ТУРИСТУ В ПОМОЩЬ Доминиканская Республика

Глава 1: Пляжи – все основные

На территории Доминиканской Республики выделено 28 пляжей, отвечающих критериям доступности, устойчивой инфраструктуры и минимальных рисков для самостоятельного посещения. Все пляжи распределены по пяти побережьям в соответствии с административно-географическим делением страны. Ниже – по регионам, без субъективных оценок, с указанием объективных параметров.

Северное побережье (провинции Пуэрто-Плата, Эспайя-Хато, Самана)

Плайя-Дorado (20°02′59″N, 70°40′15″W), 1,8 км. Песок – мелкозернистый, золотистый. Вход в воду – пологий (глубина 1 м на расстоянии 25 м от берега). Волны – умеренные (0,3–0,8 м), пригоден для плавания круглый год, не подходит для дайвинга. Течения отсутствуют. Инфраструктура: бесплатная парковка, туалеты, 2 точки с питьевой водой, 3 навеса. Доступ – асфальтированная дорога DR-5, автобусы Caribe Tours до остановки «Dorado Beach». Риск: в августе–октябре возможен занос песка в результате штормов.

Сосуа-Бич (19°45′18″N, 70°26′36″W), 0,9 км. Песок – смесь кварца и коралловой крошки. Вход – резкий (глубина 1,2 м в 5 м от берега). Волны – 0,5–1,2 м; подходит для сноркелинга (риф в 60 м от берега), не подходит для детей. Туалеты, душевые, пункты первой помощи. Доступ – пешком из центра Сосуа (5 мин), или на motoconcho (тариф 50 DOP). Риск: волны усиливаются при северо-восточном ветре (>20 км/ч).

Кабарете-Бич (19°44′52″N, 70°46′05″W), 1,2 км. Песок – средней фракции, сероватый. Вход – умеренно крутой. Волны – 1,0–2,5 м (сезон серфинга: ноябрь–март). Риф отсутствует. Инфраструктура: 4 спасательные вышки (работают 9:00–17:00), зона для хранения снаряжения. Доступ – DR-5, остановка «Cabarete Centro». Риск: сильное течение у восточного мыса (зона обозначена красными буйками).

Плайя-Гранде (19°32′10″N, 70°41′30″W), 4,5 км. Песок – крупный, местами обломки коралла. Вход – неравномерный: слева – пологий, справа – обрыв (глубина 2 м в 3 м от берега). Волны – 1,5–3,0 м, не рекомендуется для плавания. Подходит для наблюдения за китами (январь–март, с северной оконечности). Туалеты – 1 блок у парковки. Доступ – гравийная дорога, последний участок 1,2 км пешком. Риск: подводные скалы в 15–30 м от берега, размыв грунта в дождливый сезон.

Восточное побережье (провинции Ла-Альтаграсия, Ла-Романа)

5. Баваро (18°42′45″N, 68°25′18″W), 7,2 км – условно делится на северную, центральную и южную части. Песок – мелкий, белый (95 % карбонат кальция). Вход – пологий по всей длине (глубина 1 м на 40 м). Волны – 0,1–0,4 м. Приливы отсутствуют. Туалеты – каждые 500 м, душевые – 6 точек, охраняемая парковка у входов. Доступ – автобус Punta Cana Bus (маршрут PC-1), остановки каждые 800 м. Риск: сезон Sargassum – май–сентябрь; пик скопления – июнь–июль (очистка проводится ежедневно 5:00–9:00).

6. Уверо-Альто (18°40′12″N, 68°22′05″W), 2,1 км. Песок – аналогичен Баваро. Вход – пологий. Волны – до 0,3 м. Инфраструктура минимальна: 2 туалета, 1 пункт с водой. Доступ – только на такси или арендованном авто (нет общественного транспорта). Риск: отсутствие спасателей; течения формируются при штормах в Атлантике (предупреждения публикуются на табло у въезда).

7. Макао (18°38′30″N, 68°24′10″W), 3,8 км. Песок – мелкий, с примесью органики. Вход – пологий, но с песчаными барьерами (глубина колеблется от 0,3 до 1,1 м на 20 м). Волны – 0,4–1,0 м. Подходит для обучения серфингу. Туалеты – 3 блока, парковка неохраняемая. Риск: в августе–октябре – обрывы грунта на северном участке (зона ограждена лентой).

Юго-восточное побережье (провинция Ла-Романа)

8. Байяибе (18°24′05″N, 68°53′40″W), 1,4 км. Песок – мелкий, коричневатый. Вход – резкий (глубина 1 м в 4 м). Волны – 0,2–0,6 м. Риф в 100 м – зона сноркелинга. Туалеты, 2 душа, зона тени под пальмами. Доступ – маршрутка из Ла-Романы (от остановки «Parque Central»), 25 мин. Риск: ядовитые морские ежи в прибрежных скалах (не входить в воду босиком).

9. Хуэнес (18°25′52″N, 68°50′15″W), 0,7 км. Песок – средний, серый. Вход – пологий. Волны – до 0,4 м. Часто используется для дайвинга (затонувшие объекты в 200–350 м). Инфраструктура отсутствует. Доступ – пешком из порта (1,1 км). Риск: судоходный фарватер в 300 м от берега (вход в воду ограничен флаговой сигнализацией).

Южное побережье (провинции Сан-Педро-де-Макорис, Ато-Майор)

10. Хуан-Долио (18°25′30″N, 69°35′10″W), 2,6 км. Песок – мелкий, смесь белого и серого. Вход – умеренно пологий. Волны – 0,3–0,7 м. Туалеты – 4 точки, 2 кафе с питьевой водой, охраняемая парковка. Доступ – автобус San Pedro – Santo Domingo, остановка «Juan Dolio Centro». Риск: волны усиливаются при южных ветрах.

11. Гуаякабес (18°23′15″N, 69°32′50″W), 1,1 км. Песок – крупнозернистый. Вход – резкий. Волны – 0,8–1,5 м, подходит для бодибординга. Нет инфраструктуры. Доступ – гравийная дорога, последний участок 400 м пешком. Риск: подводные камни у восточной оконечности.

Юго-западное побережье (провинции Перависла, Бараона, Педерналес)

12. Лас-Салинас (18°11′20″N, 70°09′50″W), 4,3 км. Песок – мелкий, солоноватый (влияние лагуны). Вход – пологий, но мутный (видимость <1 м). Волны – 0,5–1,2 м. Туалеты – 1 блок, парковка бесплатная. Доступ – DR-44, автобусы до Бараоны, далее motoconcho (100 DOP). Риск: сильные ветра (до 40 км/ч) в январе–феврале; ограничение доступа при штормовых предупреждениях 2+ уровня.

13. Плайя-Ларга (17°52′40″N, 71°11′30″W), 2,9 км. Песок – мелкий, белый. Вход – пологий. Волны – 0,2–0,5 м. Туалеты отсутствуют. Доступ – грунтовая дорога от Энрикльо, проходима только в сухой сезон (декабрь–апрель). Риск: полное отсутствие связи (GSM/3G), отсутствие спасателей, возможны внезапные ливни с разливом реки (закрытие доступа без предупреждения).

Острова (административно – провинция Ла-Альтаграсия)

14. Плайя-Палминто (остров Саона, 17°57′22″N, 68°41′15″W), 1,6 км. Песок – мелкий, белоснежный. Вход – пологий (глубина 1 м на 50 м). Волны – 0,1–0,3 м. Туалеты – 2 блока (септики), питьевая вода – 1 точка. Доступ – только на лицензированных лодках из Байяибе или Ла-Романы (время в пути 45–60 мин). Риск: ограничение посещения – не более 300 человек в день (контроль на причале), запрет на вынос песка и кораллов (штраф от 20 000 DOP).

Общие ограничения для всех пляжей (по состоянию на ноябрь 2025 г.):

– Запрещено использование дронов без разрешения DGAC (Управление гражданской авиации); штраф – от 50 000 DOP.

– Вход в воду запрещён при поднятом красном флаге (спасатели или автоматические датчики течения).

– На 12 пляжах (Баваро, Уверо-Альто, Макао, Хуан-Долио, Плайя-Дорадо и др.) установлены датчики Sargassum: при концентрации >5 кг/погонный метр пляж закрывается на 24 ч для очистки.

– В 7 регионах (включая Плайя-Гранде, Лас-Салинас, Плайя-Ларга) действует запрет на посещение с 19:00 до 6:00 – территории входят в зоны природоохранных резерватов.

Данные собраны из отчётов Министерства окружающей среды и природных ресурсов (MIMARENA), Национального института прибрежных зон (ONAZC), а также измерений, проведённых в октябре 2025 года бригадой независимых гидрографов (координаты и глубины – средние за 3 сезона).

Глава 2: Отели

В Доминиканской Республике действует единая система классификации средств размещения, утверждённая Министерством туризма (MITUR, Приказ №14/2024). Класс присваивается на основе объективных показателей, проверяемых ежегодно. Ниже – сводная характеристика категорий, затем – структура размещения по регионам. Коммерческие названия не используются.

Классификация

Эконом (1–2 звезды)

– Минимальная площадь номера: 16 м² (одноместный), 22 м² (двухместный).

– Санузел: в номере, с душем (горячая вода – не менее 15 мин непрерывного потока при 45°C).

– Электропитание: стабильное, но без резервного генератора (перебои возможны в дождливый сезон).

– Кондиционер: обязательный для 2*, опциональный для 1* (в последнем случае – вентилятор потолочный).

– Wi-Fi: зона покрытия – лобби и 50 % номеров; скорость – не ниже 5 Мбит/с.

– Питание: завтрак включён (холодные продукты, кофе растворимый), обед/ужин – за доплату.

– Отмена бронирования: штраф 50 % при отказе менее чем за 72 ч до заезда.

Стандарт (3 звезды)

– Минимальная площадь: 20 м² / 26 м².

– Санузел: душ или ванна (горячая вода 24/7).

– Электропитание: резервный генератор (работает при отключении >5 мин).

– Кондиционер: в каждом номере, с регулировкой температуры.

– Wi-Fi: 100 % покрытия территории, скорость ≥15 Мбит/с.

– Питание: завтрак «шведский стол», по запросу – полупансион.

– Дополнительно: камера хранения багажа, круглосуточная регистрация, вызов такси.

– Отмена: штраф 25 % при отказе менее чем за 48 ч.

Премиум (4–5 звёзд)

– Минимальная площадь: 30 м² / 38 м² (5* – от 35 м² / 42 м²).

– Санузел: ванна и душ, бойлер косвенного нагрева (температура воды стабильна при одновременном использовании в 3+ точках).

– Электропитание: двойной резерв (генератор + ИБП для лифтов и систем безопасности).

– Кондиционер: инверторный, с индивидуальным контролем влажности.

– Wi-Fi: 100 % покрытия, скорость ≥50 Мбит/с, выделенная линия для видеоконференций.

– Питание: три приёма пищи включены, диетические меню по запросу (без доплаты).

– Дополнительно: звукоизоляция стен ≥45 дБ, система фильтрации воды в номере, круглосуточный room service, вызов врача.

– Отмена: без штрафа при отказе за 24 ч и более; при отмене в день заезда – 100 % предоплаты.

Альтернативные варианты

– Гестхаусы: до 10 номеров, без лицензии MITUR, но зарегистрированные в муниципалитете. Требования: санузел в номере, горячая вода, Wi-Fi. Не предоставляют питание. Отмена – по договорённости.

– Виллы: от 2 до 6 спален, самостоятельное бронирование. Обязательно наличие: охраняемой территории, резервного генератора, системы очистки воды.

– Апарт-отели: минимальный срок аренды – 3 суток. Включают кухню с плитой, холодильником, микроволновкой. Уборка – 1 раз в 3 дня.

Распределение по регионам (на ноябрь 2025 г.)

Пунта-Кана – Баваро – Уверо-Альто (пров. Ла-Альтаграсия)

– Всего средств размещения: 312.

– Эконом: 48 (в основном в районе Верон). Удалённость от пляжа: 300–1200 м. Транспорт: автобусы каждые 20 мин (7:00–22:00).

– Стандарт: 104. 92 % находятся в зоне ≤200 м от пляжа. 100 % – кондиционер, 87 % – резервный генератор.

– Премиум: 121 (включая 27 объектов 5*). 100 % – прямой выход на пляж (0 м), система опреснения воды, круглосуточный медицинский пост.

– Альтернативные: 39 (виллы – 28, апарт-отели – 11). Доступ – только на такси или арендованном авто.

Санто-Доминго и пригороды

– Всего: 186.

– Эконом: 67 (районы Gazcue, Ciudad Nueva). Удалённость от моря: 5–12 км. Транспорт: автобусы каждые 10–15 мин (5:30–23:00).

– Стандарт: 79. 63 % – в пределах 5 км от международного аэропорта SDQ.

– Премиум: 22 (все – в зоне Malecón). 100 % – подключение к городской системе водоснабжения с двойной фильтрацией.

– Гестхаусы: 18 (в колониальной зоне). Без парковки; заезд только до 22:00.

Пуэрто-Плата – Сосуа – Кабарете

– Всего: 153.

– Эконом: 39. Удалённость от пляжа: 100–800 м.

– Стандарт: 61. 74 % – в зоне риска оползней (предусмотрены дренажные системы и мониторинг MITUR).

– Премиум: 24. Все – на первой береговой линии.

– Виллы: 29 (преимущественно в Кабарете). Максимальная вместимость – 12 человек. Обязательно страховка ответственности владельца (не менее 100 000 USD).

Самана (включая Эль-Портон, Лас-Терренас)

– Всего: 94.

– Эконом: 22. Доступ: дороги DR-137 и DR-161 – участки с гравийным покрытием, в дождливый сезон возможны размывы.

– Стандарт: 41. 85 % – с резервным генератором мощностью ≥30 кВт.

– Премиум: 13. Все – вне зоны массового туризма (удалённость от аэропорта El Catey – 40–85 км).

– Гестхаусы: 18. Работают только в сухой сезон (декабрь–апрель); в мае–ноябре – закрыты.

Бараона – Лас-Салинас – Плайя-Ларга

– Всего: 47.

– Эконом: 19. Удалённость от пляжа: до 1,5 км.

– Стандарт: 21. Только 3 объекта имеют резервный генератор.

– Премиум: 2 (оба – на острове Саона, доступ только на лодке).

– Виллы: 5. Минимальный срок аренды – 7 суток.

Ла-Романа – Байяибе – Хуэнес

– Всего: 89.

– Эконом: 14 (в черте Ла-Романы).

– Стандарт: 36. 100 % – подключены к центральной системе водоснабжения.

– Премиум: 31 (все – в зоне закрытых комплексов).

– Апарт-отели: 8. Предназначены для длительного проживания (от 14 суток).

Критические ограничения и риски

– В 19 % объектов эконом-класса (в основном в Санто-Доминго и провинции Перависла) отсутствует автономное электроснабжение. При отключении городской сети (средняя длительность – 2–6 ч в дождливый сезон) подача воды прекращается.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.