Тимофей Безуглый
Честно о здоровье. От изжоги до варикоза: как понять свой организм

Предисловие

Подавители кислоты: как работают главные лекарства для лечения гастрита?

Представьте себе, что ваш желудок – это химическая лаборатория, где для переваривания пищи постоянно вырабатывается мощная соляная кислота.

В норме ее концентрация и действие строго контролируются защитным слизистым барьером стенок желудка. Но при гастрите этот барьер нарушается.

Воспаленная слизистая оболочка оказывается беззащитной перед собственной кислотой, которая буквально начинает ее разъедать.

Человек чувствует это как боль, жжение, изжогу и тяжесть – симптомы, которые могут серьезно снижать качество жизни.

Как усмирить «агрессора», не остановив пищеварение?

Ключевая задача в лечении гастрита, особенно эрозивного или вызванного избыточной кислотностью, – снизить разрушительное воздействие соляной кислоты на воспаленную слизистую. Однако это сложная дилемма.

Кислота жизненно необходима: она активирует ферменты, уничтожает бактерии, поступающие с пищей.

Простые антациды («гасители кислоты» вроде соды или современных гелей) действуют поверхностно и кратковременно, лишь нейтрализуя уже выделившуюся кислоту.

Они не влияют на ее производство и не дают длительного заживляющего эффекта.

Источник кислоты – протонный насос

Чтобы решить проблему, нужно воздействовать на саму фабрику по производству кислоты.

Конечный этап ее секреции в полость желудка происходит в особых клетках – париетальных.

На их мембране работает уникальный молекулярный механизм – протонная помпа (насос). Его задача – активно «закачивать» ионы водорода (протоны, H+) – основу кислоты – из клетки в просвет желудка.

Когда этот насос активен, производство кислоты идет на полную мощность. При гастрите его активность часто становится избыточной, что и усугубляет повреждение.

Точный «стоп-кран» для кислоты – ингибиторы протонной помпы

Именно здесь вступают в действие современные и высокоэффективные лекарства – ингибиторы протонной помпы (далее – ИПП). Их принцип работы можно сравнить с установкой точного и долговременного «стоп-крана» на главную трубу кислотного завода.

Прицельная доставка. ИПП – это пролекарства. Они попадают в организм в неактивной форме и «включаются» только в сильно кислой среде – то есть именно в секреторных канальцах париетальных клеток желудка.

Необратимая блокировка. Активированная молекула ИПП прочно и необратимо связывается с молекулами протонной помпы, блокируя их работу. «Насос» ломается и перестает перекачивать протоны.

Длительный эффект. Поскольку связь необратима, для восстановления выработки кислоты организму нужно время (около 18-24 часов) на синтез новых молекул насоса. Именно поэтому ИПП принимают 1 раз в сутки, и их действие является длительным и устойчивым.

Эффект от лекарств. Концентрация соляной кислоты в желудке снижается на 80-90% и удерживается на этом уровне в течение суток. Это создает идеальные условия для лечения:

Снимается боль и изжога (уходит основной раздражитель).

Создается «окно возможностей» для заживления эрозий и восстановления слизистой оболочки.

Повышается эффективность антибиотиков в схеме лечения гастрита, вызванного бактерией Helicobacter pylori (в менее кислой среде бактерия становится уязвимее).

Важное предостережение: ИПП – это серьезные препараты, неконтролируемый и длительный прием которых без показаний может нарушить естественное пищеварение, усвоение витаминов (B12, магния, кальция) и привести к другим осложнениям.

Их назначает врач на определенный курс для решения конкретной проблемы.

Ингибиторы протонной помпы – не просто «таблетки от изжоги»

Ингибиторы протонной помпы – это не просто «таблетки от изжоги». Это инструмент точного терапевтического воздействия, который, временно отключая главный механизм выработки кислоты, позволяет воспаленному желудку восстановиться.

Их работа – яркий пример того, как современная медицина, понимая биохимические процессы на молекулярном уровне, создает эффективные и целенаправленные лекарства.

Низкий гемоглобин: опасности и что делать?

Низкий уровень гемоглобина в крови называется анемией. Гемоглобин – это белок, содержащий железо, который переносит кислород из легких ко всем органам и тканям организма.

Если количество гемоглобина снижается, ткани начинают испытывать недостаток кислорода, что негативно сказывается на общем состоянии здоровья.

Причины низкого уровня гемоглобина

Существует множество факторов, приводящих к развитию анемии – состояния пониженного гемоглобина в крови. Рассмотрим самые распространенные:

Недостаточное потребление железа с пищей или нарушение его всасывания в кишечнике.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.