Пётр Мальцев
Топ-советов. Перепланировка и (или) переустройство помещений

ВВЕДЕНИЕ

Перепланировка и (или) переустройство помещений представляют собой комплекс мероприятий, направленных на изменение внутренней структуры здания, улучшение условий проживания или повышения функциональности пространства. Эти процессы требуют внимательного подхода, поскольку связаны с необходимостью соблюдения нормативных требований, законов РФ и обязательного согласования с соответствующими государственными органами. Настоящая методичка разработана специально для облегчения процедуры согласования перепланировки и (или) переустройства, обеспечивая пользователей необходимыми знаниями и инструментами для успешного прохождения всех этапов подготовки и утверждения документов. Здесь собраны советы, позволяющие минимизировать риски отказа и оптимизировать затраты времени и ресурсов. Методичка охватывает широкий спектр вопросов разработки проектной документации до оформления разрешительных документов и завершения контрольных проверок. Особое внимание уделяется юридическим аспектам, таким как соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, противопожарных требований и ограничений, предусмотренных градостроительным законодательством. Цель пособия – обеспечить доступность информации и поддержку каждому, кто сталкивается с процедурой перепланировки и (или) переустройства, будь то владелец квартиры, собственник коммерческой недвижимости или представитель строительной организации. Использование представленных советов и инструкций позволит значительно облегчить путь к желаемому результату, сократив финансовые издержки и экономя силы и нервы участников процесса.

СБОР ДОКУМЕНТОВ

Совет 1: Лучше всего подать документы лично. Почему это важно: При личной подаче документов у вас есть уникальная возможность сразу же получить консультации и разъяснения от компетентных сотрудников органов власти. Это позволяет избежать ошибок и сэкономить ваше драгоценное время

Совет 2: Приходите на прием в хорошем расположении духа. Почему это важно: Хорошее настроение создает благоприятную атмосферу для продуктивного общения с сотрудниками органа власти. Вы сможете получить исчерпывающие ответы на свои вопросы и полезные рекомендации профессионалов своего дела

Совет 3: Учитывайте срок рассмотрения заявлении. Почему это важно: Срок рассмотрения заявления зависит не столько от способа подачи (Лично 45 дней, через МФЦ 45 дней или Госуслуги 15 дней), сколько от полноты пакета документов и качества подготовленного проекта. Важно помнить, что заявители нередко получают ответ значительно быстрее установленных сроков

Совет 4: Проявляйте инициативу и звоните своевременно. Почему это важно: Регулярная проверка статуса вашего обращения позволит оперативно устранять возможные недостатки и ускорит процесс согласования вашей документации. Главное правило – действовать вежливо и деликатно

Совет 5: Всегда берите оригиналы документов с собой. Почему это важно: Хотя сотрудники принимают копии документов, наличие оригиналов существенно упрощает процедуру проверки подлинности подаваемых вами бумаг. Обязательно возьмите оригиналы, чтобы ускорить процесс регистрации ваших документов

Совет 6: Будьте внимательны к наличию всех собственников. Почему это важно: Для успешной подачи заявления необходимы подписи всех владельцев недвижимости. Отсутствие хотя бы одной подписи автоматически ведет к отказу в рассмотрении. Заранее позаботьтесь обо всех документах и нотариальных подтверждениях согласия

Совет 7: Подготовьте полный пакет документов. Почему это важно: Чтобы ваш запрос был рассмотрен успешно, убедитесь, что у вас имеются все необходимые бумаги: технический паспорт, выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), утвержденный проект перепланировки и согласие всех собственников. Наличие полного комплекта документов сэкономит вам много времени и нервов

Для того чтобы приняли ваше заявление, обычно требуются следующие документы:

1. Технический паспорт помещения. Если у вас его нет, обратитесь в БТИ для его оформления. Обратите внимание, что технический план, выписки не являются заменой техническому паспорту, это разные документы.

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Хотя этот документ не является обязательным при подаче заявления, он крайне желателен и важен для рассмотрения вашего заявления для специалиста рассматривающего ваши документы, если вы предоставите выписку , то это значительно ускорит процесс рассмотрения. Вы можете заказать его через портал Госуслуг или в многофункциональном центре (МФЦ).

3. Согласие всех собственников помещения. Нанимателям, потребуется согласие всех лиц, указанных в договоре найма. Это важно, даже если кто-то из них находится в отъезде, на службе в армии или за границей. В противном случае ваше заявление может быть отклонено. Детей младше 18 лет ответственность несут родители. Для подтверждения возраста потребуется свидетельство о рождени – доверенное лицо, необходимо предоставить нотариально заверенную доверенность.

4. Проект перепланировки и (или) переустройства помещения. Важно. Для того чтобы избежать лишних хлопот и не тратить время и нервы, лучше сразу предоставить все необходимые документы в полном объёме. Желательно сделать это при подаче заявления. Не стоит откладывать их предоставление, обещая донести позже. Ваше заявление будет зарегистрировано, и начнётся отсчёт срока его рассмотрения. Специалисту будет проще отказать вам, чем ждать документы, которые вы обещали принести через два дня, а на самом деле несёте уже неделю.

ПРОЕКТ

Перепланировка и переустройство помещения – это серьёзный процесс, связанный с юридическими формальностями и техническими нюансами. Часто бывает сложно разобраться самостоятельно, и многие сталкиваются с рисками затягивания сроков и ненужных затрат. Вот рекомендации, которые помогут избежать типичных ошибок и провести процедуру быстро и грамотно.

Совет 1. Если ваша задача масштабна – полная переделка помещений, перемещение стен, санитарно-технических приборов, изменение функционального назначения помещений или значительное увеличение функциональности пространства, обязательно привлекайте квалифицированного инженера с хорошим портфолио работ и рекомендациями клиентов. Услуги такого профессионала обойдутся дороже, однако экономия на качестве проектирования часто ведет к дополнительным расходам и нервотрепкам впоследствии. Помните: хорошо подготовленный проект позволит вам сэкономить деньги и нервы на согласовании перепланировки и последующих ремонтных работах.

Совет 2.Для менее сложных операций вроде переноса межкомнатной двери или демонтажа ненесущей перегородки можно выбрать доступного исполнителя. Но даже в таком случае убедитесь, что специалист имеет базовые знания в области строительного права, противопожарных норм и санитарно-технических требований. Проектирование здесь отличается от простого составления чертежа: каждая деталь должна соответствовать правилам и нормам закона

Для начала давайте разберемся, что представляют собой перепланировка и переустройство. Перепланировка – это изменение площади помещения за счет перемещения стен и корректировки границ комнат. Это процесс изменения пространства в квартире, который требует официального оформления. Переустройство – затрагиваются инженерные системы, такие как водопровод, канализация, отопление, вентиляция и освещение, проще сказать изменяется расположение унитаза, душевой кабины, газовой колонки, полотенцесушителя. Изменение внутренних подводок труб к санитарно-технических приборов.

Совет 3. При планировании перепланировки необходимо учитывать проект помещения до изменений. Этот план должен полностью соответствовать данным из Выписки ЕГРН и Техпаспорта. Также нужно подготовить демонтажный план в случае, если предстоит снос стен или дверных проемов, и монтажный план в случае возведения новых конструкций. Финальным этапом является составление плана после перепланировки. При разработке проекта перепланировки и переустройства важно учесть несколько ключевых моментов. Если планируется перенос сантехнических приборов или расширение санузла за счет коридора, необходимо предусмотреть гидроизоляцию полов. Это важный элемент, который следует обязательно включить в проектную документацию. Также необходимо указать существующие стояки и подводки труб. Особое внимание следует уделить системе вентиляции, описав, как она будет функционировать и соответствовать установленным нормам

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.