Сергей Каледин
Организация производственного процесса на предприятии. Аттестационные тесты с ответами

Организация производственного процесса на предприятии. Тесты промежуточного контроля по дисциплине «Экономика организации»

Тест 1. Назовите показатель, который используется при оценке принципа непрерывности:

а) коэффициент сопряженности

б) коэффициент серийности

в) коэффициент плотности

г) коэффициент прямоточности

Тест 2. Производственный процесс представляет собой:

а) процесс превращения исходного сырья в готовый продукт

б) распределение работников по видам работ

в) законченный круг производственных операций при изготовлении продукции

Тест 3. Производственная операция − это:

а) работа, направленная на преобразование предметов труда

б) время, затраченное на производство единицы работы

в) процесс, связанный с превращением предмета труда в готовую продукцию

г) часть процесса производства, выполняемая на одном рабочем месте над одним изделием, деталью, узлом и т. д.

Тест 4. Деление производственного процесса на основной, вспомогательный и обслуживающий необходимо для:

а) определения необходимого количества оборудования

б) определения необходимой численности работников и структуры кадров

в) проектирования производственной структуры предприятия

Тест 5. Укажите, какие показатели используются для измерения уровня концентрации:

а) объем годового выпуска продукции

б) величина единичной мощности машин, агрегатов и аппаратов

в) численность работников

г) стоимость основных фондов

д) количество однотипного оборудования

е) потребление энергоресурсов

ж) среднегодовая мощность

Тест 6. Из приведенных ниже вариантов выделите формы специализации производства:

а) технологическая специализация

б) функциональная специализация

в) предметная специализация

г) производственная специализация

д) подетальная специализация

Тест 7. Какой из перечисленных ниже нормативов поточного метода организации производства является основным нормативом?

а) скорость движения поточной линии

б) длительность производственного цикла

в) такт поточной линии

г) шаг конвейера

д) ритм поточной линии

е) общая длина поточной линии.

Тест 8. Основным нормативом системы планово-предупредительного ремонта являются:

а) условная ремонтная единица

б) ремонтный цикл

в) единица ремонтосложности

г) нормативы затрат времени

д) себестоимость ремонтных работ

е) простои оборудования в ремонте

Тест 9. Потребность в инструменте равна:

а) расходному фонду

б) оборотному фонду

в) разнице между плановым и фактическим запасом инструмента

г) другие варианты

Ответы на Тесты

Тест 1. Назовите показатель, который используется при оценке принципа непрерывности:

Ответ: г) коэффициент прямоточности

Тест 2. Производственный процесс представляет собой:

Ответ: а) процесс превращения исходного сырья в готовый продукт

Тест 3. Производственная операция − это:

Ответ: г) часть процесса производства, выполняемая на одном рабочем месте над одним изделием, деталью, узлом и т. д.

Тест 4. Деление производственного процесса на основной, вспомогательный и обслуживающий необходимо для:

Ответ: в) проектирования производственной структуры предприятия

Тест 5. Укажите, какие показатели используются для измерения уровня концентрации:

Ответ:

а) объем годового выпуска продукции

б) величина единичной мощности машин, агрегатов и аппаратов

д) количество однотипного оборудования

ж) среднегодовая мощность

Тест 6. Из приведенных ниже вариантов выделите формы специализации производства:

Ответ:

а) технологическая специализация

в) предметная специализация

д) подетальная специализация

Тест 7. Какой из перечисленных ниже нормативов поточного метода организации производства является основным нормативом?

Ответ: д) ритм поточной линии

Тест 8. Основным нормативом системы планово-предупредительного ремонта являются:

Ответ: б) ремонтный цикл

Тест 9. Потребность в инструменте равна:

Ответ: б) оборотному фонду

Список литературы

CD-ROM. Экономика организаций (предприятий). Электронный учебник. – Москва: Машиностроение, 2024. – 936 c.

Абрютина М.С. Экономика предприятия: Учебник.– Дело и сервис, 2004.

Адамова, Е.Ю. Шпаргалка по экономике организаций (предприятий) / Е.Ю. Адамова. – М.: ЭКОЛИТ, 2024. – 436 c.

Алексейчева Е. Ю. Экономика организации (предприятия) : учебник / Е. Ю. Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. – 5-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 290 с.

Алексейчева Е. Ю., Магомедов М. Д., Костин И. Б. Экономика организации (предприятия). Учебник. – М.: Дашков и Ко. 2020. 290 с.

Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия) / Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б. Костин. – М.: Дашков и Ко, 2024. – 292 c.

Антипина О. Н., Вереникин А. О. Микроэкономика продвинутого уровня. Учебное пособие. – М.: Проспект. 2020. 184 с.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.