Степан Абрамцов
Код Омега

Научно‑фантастический триллер

(Полная версия, 40 000 знаков)

Пролог. За гранью реальности

В глубинах Уральского хребта, на глубине 3 700 метров под многовековым гранитом, скрыт объект, о котором не знают даже высшие чины Минобороны. Это – Комплекс «Омега», последний рубеж обороны человечества.

Созданный в 2047 году по секретному указу Совета Безопасности ООН, Комплекс задумывался как автономный город‑крепость на случай глобальной катастрофы: ядерного конфликта, падения астероида или вторжения внеземной цивилизации.

Его сердце – ядерный реактор «Гефест‑7», способный обеспечивать энергией все системы в течение 100 лет. Его оружие – боеголовка «Последний аргумент» мощностью 500 килотонн. Его тайна – 12 аномальных объектов, собранных по всему миру в ходе операций «Тень» и «Эхо».

Управление строится на системе кодов, каждый из которых запускает строго определённый протокол. От цвета кода зависит судьба тысяч людей и, возможно, всего мира.

Часть I. Штатный режим

Глава 1. День первый. Утро доктора Воронина

Доктор Елена Воронина, 32 года, ведущий исследователь сектора аномалий, входит в шлюз уровня 6. Биометрический сканер мигает зелёным: допуск 5/7.

– Доброе утро, доктор, – звучит из динамиков голос ИИ «Оракул». – Температура в хранилище: 18,5∘C. Влажность: 42%. Все системы в норме. Радиационный фон: 0,12 мЗв/ч.

Елена надевает защитный костюм с свинцовой подкладкой и многослойным экранированием. Сегодня – плановый эксперимент с Объектом 07 («Тень»).

Запись в журнале: «Объект продолжает поглощать световые волны в диапазоне 400–700 нм. Гипотеза: создаёт локальную зону нулевой освещённости. Опасность: возможное расширение зоны поглощения при резонансе на частоте 2,4 ГГц».

Она подключает датчики к прозрачной колбе, внутри которой пульсирует чёрное облако. На мониторах – графики колебаний. Внезапно один из показателей скачком уходит в красную зону.

– «Оракул», зафиксируй аномалию, – говорит Елена. – Частота колебаний поднялась до 2,8 ГГц.

– Подтверждаю, доктор. Рекомендация: прекратить эксперимент.

– Ещё пять минут. Нужно зафиксировать порог резонанса.

Глава 2. Структура Комплекса. Архитектура апокалипсиса

«Омега» разделён на семь уровней, соединённых вертикальными шахтами и горизонтальными тоннелями общей протяжённостью 47 км.

Административный (уровни −1…0):

○ центр управления с панорамными экранами;

○ кабинеты руководства (допуск 7/7);

○ серверные с ИИ «Оракул» (3 дублирующих кластера);

○ архив секретных документов.

Жилой (уровни 1…2):

○ казармы боевого состава (120 койко‑мест);

○ апартаменты для высшего звена (24 номера);

○ медблок с 6 криокамерами и операционной;

○ столовая и зона отдыха.

Научный (уровень 3):

○ лаборатории физики высоких энергий;

○ биоотсек с карантинными камерами;

○ архив данных (5 Пб информации);

○ комната психологической разгрузки.

Арсенал (уровень 4):

○ 24 боевых дрона «Грифон‑М»;

○ 18 экзоскелетов «Титан‑4»;

○ склад боеприпасов (включая термобарические заряды);

○ тир для тренировок.

Энергоблок (уровень 5):

○ реактор «Гефест‑7» (мощность 250 МВт);

○ 4 резервных генератора на изотопном топливе;

○ система охлаждения с жидким гелием;

○ пункт мониторинга радиации.

Хранилище аномалий (уровень 6):

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.