Марк Пенской
SCP-3040-ru

Особые Условия Содержания

Объект №SCP-3040-ru: Бесконечная Подземная Лестница

Класс объекта: Евклид-nunitee

Особые условия содержания:SCP-3040-ru расположен в специальном научном комплексе под кодовым названием "Антарктический Форт-Аполлон", находящемся глубоко под ледяной шапкой Эльбруса в 12 участке предназначеный, для объектов типа "Стандартных неэвклидовых пространств".

Комплекс построен на месте бывшей советской горной станции "Мирный", закрытой в конце XX века – Преднадлежащая Отделу П. (Также, называемый Фондом SCP.)

Уникальность места обусловлена природной изоляцией и низким уровнем фоновых шумов, что обеспечивает максимальную защиту от внешних помех. Комплекс представляет собой многоэтажную подземную лабораторию общей площадью более 1 млн. кв.м., выполненную из титано-танталовых сплавов и сверхпрочных полимеров марки "ПВС-2".

Внешне он напоминает космическую станцию, опущенную глубоко в землю. Условия в лаборатории поддерживаются автоматическими системами жизнеобеспечения, контролируемыми искусственным интеллектом, доктора А.С Фёдорова – под названием ИОН ("Искусственный Органичный Нейроинтерфейс").

Каждый сотрудник, работающий с объектом, проходит трехлетнюю подготовительную программу, включающую тренировки в условиях суррогатного сенсорного воздействия, тренировочные занятия в полномасштабных репликаторах и медицинские процедуры по снижению чувствительности к гипнотическим стимулам.

Лаборатория поделена на четыре секции:

Секция А (Alpha): Лаборатории и кабинеты медицинского наблюдения;

Секция Б (Beta): Научные комплексы для физико-математических исследований, специально разработанной для МОГ "Углорезы". Секция Г (Gamma):Психологическая поддержка и реабилитационные центры персонала и сотрудников класаа Д; Секция Д (Delta):Центральная комната объекта и коммуникационная зона.

На входе установлена система сканирования, фиксирующая биометрию и энергетические показатели каждого посетителя. Проходящие далее получают специальный защитный костюм, разработанный командой ученых-биохакеров, способный частично нейтрализовать аномальные свойства объекта.

Сам объект содержится в отдельном зале диаметром 100 метров, заполненным зеркальным туманом, создаваемым гелиевым генератором низкого давления.

Туман рассеивает свет, препятствуя формированию четких изображений и уменьшая зрительное воздействие объекта на сознание.

Описан

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.