДА

– Сложно говорить о ДАРАХ РОДА, когда ты больше в служении. Как опытная ДУША я прошу не у РОДА, а за РОД. Бывало и такое, что просила за святых. Например, когда привозили мощи Николая Чудотворца, я ходила с просьбой расширить каналы святых, чтобы через них легче и в большем объеме проходила ЭНЕРГИЯ между духовным и материальным мирами. Любые мощи – это ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КАНАЛ, связь с МИРОМ СВЯТЫХ. Я практикую на другой волне. Раньше отрабатывала любые деструктивные программы своего Рода, теперь занимаюсь только теми, которые СОГЛАСОВАНЫ С МОЕЙ ДУШОЙ. То есть отрабатываю то, что прописано в доинкарнационном контракте моей ДУШИ и РОДА, в который она решила воплотиться.

А ДАРЫ? Конечно, можно просить у РОДА и у Бога, чтобы в вашу жизнь приходили ДАРЫ. Но прежде необходимо подняться на тот уровень вибраций, где эти ДАРЫ лежат. Если человек на минус 1-м этаже по своим эмоциям или на 0-м, а ждет, что на него посыплется манна небесная, то это не сработает. Вот, допустим, большой красивый дом лежит на вашем +10-м этаже. Следовательно, чтобы он проявился, необходимо туда подняться, а не просить с 1-го этажа о чуде. ИЗВЕСТНОСТЬ, УСПЕХ, ДОСТИЖЕНИЯ – все лежит на высоких уровнях. Наверху все есть. Любая работа по получению ДАРОВ начинается с поднятия вибраций, духовного и личностного роста. Это путь вверх, некая эволюционная лестница в форме спирали. Как в игре: поднялся на 1 уровень – получил кристалл, идешь дальше за следующим.

БИОГРАФИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН НАБЛЮДАТЕЛЯ

– Я с детства была мудра не по годам, смотрела на жизнь своими глазами, ЛЮБИЛА наблюдать и делать выводы. И при этом росла пацанкой. Часто стояла в углу и думала о том, как вырасту и БУДУ СВОБОДНОЙ. С самого начала жизни во мне сочетаются 2 импульса: невероятная активность и спокойное наблюдение. Хорошо помню, как девочкой думала: «Включиться в эту эмоцию или нет?» Например, когда какой-нибудь другой ребенок плакал или смеялся, я могла присоединиться к этому или нет. Но у меня как будто свои эмоции отсутствовали. Я не знала, как себя проявлять, поэтому брала чужие слезы и смех за образец. Уже тогда я старалась совмещать обычную человеческую жизнь с Духовной. Была этаким серым кардиналом в теле маленькой девочки.

Когда я проходила тренинги личностного роста у известного московского психолога Романа Каплана, мое «кардинальство» подтвердилось. Это были очень крутые профессиональные курсы, выявившие, что я – НАСТОЯЩИЙ ЛИДЕР, сидящий во 2-м ряду.

Были и ЖИВЫЕ ЭМОЦИИ: когда, например, меня наказывали, можно было и поплакать.

Еще я очень любила провоцировать и наблюдать за поведением тех, на кого были направлены эти провокации. А в остальном я жила, росла, пока мой солнечный беззаботный мир не обернулся другой стороной. В 5 лет я случайно узнала, что мой отец мне вовсе не отец, а отчим. И тут же всплыли воспоминания обо всех наказаниях, детских обидах. Особенно на маму. Скорее всего, это были обиды на несправедливость мироустройства: пока я не знала, что папа мне не родной, я не так сильно злилась на его наказания, воспринимая их как естественный процесс воспитания. Все это сформировало огромное количество блоков и проблем, некоторые из которых я до сих пор обнаруживаю в своем багаже.

Если что-то напрягает и вы не можете успокоиться, сделайте глубокий вдох, соберите все напряжение в энергетический шар в области живота. На выдохе этот шар отправьте вниз в землю и попросите землю переработать эту энергию. Расскажите самому себе, какого результата вы добились этой практикой:

РАССКАЖИТЕ О СВОИХ РОДИТЕЛЯХ

– Мой папа работал в геофизике. Был водителем. Они возили какие-то серьезные реагенты. Однажды машина сползла в колею, и одна из колб с химическим веществом вывалилась. На рушилась герметичность, часть содержимого вытекла на землю.

Так как отец был виноват в этой аварии, ему пришлось собирать эту колбу руками. Через некоторое время папа заболел. Врачи очень долго не могли поставить диагноз. Когда выяснилось, что у него рак крови, было уже поздно. Но в подробностях я об этом узнала только во взрослом возрасте. В детстве мне рассказывали про подводную лодку и облучение.

Папа для меня всегда был как Бог, как Святой, по крайней мере, на уровне подсознания. И слова родственников являлись тому подтверждением. Слава Богу, есть тетушка. Она рассказывала про его веселость и нетипичность для нашей семьи, ЛАСКОВО называла «интеллигентиком». По ее рассказам, он всегда шутил, придумывал всякие чудачества: однажды, например, прицепил бельевые прищепки к низу клешеных джинсов и ходил так по улице. Думаю, желание выделяться у меня от него. В детстве мы с подругой очень ЛЮБИЛИ делать необычные прически с начесом, шили юбки в клеточку. Нас даже называли двумя экзотиками.

Моя мама была очень щедрой. Мы всегда ездили на Урал с огромным количеством подарков. А еще она невероятно добрый и отзывчивый человек: всех пожалеет, накормит, встретит, выслушает. Хоть у самой дел по горло: трое детей, работа, дом. Выходные всегда заняты уборкой. Чистоплотность – одно из самых главных качеств моей мамы. Я знаю, что она меня очень жалела, прекрасно понимая, как мне тяжело жить с отчимом. Он наказывал меня за любые проступки. Даже за то, что совершали младшие, потому что я не доглядела. Я каждый день наводила порядок в квартире, и он все равно находил, к чему придраться. Я его очень боялась. Мама все это видела, но так же, как и я, ничего сделать не могла. Знаю одно: она меня ЛЮБИЛА.

И папа, и мама проявлены во мне своими дарами. В наблюдении за собой я часто отмечаю качества обоих. Можно сказать, что я на 100 % в папу и на 100 % в маму.

МИШКИ С МАЛИНКОЙ, ЗАЙЧИКИ С КОНФЕТКАМИ

– Можно сказать, что детство мое было лесным. Мы жили на севере в заповеднике Малая Сосьва. Место поселения – Шухтунгорт, куда нас закидывали на вертолете. А мишки и зайчики «приносили мне конфетки и малинку». Потом мы перебрались в поселок, сейчас уже город Советский, где я и окончила школу. В школе я всегда была хорошисткой, потому что мне необходимо было время на дружбу, на общение. Могла быть и отличницей, но прекрасно понимала, что отличников хоть и ЛЮБЯТ, но это звание накладывает дополнительные обязательства: олимпиады, постоянно выполненные домашние задания, определенное поведение. И потом мне всегда не нравилось, когда меня ставили кому-нибудь в пример. Поэтому половина 4 и половина 5 в дневнике меня полностью устраивало.

Когда мама умерла, мне пришлось взять на себя заботу о брате и сестре. Надо всех собрать, обстирать, накормить, отвести младшую в детский сад, сделать домашнее задание с братом. Очень сложный период моей жизни. Отчим полгода переживал, а потом стал подыскивать себе другую женщину. В 1992 году, как раз под окончание школы, он нашел женщину с 3 детьми. И мы все переехали жить к ней. В новой семье я пробыла недолго. Против моей воли отчим решил, что я должна поступать в очень крутой юридический техникум для детишек из «нужных семей». И я уехала в Челябинск. Колледж оказался действительно крутым. На экзаменах меня откровенно завалили дополнительными вопросами. Но меня это больше ОБРАДОВАЛО, чем огорчило. Я вернулась домой и стала жить самостоятельно в нашей старой квартире. Это не говорит о том, что я решила отказаться от образования и построения карьеры. Уже тогда я точно знала, что обязательно поступлю в институт и многого добьюсь в материальной сфере своей жизни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.