Лерика Стейн
Ты не сломаешь меня

Глава 1 Начало. Ди.

Душ помог. Почти идеально. Если бы не одно, но! Эта Козлина стояла у меня в комнате!

– Что ты тут забыл?!!! – От возмущения и новой волны ярости я начала задыхаться. Несколько резких движений и я прижата к жесткому телу.

– Отпусти меня! – моё сопротивление игнорировалось. Он попытался поцеловать меня. В последний момент я отвернулась. Тихий, не довольный звериный рык нарушил тишину комнаты. Резко сменив тактику, вторженец перешел к более активным действиям. Сорвал с меня халат, притянул к себе, обхватил за бедра и приподнял, вынуждая обхватить его ногами за узкую талию. На все действия ушло несколько секунд или пару взмахов ресниц. Моему возмущению не было предела. Он впился в меня словно клещ. Я поняла с отрезвляющей действительностью, что не избавлюсь от него. Он не отпустит. И вроде должна накатить паника, ну а может истерика, но нет, накатила еще больше только ярость. И она заставила еще больше трепыхаться.

– Отпусти меня Козлина! – заверещала я.

– За «козлину» накажу – по кошачьи промурлыкал он.

Дыхание сбилось, силы как будто иссякли. А этой махине было все равно. Бодр и свеж. Особенно его бодрость чувствовалась у меня между ног. О, там было очень «бодро»! Так «бодро», что мне аж поплохело. И этим эта Козлина не минула воспользоваться. Резко кинул меня на кровать. Пока я пыталась собраться со всеми своими размазанными чувствами и барахталась в постели, пытаясь выбраться. Козлина успел стянуть с себя всю одежду. Ну что сказать, армейская жизни и не к такому готовит. Секунды и он уже на мне удобно устраивался. Его руки блуждают по моему телу, обжигают. И вообще он весь очень горячий и прикосновения кожа к коже приятны, очень приятны. Заставляю свой мозг собраться в кучку.

– Это изнасилование! Слезь с меня!

– Детка расслабься и получай удовольствие – едко дали мне распоряжение

– Я не собираюсь с тобой получать удовольствие. Ты мне не приятен! Слезь с меня, говорю! – пытаюсь копошиться, но его похоже это вставляет. «О-о-о, блин! Я же трусь об него, вот и кайфует гад!» – Затихаю. Дыхание тяжёлое у обоих. Только причины разные. Обидно. Не хочу, чтобы ему было приятно за мой счет. Это бесит еще сильнее. Упираюсь в его плечи. Не помогает. Он целует шею, спускается к ключице, спускается к груди. Меня выгибает в его руках, тело показывает, как ему нравится и чего хочет. Козлина урчит, как большой кошак. Продолжает изучать руками и губами мое предательское тело. В глазах мутнеет и сама не замечаю, как начинаю руками ласкать его плечи, затылок. Запускаю ногти в его волосы, тяну. Выгибаюсь, постанываю, дыхание сбивается сильнее. Мой любовник, теряя терпение, начинает действовать активнее. Отодвигает мои трусики. Поглаживает мои губки, распаляя меня еще сильнее. Проникает в меня пальцами, подготавливает. Я стону и лон ловит мой стон губами. В ответ ощущаю его рокочущий стон на своих губах. Такой грубый и приглушенный. Понимаю, что капитулирую. Я как масло в его руках. От этой пронзающей мысли в голове проясняется и накатывает такая злость на себя. Слышу его голос в своей голове: «очередная давалка», «шалава годная только для траха». От этих мыслей меня переклинивает.

– Отпусти! – уже не ожидая сопротивления, на долю секунды теряется, но не отпускает меня, только усиливает нажим. – Не делай этого! – Мои глаза распахнуты, я понимаю, что он не остановиться, мы оба это понимаем. Я как кролик перед удавом. Мне не остановить его и буквально минуты назад я сама ласкала его и принимала его ласки, выгибаясь в его руках. И такая накатила неприязнь к нему, к себе и ко всей этой ситуации. Он не привык себе в чем-то отказывать. Любая заинтересовавшая его женщина раздвигает ноги со счастливым визгом перед такой брутальной красивой внешностью. Харизма и интеллект тоже вроде присутствуют. К женщинам только отношение сугубо потребительское. Я всеми правдами и не правдами избегала его в общих компаниях. Сбегала в последний момент, когда узнавала, что он будет. Не знаю почему он пришел ко мне, ведь не давно он подробно высказал обо мне своё мнение. Видимо сегодня решил отвести душу. И явно своего не упустит. В этот самый момент его отношения изменилось, терпение закончилось. Он почувствовал мою перемену. Больше он не целовал, не ласкал. Резко сорвал с меня трусики. Я почувствовала его член у входа, его давление. Мое дыхание сбилось, я начала задыхаться, накатила паника так резко, что выступили слезы. Я дышала как рыбка, распахивая рот, пытаясь ухватить как можно больше воздуха, чтобы не скатиться окончательно в панику. Я дергалась из последних сил. Из меня вырывались сиплые «нет». Его взгляд был жестким и отливал сталью. Он не остановился и резко вошел. Низ живота свело от боли. Меня как будто оглушило. Я замерла. Не чувствуя сопротивления, он начал двигаться, я чувствовала, что он вошел не полностью. Его член был очень большим. Боль была реальна, но внутри было больнее, как будто душу раздирали. В глазах помутнело, в уголках глаз выступили слезы, и они одна за другой начали катиться по вискам. Увидев мое состояние, он сорвался. Резко задвигал бедрами проникая все глубже. От ужаса ситуации мой мозг решил уберечь меня и просто отключил все эмоции. Я чувствовала его движения, они усиливались, он трахал меня как куклу с размахом, с оттяжкой. Я как будто со стороны видела всю сцену. Мои руки лежат на кровати плетьми, губы приоткрыты и потрескались, из глаз катятся крупные слезы, а они безвольно таращатся в потолок. Его взгляд был дикий и злой, он скалился, продолжая трахать меня. Не могу больше его видеть, смотрю на потолок. Белый, хотя видно крапинки. Всякая дурь лезет в голову. Что-то даже с юмором. Отвлекает от моих мыслей рык, какой-то не реальный, а потом новая боль в районе ключицы. «Ах!» – Он меня укусил! Это максимальное возмущение, на которое я способна. Всё тело вялое, как будто его накрыла тяжелая плита. Он навалился на меня. «Видимо кончил. Ну хоть отстанет наконец-то!» Он перекатился и оставил меня. «Надо взять себя в руки!» Начинаю делать глубокие вдохи, тело начинает покалывать, как будто отходит после того, как затекло. Через некоторое время поворачиваюсь на бок и спускаю ноги с кровати. Надо доползти до ванной. Кое как встаю на ноги и плетусь в сторону спасительной двери.

– Ты получил, что хотел. Надеюсь, когда я выйду из душа, больше тебя не увижу! – хлопаю дверью, и это приятно, хоть так послать этого Козла на хер!

Глава 1.2 Начало. Ди.

В ванной осматриваю себя. На бедрах кровь вперемежку со спермой.

– Твою мать! Сука! Ну как так-то?!

Руганью делу не поможешь. Заваливаюсь в душ. Выливаю на себя пол бутылки мятного геля для душа. С детства не приучена ни к чему кроме дегтярного мыла, но тут особо выбора нет. Прям кредо моего вечера. Не могу больше чувствовать его запах на себе, его прикосновения. Между ног щипит и тянет. Соплю, но продолжаю душевую экзекуцию над собой. Закончив, хватаю второй халат. Как же я люблю в себе брюзгу, который любит комфорт. И да, я люблю для себя «любимой» двухместные номера со всеми их благАми или блАгами. Не суть! Тушуюсь возле зеркала, вообще не знаю, что буду делать если он еще там. Лежит в постели или стоит у окна, наслаждаясь красивым видом, моим видом! Как король мудаков. Чувствую, что начинает потряхивать. Эффект душа сходит на нет! Просто пиздейшенс! Так не ругаемся! – вообще это одна из моих вредных привычек, от которых я годами избавляюсь. Кто худеет, меня поймет. Любой стресс и все стопы срывает на хрен! А у женщин стрессы на каждом шагу! Правильное женское изречение «мой мозг – моя крепость!».

Резко распахиваю дверь, чтобы не передумать, шагаю в комнату. А там пусто! Ликование не длится долго. Я понимаю, что не справлюсь. Прохожу в комнату кидаю взгляд на смятую кровать. На белоснежном одеяле кровь. При потере девственности у меня не было столько крови. Застеленная кровать как будто выдает абсурдность всей ситуации. Меня изнасиловали! И кто? Тот самый мужик, от которого текут даже глубоко замужние дамочки всех возрастов. Про молодых вообще молчу. Те штабелями лежат, выбирай любую! И временно я поддалась, чего греха таить, было очень приятно. Любовник он нормальный. Ну хорошо! Очень даже ни чего себе любовник. Если бы не его достоинство не нормальных размеров. Возможно, не было бы физически так травматично. Но я просто не выношу такой тип людей. И без разницы баба или мужик. Ян – козел! Так я начала его называть про себя, когда подруга рассказала про этого типа. У ее мужа друг по военной службе. Женщин он не ставит ни во что. Отношение хуже, чем к вещам. Вещи всегда выполняют возложенную на них функцию и не выносят мозг. Значит они более полезны. Ну а бабы, их надо использовать по назначению и быстрее избавляться, чтобы они не успели «поесть» тот самый мозг. Крутая логика!

Так вот я решила как можно дольше откладывать знакомство с этой Козлиной. Зная себя, смолчать я не смогу. Так зачем накалять семейные отношения друзей? Все-таки друг не простой, а военный. И я подруга детства. Получалось почти идеально. Но блин мы встретились!

Глава 2 Знакомство. Ди

Я опаздывала! Как обычно! Для меня это норма жизни. Нет, я не из тех, которые «опаздываю, потому что не уважаю». Нет, вся проблема в моем перфекционизме. Который с годами крепчает. Каждое дело я продумываю. И если куда-то еду, то конечно планирую еще по дороге кучу дел «за одно», чтобы не терять просто так время. Короче говоря, я деятельная особа. И опять ломилась как стая бешенных обезьян. Мне нужен торт! Не простой, а тот самый! Медовый, блин. Заказ подруги в последний момент. И все знают, что без заказа подруги, вечер потеряет всю прелесть. Чаще, конечно, в заказах подруги винишко или шампусик, но в этот раз мне выпал торт. И вот в этот самый момент должен был включится мозг, ладно, пусть не мозг, но инстинкт самосохранения. Но он затих как преступник. Ну какой торт на девичнике с бухлом? Ладно. И так шарюсь в холодильной камере в супермаркете. Нет этого гребанного торта! Схватить бы другой, но долбанный перфекционизм толкает на самую нижнюю полк, в залежи «свеженького на потом». И о чудо, вот он в единственном экземпляре! Пофиг, мне достался и ладно. На остальных в принципе насрать. Выцарапываю короб. Пячусь попой вперед из холодильника на божий свет. Но преграда на пути явно не из божьего света. Упираюсь оттопыренной пятой точкой в кого-то. Замираю. Препятствие не пропадает. Чьи-то руки, не стесняясь, ложатся на бедра и начинают их жамкать. От такой наглости резко выпрямляюсь. Нахал уже лапает талию и живот притягивая к своему паху сильнее, пробираясь своими лапищами к груди!

– Лапы убрал Козлина!

– Ммм какая аппетитная, да еще и язычок острый – резко разворачиваюсь. Еле успеваю торт в сторону убрать и немного отшагнуть в притык к закрывшейся двери холодильника. Упираюсь взглядом в грудь Козлины. Ну и амбал! Я 175 см, а это похоже выше двух метров. Я ему до подбородка не достаю блин! Метнула взгляд по сторонам, ища пути отступления.

– Какая хорошая малышка, достала мне тортик – тянет свои загребущие лапы к моему торту!

– Совсем охренел! Убрал свои грабли от моего торта! – Загрызу за своё и пофиг, что этот торт я есть не собираюсь. Всё равно моё! Резко шагаю в сторону. В процессе охоты на мой торт Козлина с размаху влетает в закрытую дверь холодильника, и она разбивается. Я отскакиваю от места преступления. Пара бдительных бабулек кидаются к нарушителю, вереща на весь магазин. Видимо если не убился, то хотят благородно помочь закончить дело. Мои губы растягиваются в ехидной усмешке. Он стоит с таким выражением, как будто сейчас поймает меня и убьет. От греха подальше линяю с места потасовки с Козлиной. Внутри всё ликует. Я – победитель! Торт урвала, Козлина наказан! Жизнь удалась. Топаю к подруге. Тяпнем винишко, поржем над приключениями Козлины. Я молодец, я заслужила отдых!

Глава 2.1 Знакомство. Ди

В этот день приключения мои только начались. В хорошем настроении добравшись до подруги, начала помогать ей со столом, попутно рассказывая о встрече в магазине. Посмеялись мы над злоключениями Козлины мы знатно.

– Зачем такой стол? Отмечаем праздник, о котором я не в курсе? И почему четыре тарелки? Лана – потянула с подозрением я.

–Тут такое дело. Ты же знаешь, что Даня не отмечал свое день рождение с друзьями в этом году. Вот мы и решили объединить, так сказать посиделки.

– Объединить с кем? Со мной, и? Колись давай! – Подруга изображала ну слишком бурную деятельность.

– С другом, с кем еще? – подорвалась на кухню, за очередным чем-то там. Я зависла. «Мда, а вечер обещает быть томным» – подумалось мною. Хряпнула остатки в бокале. И вот долгожданный звонок в домофон. И угроза женским посиделкам скоро воочию предстанет. Плетусь встречать со всеми в прихожую. Надо было закрыться в туалете, а потом слинять по-тихому. Но это здравая мысль, как и все прочие, посетила меня очень поздно.

Да! Гость оказался тем самым Козлиной, которого мы буквально только, что все гаденько высмеяли.

Когда наши взгляды столкнулись, мерзко улыбаться начал он. А мне осталось только нервно сглатывать.

Представил нас Даня. Лана суетилась рядом. Помогая гостю с покупками, в которых явно не было вожделенного торта.

Я снова сглотнула. Заметив это Демьян или просто Ян оскалился во все тридцать два. Протянул руку для приветствия. Как до этого Лане, после чего притянул ее для поцелуя в щеку.

Ох, как же мне было не по себе и так снова хряпнуть захотелось. Лучше бы сразу бутылек успокоительного, но не судьба. Сжав мою руку, дернул на себя так, что я даже пискнуть не успела. Второй рукой приобнял за талию, вцепился как клещ! Тихий шепот пробрал до косточек.

– Попалась стерва! – инстинктивно хотела отпрянуть, бесполезно! Только сильнее была прижата к нему. Кровожадная улыбочка не сходила с его лица. А вот весь южный загар с моего сошел. И в туалет так захотелось по-настоящему. Хотя я и не трус, но этого амбала я реально испугалась. Вспомнились отрывки рассказанных Даней воспоминаний о военных деньках.

–Лана пойдем помогу с салатами! – запищала я. Рука сильнее сжала мою талию, я зашипела.

–Не надо, мы же их с тобой сделали.

–А нарезки?

–Даня принесет, ты же нарезала и разложила! – мои выпученные глаза подруга старательно не замечала, схватила Даню и потащила на кухню, такую далекую сейчас.

Резко развернув и впечатав меня в стену. Ян удобнее устроившись, зашептал:

–Ну как будешь расплачиваться стервочка?

–Расплачиваться?! – возмущение полыхнуло во мне вместе со злобой – это с каких это, я должна что-то озабоченному козлу? Который еще пытался мой торт отжать? – я вперила в него свой взгляд. Красивая Козлина! Двухметровая, брутальная, накаченная сволочь! Черные волосы, вот прям вообще черные – жгучий брюнет. Правильные черты лица, немного резкие. А глаза не нормально яркого синего цвета. Таких не бывает! Точно линзы! Вот зачем мужику такая внешность?! Сейчас я свято верила, что нормальный мужик должен быть чуть красивее обезьяны. Губы чуть полноватые, но прям совсем чуть-чуть. Так притягивают взгляд и хочется облизать свои, а может и его. Одергиваю себя, но этот гад как будто замечает все детали. И начинает так ехидно ухмыляться. Меня выбешивает еще сильнее. Пытаюсь оттолкнуть его, но куда там, гора мышц не колыхнулась. При моем росте 175 см я ему по плечо. Чем его кормили, что он таким здоровым вырос?! Но фигура шикарная. Широкие плечи, в которые я упираю свои кулачки, узкие бедра, которые вжаты в меня. Чувствую все изгибы его тела. Смоляная бровь приподнимается, как – будто он знает мои мысли. В этот момент меня спасают.

–Что стоим? Идем за стол. Пора отдыхать. – не хотя Ян отлепляется от меня, но руки с талии не убирает. Идет рядом с довольным выражением лица, как у чеширского кота, только мурчания не издает.

За столом разговор не клеится. Я демонстративно не обращаю внимания на Яна. Никакие попытки втянуть меня в беседу с ним не помогают. Он же не прекращает скалится и пристально меня разглядывать. Я же бешусь сильнее.

Звонок в домофон. Переглядываемся. Нежданчик! В гости пожаловала знакомая Ланы. Очень неприятная для меня личность – Олечка. Пухлая, а-ля Мэрилин Монро и явно не в лучшие ее годы. Олечка рьяно верит, что она самая красивая, самая умная, самая обаятельная и все «самые – самые» относятся к ней. И все мужики ее и даже женатые. Ну а то, что они женатые – это просто она, великодушная подруга, не уводит их у подруг из семьи!

Переглянувшись с Даней, мы одновременно скривились. Не удержались от такого проявления взаимопонимания и захихикали. Ян смотрел на нас с подозрением, не понимая, что нас рассмешило.

Взглянув на Яна, меня озарило как же я с ним «расплачусь». Правильно! Ни один мужчина не должен оставаться в одиночестве, и я соединю его с самой лучшей на свете Олечкой! Чего добру пропадать в захолустной сталинке!

Ян явно что-то почувствовал. Видимо на гражданке инстинкт самосохранения не атрофировался. Но бежать ему никто не даст. Поздно!

– Надо встретить Олечку, а то не вежливо – вскочила я на ноги и рванула к двери. Даня прятал улыбку. Конечно, он понял мои намерения правильно. Но друга не пожалел. Все мужики гады и за чужой счет рады повеселиться!

Ян вскочил за мной, видимо решил, что я пытаюсь сбежать. Но в чем-то он прав. Как только Олечка получит команду «Фас!», можно будет драпать, то есть стратегически отступить.

Встречали Олечку всем табором. Завидев Яна, она начала истерично повизгивать, тряся своими локонами Монро и забыв о нас троих.

– Давайте за стол, а я принесу Олечке чистую тарелку – пошла в сторону кухни.

– А я за стулом – рванула за мной подруга. Даня поплелся за сладкой парочкой в зал. Больше оправданий сбежать не было.

– Ты знаешь Яна?! – Насела на меня без подготовки подруга.

– Издеваешься?! Это, что за сватовство? Вы охренели в конец? Он же женоненавистник! Друзья называются!

– Ну не злись, ему пора жениться. Вы наши друзья, прикинь как классно если вы сойдетесь?! – подлизывалась почти бывшая подруга.

– Классно?! Я замуж снова не собираюсь! Особенно повторно за козла!

– Ну отношения для здоровья никто не отменял! Он красивый самец, бабы от него в восторге, значит и любовник отличный. Ну а как он тебя зажимал, ты явно ему понравилась. Весь ужин прожигал тебя взглядом и улыбается.

– Отличный любовник? Офонарела Картова? Сама с ним и спи! Это тот Козлина из магазина! И смотрит он так, представляя как со мной разберется и от этого плотоядно усмехается! – дикий хохот подруги немного остудил меня. – Он то в курсе всего того, что здесь происходит? Или только я одна как дура приперлась на девишник?

– Нет, он отношений боится чуть ли не больше тебя – и продолжает ржать. Вот же жизнь наградила подругой! Эх, вот так живешь и мучаешься от ее помощи!

–Ладно пошли, пора чай с тортом нести, а то вообще не выпить, не отдохнуть! Давай торт хватай и пошли.

Заходим в зал. Картина маслом. Олечка чуть не залезла на Яна. Даня пьет вино, пряча улыбку за бокалом. Видя нас радостно встречает. Ян подрывается нам помочь. Но создает толкучку. Кое как расходимся. Ян тянет меня к себе, чтобы впихнуть меня между собой и Олечкой. Кавалер блин! Я сопротивляюсь и наше копошение замечает Лана.

– О, вы всё ещё торт поделить не можете? – и ехидно хихикает.

– В смысле? – Даня пялится на нее, как и уже новая зазноба Яна.

Ланка ржет уже в голос.

– Помнишь Ди рассказывала про козла, который у неё торт отжимал в магазине? Так вот он у нее опять твой торт забирает, ну пытается… – до Дани сразу не дошло, как и до Олечки. А мы с Яном замерли в нелепой позе схватившись за торт. Торт у меня в одной руке, и я как – будто им замахиваюсь, вторая рука отводит руку Яна, а его рука на моей талии.

– О, Диана, так это любимый торт Яна. Я же сладкое не ем, а он сладкоежка. Так, что можно сказать ты для него старалась! – вот это он конечно зря! Ян же расплылся опять в этой дебильной улыбочке «нагибайся, сейчас тебя оттрахаю!»

– Это ты зряяя – озвучила мои мысли подруга, но было поздно. Торт летел с ускорением в наглую морду Козлины!

«Чавк!»

О как приятно! Противный визг Олечки запустил всю сцену. Торт шмякнулся на пол. Даня заржал как породистый конь. Лана взвизгнула «беги!» И я рванула, пока Ян стирал руками с лица остатки торта. Неслась я сайгаком, забегаю в лифт, попутно натягиваю ветровку. Но не судьба… Двери не успевают закрыться, врывается Ян с бешенным взглядом.

Похоже мне настал пиздейшенс!