Марк Пенской
SCP-054-GOC-RU

Особые Условия Содержания

SCP-054-GOC-ru должен размещаться в специализированной охраняемой зоне, расположенной внутри основного комплекса Фонда. Клеточная камера должна соответствовать классу защиты B+, включающему бронированные двери с усиленными замковыми механизмами, автоматизированную систему наблюдения и тревоги, активирующуюся при попытке взлома или несанкционированного доступа. Охрана зоны осуществляется круглосуточно сотрудниками Службы внутренней безопасности Фонда.

Для минимизации риска распространения корродирующего вещества все процедуры с участием SCP-054-GOC-ru осуществляются исключительно в стерильных лабораториях с герметичными дверьми и оборудованием специальной фильтрации воздуха. Лаборатории оснащены роботизированными манипуляторами, снижающими риск прямого контакта персонала с опасным веществом. После завершения любого эксперимента помещения подвергаются глубокой дезинфекции и полной замене оборудования, соприкасавшегося с выбросами SCP-054-GOC-ru.

Доступ к объекту ограничен персоналом с уровнем допуска 3 и выше. Любой контакт с устройством возможен только при наличии письменного разрешения директора сектора исследований. Контроль за соблюдением процедур возлагается на старшего научного сотрудника подразделения.

Описание

SCP-054-GOC-ru представляет собой современный полуавтоматический пистолет, отличающийся уникальным дизайном и материалами исполнения. Внешне он выглядит изящно и гладко, имитируя фактуру белого мрамора, однако на ощупь материал обладает странной липкостью и скользит в руке. Вес пистолета значительно меньше аналогов, сделанных из традиционных металлов, что связано с применением неизвестных композитных технологий.

Патронодержатель вмещает стандартные магазинные кассеты на 97 зарядов. Боеприпасы представляют собой капсулы размером чуть больше стандартных пуль, выполненные из прозрачного синтетического материала, содержащего вязкую тёмно-голубую субстанцию.

Механизм выстрела основан на электрическом разряде, создающем давление, достаточное для разрыва оболочки патрона и высвобождения субстанции наружу. Капсула раскрывается, выпуская облако вязкого вещества, которое покрывает площадь диаметром около метра.

Под воздействием воздуха вещество резко ускоряет свою реакцию, демонстрируя признаки химической активности. За несколько секунд оно вступает в реакции с любыми поверхностями, разрушая структуру большинства существующих материалов: металла, камня, дерева, пластика и даже тканей человеческого организма. Поверхности плавятся, деградируют и превращаются в грязевую кашицу.

Через определённое время (около 2 минут) из образовавшегося пятна начинается проявление отдельных маленьких организмов. Их внешний вид соответствует характеристикам известных аномалий типа SCP-106 и SCP-999. Эти организмы обладают собственной волатильностью и активно перемещаются, проходя сквозь стены и уничтожая любую живую материю на своём пути. После своего проявления они остаются активными! Примерно через пол часа, данные субъекты вырастают в размере до шеи низкого мужчины. ещё около 3-х минут, после чего снова возвращаются в состояние субстанции.

По завершении процесса остатки субстанции образуют устойчивый остаток, медленно растекающийся и образующий глубокую язву в месте поражения.

Экспериментальные данные

Особые усло

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.