Марк Пенской
SCP-Lift Х

Объект

SCP-Lift Х – ("Лифт Вечного Перехода")

Класс Объекта: Евклид (Расматривается Таумиэль, для безопасного прохода в лиминальное пространство SCP-001-ZAC-ru)

Особые Условия Содержания: Lift-X находится в зоне 80. (Специально, возведёная 38 заводом Фонда).

Весь район, где возможно появление объекта был акупирован. Чтобы, Обеспечивать безопасность и изоляцию объекта возможно исключительно путём сохранения легенды о размещённом здесь штабе Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ).

Для предотвращения паники среди населения и возможных попыток проникновения, было принято решение разместить объект в центре жилого района Новосибирска. Режим секретности: Для поддержания правдоподобности официальной версии существования объекта используются специальные методы дезинформации:

Распространение слухов и фейковых сообщений о реальных операциях ФСБ. Регулярные визиты официальных представителей правоохранительных органов для подтверждения статуса здания. Организация учебных мероприятий с участием местных жителей, посвящённых вопросам национальной безопасности. Персонал: Персонал состоит из сотрудников Фонда, обладающих специальными навыками и прошедших подготовку по работе с объектами класса Кетер и Эвклид.

Все сотрудники обязаны соблюдать строгую конфиденциальность относительно истинной природы объекта и целей его размещения.

Процедура реагирования на нарушение условий содержания:

Любое нарушение режима секретности или попытка проникновения немедленно пресекается силами оперативного подразделения Фонда. Зафиксированные случаи нарушения подлежат немедленному расследованию и устранению последствий утечки информации.

Таким образом, поддержание легенды о штаб-квартире ФСБ позволяет эффективно скрывать существование объекта от широкой общественности и обеспечивает необходимые меры безопасности для предотвращения нежелательных контактов с населением.

Прямой контакт с объектом, Доступен ограничено сотрудникам класса – D. Доступ ко всей информации и прочего, разрешён только персоналу с четвертым уровнем допуска.

Для взаимодействия с объектом разрешено использовать только одобренные процедуры Советом О5, тестирования и специального оборудования.

Любые попытки несанкционированного проникновения будут рассматриваться как нарушение протокола содержания.

Документ № Lift Х-A:

Общее описание:

SCP-Lift-X представляет собой необычный лифт, способный появляться в произвольных зданиях города Новосибирска, вблизи улицы Терешковой и Немировича-Данченко, возле жилого комплекса по адресу ул. (ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ) в час ночи по местному времени.

Внешне лифт выглядит как стандартный металлический аппарат с цифрами от "-1" до "35" на панели выбора этажей. Несмотря на отсутствие видимых механизмов перемещения, лифт функционирует самостоятельно и способен перемещаться сквозь пространство и время.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.