Илья Чернов
Золотой Щит

ПРОЛОГ

Фрагмент внутреннего журнала. Уровень доступа: Оператор

Имперский крейсер «Аурелиум»шёл по стандартному транспортному коридору, сопровождаемый тремя кораблями охранения. Полёт был настолько выверенным, что казался нереальным – как будто сама пустота подчинялась приказам навигационного ядра. Для экипажа это был рутинный переход. Очередной отчёт. Очередная партия данных. Очередной шаг к победе, о которой говорили слишком часто, чтобы она оставалась чем-то реальным.

Для него – это было ожидание ошибки.

Не смотри долго. Не углубляйся. Забери только то, за чем пришёл.

Он сидел в техническом отсеке, формально занимаясь проверкой распределения вычислительных потоков. Доступ был временным, узким, но достаточным, чтобы заглянуть чуть дальше дозволенного. Империя любила порядок. Она верила, что порядок – это безопасность. Но любой порядок строился на допущении, что все внутри него подчиняются правилам.

Экран мигнул, обновляя список доступных каталогов. Его взгляд скользил по названиям, пока одно из них не выбилось из общего ряда.

SERAPHIM / HELION CORE / STAGE IV

Он замер.

Слишком глубоко. Слишком рано.

Разум требовал закрыть интерфейс. Вернуться к безопасным файлам. Сделать вид, что ничего не видел. Но пальцы уже двигались, вводя команду доступа. Система помедлила – долю секунды – и открыла данные.

Схемы. Биометрические таблицы. Потоки энергии, привязанные не к машинам, а к человеческим контурам. Он не сразу понял, что именно видит. Мозг сопротивлялся, пытаясь интерпретировать информацию в привычных рамках: реактор, усилитель, носитель.

Нет. Это не носитель.

Он увеличил изображение. Линии гелионного потока проходили сквозь позвоночник фигуры, переплетались с нервной системой, закреплялись в структуре костей. Тело было не защищено от энергии – оно было её частью.

Они не управляют этим. Они встраивают это.

Следующие файлы были хуже.

Это уже не были концепции или теоретические выкладки – это были черновики реальности, сведённые в протоколы и таблицы, где слишком многое помечалось как временно допустимое. Протоколы активации открывались с предупреждениями, которые обычно видят только инженеры на этапе испытаний: «нестабильная архитектура», «неполная адаптация носителя», «вероятность каскадного отказа».

Проект ещё не был готов. Он находился в стадии, где каждое включение – риск, а каждый запуск – ставка.

Этапы активации следовали один за другим, но между ними зияли пробелы, заполненные пометками вроде «данные уточняются» и «требует дополнительной калибровки в боевых условиях». Некоторые параметры были отмечены красным: допустимые диапазоны постоянно расширялись, словно инженеры Империи не столько понимали пределы технологии, сколько раздвигали их силой, проверяя, где именно всё окончательно сломается.

Вероятность выживания носителя не выглядела как цель. Это была переменная с широким разбросом. Диаграммы не сходились в одну кривую – они расползались веером, показывая десятки возможных исходов. В одних сценариях объект стабилизировался. В других – терял сознание, контроль над телом или распадался ещё до завершения инициации.

Потери на этапе запуска выделялись отдельным разделом – не скрытым, не завуалированным, а вынесенным вперёд, как техническая данность. Цифры там были пугающе высокими и сопровождались примечанием: «уровень потерь считается допустимым для пробной серии». Пробной. Не финальной. Не массовой. Уже сейчас.

Допустимые отклонения занимали почти больше места, чем сами рабочие параметры. Насколько можно превысить плотность гелионного потока, прежде чем тело перестанет быть телом. Сколько нейронных связей допустимо потерять без немедленного отказа. Сколько минут объект способен функционировать в состоянии нестабильности, прежде чем начнётся необратимая деградация.

Многие строки в отчётах обрывались одинаково, почти навязчиво повторяя одну и ту же формулировку: «Поведение системы в данном режиме не полностью изучено».

Сначала это выглядело как стандартная оговорка – осторожность инженеров, прикрытие на случай отклонений. Но чем дальше он читал, тем отчётливее становилось: за этими словами скрывалось куда больше, чем просто нехватка данных. Слишком часто они появлялись. Слишком системно. Слишком в ключевых местах.

Некоторые разделы внезапно заканчивались маркером доступа. Интерфейс гасил строки на полуслове, заменяя их плотными блоками шифрования. Файлы существовали – он это видел, – но для его уровня допуска они оставались закрытыми. Метки указывали на более высокий класс секретности, тот самый, о котором предпочитали не говорить даже внутри Империи. Он не знал, что именно там скрыто, но догадывался: если здесь оставляли формулировку «не изучено», то дальше, за зашифрованными слоями, лежали ответы, которые не хотели показывать никому лишнему.

И тогда понимание сложилось само собой – не сразу, не как удар, а как медленное, неотвратимое выстраивание картины. Империя не ждала завершения разработки. Не доводила технологию до стабильности. Не искала безопасных сценариев. Они уже тестировала оружие.

На живых носителях. В реальных условиях. Без права на откат. Это было не «крайнее решение» и не «последний шанс». Это был выбранный путь. Прямо сейчас. Потому что времени оставалось слишком мало, а точность считалась роскошью. Потому что результат имел больший вес, чем любые потери – даже если эти потери ещё не были полностью подсчитаны и скрывались за слоями шифрования.

Он откинулся в кресле, чувствуя, как внутри нарастает холодная пустота. То, что он видел, было лишь поверхностью. А под ней – данные, до которых ему не позволяли дотянуться. И это пугало сильнее всего.

Если даже этот уровень допуска считал риски «не до конца изученными», значит, те, кто видел всё целиком, уже приняли решение.

Читая эти файлы, он чувствовал не ужас – он чувствовал холодное понимание: проект «Серафим» ещё мог сорваться. Мог развалиться. Мог уничтожить сам себя.

Но если его не остановить сейчас – Империя доведёт его до совершенства. И тогда цена будет уже не в процентах неудач, а в целых мирах. Он почувствовал, как холод медленно поднимается по спине.

Это не солдаты. Это не элита. Это расходный материал, которому дали имя.

Серафимы. Так называли то, что должно было появиться на поле боя. Не люди в броне. Не машины. Существа, способные удерживать внутри себя звёздную энергию и высвобождать её без ограничений. Без усталости. Без страха. До полного разрушения носителя.

Система безопасности вновь подала сигнал – на этот раз настойчивее. Его присутствие здесь уже не могло остаться незамеченным. Любая задержка увеличивала риск.

Если я выйду сейчас – я, возможно, доживу до конца рейса. Если передам данные – возможно, не доживу до следующей минуты.

Он откинулся в кресле, закрыв глаза на короткое мгновение. Перед внутренним взором всплывали не лица, а цифры. Миры. Орбитальные станции. Колонии, которые исчезнут, даже не поняв, что произошло.

Молчание – тоже выбор. И он мне не подходит.

Скрытый передатчик был встроен в систему давно. Он никогда не использовался для чего-то подобного. Короткий импульс – и его источник станет уязвимым. Имперские сенсоры не прощали таких вещей.

Он сжал челюсти и начал передачу.

Данные уходили пакетами: схемы, расчёты, координаты исследовательских узлов, имена ответственных подразделений. В конце – короткое сообщение, набранное без шифров и кодов:

Проект «Серафим». Основа – гелионы. Это не оружие сдерживания. Это точка невозврата.

Передатчик отключился сам. Он стёр следы доступа, закрыл интерфейс и вернулся к базовым системам, заставив руки двигаться спокойно, без спешки. Сердце колотилось так, что казалось – его услышит вся палуба.

Теперь – либо они успеют. Либо уже никто не успеет.

Крейсер «Аурелиум» продолжал свой путь, безмятежный и уверенный. В его недрах ещё не знали, что один короткий импульс уже изменил траекторию истории.

И где-то далеко, за пределами имперских маршрутов, Альянс получил сообщение, которое нельзя было игнорировать.

Глава 1: Свет, связанный тьмой

Командный зал станции «Серафис» напоминал храм, возведённый не для богов, а для самой науки. Высокие стены из тёмного металлокерамического сплава уходили вверх, теряясь в переплетении кабелей, гравитационных стабилизаторов и световых панелей. Холодный бело-голубой свет приборов не отбрасывал теней – он стирал их, делая пространство безличным и стерильным.

В центре зала, над круглым стратегическим столом, медленно вращалась голографическая проекция звезды Илума. Она пульсировала золотым сиянием, словно живое сердце, заключённое в прозрачную сферу. Потоки энергии, визуализированные в виде тонких нитей света, сходились и расходились, демонстрируя нестабильную природу звезды.

Перед голограммой стоял лорд-командор Вальтер Кайзер Нокс.

Он был неподвижен, как статуя. Высокий, выпрямленный, в тёмной форме с серебряными знаками командования, Нокс казался частью самой станции. Его руки были сцеплены за спиной, а взгляд – холодный, сосредоточенный – неотрывно следил за вращением Илума. В его лице не было ни тревоги, ни восторга, только расчёт.

– Время, – произнёс он негромко.

Слово прозвучало как приказ.

Главный учёный станции, профессор Элрик Тиран, вздрогнул и сделал шаг вперёд. Его форма отличалась от военной – бело-серый лабораторный китель с эмблемой Научного корпуса Империи Нексуса. Лицо профессора было измождённым, под глазами залегли тени – следствие бессонных ночей и постоянного напряжения.

– Лорд-командор, – начал он осторожно, – перед тем как мы перейдём к следующей фазе, я обязан напомнить о результатах предыдущего эксперимента.

Нокс медленно повернул голову.

– Напоминайте.

Тиран сглотнул.

– Попытка создания боевых юнитов на основе прямой солнечной энергии Илума завершилась катастрофой. Органические структуры не выдержали нагрузки. Он сделал жест, и над столом вспыхнули дополнительные проекции: размытые силуэты людей, распадающиеся на потоки света. – Подопытные утратили физическую форму. Их сознание… если оно вообще сохранилось… растворилось в энергетическом фоне. Мы потеряли всех.

В зале повисла тишина. Даже приборы, казалось, работали тише.

– Вы называете это провалом? – спокойно спросил Нокс.

– С научной точки зрения – да, – ответил Тиран. – Мы не достигли управляемого результата.

– А с военной? – уточнил Нокс.

Профессор замялся.

– С военной… мы получили неконтролируемое оружие.

– Значит, оружие, – подытожил Нокс. – Просто не доведённое до нужного состояния.

Он отвернулся обратно к голограмме звезды.

– Продолжайте.

В разговор вмешался главный инженер станции, Андрос Хелвин. В отличие от Тирана, он выглядел спокойнее – в его движениях чувствовалась уверенность человека, который знает, как работает каждая система вокруг. Он активировал свою панель управления, и над столом развернулась новая, более сложная схема.

– Именно поэтому мы изменили подход, – сказал Хелвин. – Мы больше не работаем с «сырой» энергией Илума.

Схема показала, как потоки света проходят через серию колец и полей.

– Мы создаём гелионы.

Нокс слегка приподнял бровь.

– Дайте определение.

– Гелион – это стабилизированная энергетическая частица, – начал инженер. – Мы берём солнечную энергию Илума и коллапсируем её в контролируемом поле тёмной материи. Он увеличил фрагмент схемы, показывая точку сингулярного сжатия. – Тёмная материя служит якорем. Она не даёт энергии распасться и удерживает её в заданной конфигурации.

– То есть вы связываете свет и тьму, – произнёс Нокс.

– Именно, – подтвердил Хелвин. – В результате мы получаем носитель колоссальной мощности, который можно… интегрировать.

Тиран подхватил:

– Гелионы позволяют нам перестроить структуру тела на клеточном и квантовом уровне. Организм перестаёт быть просто биологическим. Он становится гибридом материи и энергии.

Нокс медленно обернулся.

– И человек остаётся человеком?

Вопрос прозвучал ровно, почти буднично. Но в тишине командного зала его услышали все.

Профессор не ответил сразу. Он задержал взгляд на показателях, на нестабильных колебаниях гелионов, на ещё пустой камере активации.

– Сознание… должно сохраниться, – сказал он наконец. – По всем расчётам. Он помедлил, затем добавил осторожнее: – Однако мы входим на неизученную территорию. Это первая полноценная активация. Возможны… отклонения в восприятии, временные помутнения рассудка. Или их отсутствие.

Нокс смотрел прямо перед собой.

– То есть вы не можете гарантировать исход, – произнёс он.

– Мы можем гарантировать только одно, – ответил профессор. – Процесс необратим.

– Возврата не будет, – уточнил Нокс.

– Нет, лорд-командор.

Нокс кивнул, будто услышал именно то, что ожидал.

– Хорошо.

Он сделал шаг вперёд, и голограмма звезды слегка исказилась, реагируя на его присутствие.

– Эти гибриды вы называете юнитами «Серафим», – произнёс он. – Почему?

Хелвин обменялся взглядом с Тираном.

– Потому что они… горят, – ответил инженер. – Их энергетическая сигнатура напоминает корону звезды. Свет, плазма, гравитационные искажения. Он замялся. – Они выглядят почти… возвышенно.

– Ангелы, – сказал Нокс.

– Если угодно, – кивнул Тиран. – Но ангелы Империи Нексуса.

Нокс долго смотрел на Илума. В его голове не было сомнений – только расчёт вероятностей и последствий.

– Сколько гелионов вы можете произвести в текущей конфигурации? – спросил он.

– При стабильной подаче энергии – достаточно для активации первого «Серафима» в течение нескольких часов, – ответил Хелвин. – Но система работает на пределе. Любое внешнее вмешательство…

– Потока гелионов хватит на запуск первых «Серафимов», – сказал Хелвин. – Но генератор работает на пределе допуска. Любое внешнее вмешательство приведёт к срыву фокусировки.

– Недопустимо, – закончил Нокс. – Именно поэтому охрана станции будет усилена.

Он активировал свой командный интерфейс. На периферии зала вспыхнули новые тактические проекции: дроны «Валькирия», боевые турели, маршруты патрулей.

– Если «Серафис» падёт, проект будет утрачен, – сказал он. – Если проект будет утрачен, Империя проиграет войну не сейчас – позже. Он повернулся к учёным. – А позже для нас означает смерть.

Тиран почувствовал, как по спине пробежал холодок.

– Запускайте генератор гелионов, – приказал Нокс. – И готовьте первый юнит «Серафим». Он посмотрел на звезду Илума, сияющую в голограмме. – Нексусу нужны свои ангелы.

Где-то в глубине станции начали пробуждаться системы, о существовании которых большинство экипажа даже не подозревало.

Проект «Серафим» вступал в решающую фазу.

Глава 2: В тени «Серафиса»

Штаб Альянса «Феникс» находился глубоко внутри астероида, когда-то служившего горнодобывающей станцией. Здесь не было стерильной симметрии Империи Нексуса – коридоры были неровными, стены покрыты следами сварки и старых попаданий, а свет ламп часто мигал, напоминая, что это место создавалось не по чертежам, а в спешке и под давлением войны.

Но именно здесь кипела жизнь.

В центральном зале управления гудели консоли, офицеры переговаривались короткими фразами, передавая приказы и отчёты. Голографические экраны проецировали карту сектора: маршруты патрулей Империи Нексуса, зоны нестабильности, скрытые переходы.

Капитан Рейна Талос стояла у одного из экранов, скрестив руки на груди. Её взгляд был сосредоточенным, почти жёстким. На голограмме перед ней медленно вращалась станция «Серафис», отмеченная красным маркером угрозы.

– Повтори, – сказала она.

Перед ней стоял разведчик, худощавый мужчина с усталым лицом и имплантом связи у виска.

– Передача подтверждена, – повторил он. – Империя активировала новый энергетический проект. Название – «Серафим». Ключевой элемент – частицы, которые они называют гелионами.

Рейна прищурилась.

– Гелионы?

– Да. По нашим данным, это не просто источник энергии. Это… – он замялся, подбирая слова, – гибрид солнечной энергии и тёмной материи.

Она повернулась к главному экрану, где уже собирались старшие офицеры.

В центр зала вышел адмирал Селар Лоран, главнокомандующий Альянса. Его форма была простой, без лишних знаков отличия, но в его движениях чувствовалась спокойная уверенность человека, за которым готовы идти.

– Все сюда, – сказал он негромко, но голос разнёсся по залу.

Гул разговоров постепенно стих.

– Мы получили подтверждённые разведданные, – продолжил адмирал. – Верховное командование Нексуса запускает проект на станции «Серафис». Он активировал голограмму, и изображение станции увеличилось, обнажая внутренние секции. – Цель проекта – создание боевых юнитов нового поколения. Они называют их «Серафимами».

По залу прошёл тихий ропот.

– Если Империя Нексуса доведёт проект до конца, они получат армию, которая не устаёт, не боится и способна выживать там, где обычный солдат погибает за секунды. Он сжал кулак. – Мы не можем этого допустить.

Генерал Волк на мгновение замолчал, не сводя взгляда с проекции галактической карты. Тысячи звёзд мерцали спокойно и безразлично, словно сама Вселенная не замечала надвигающейся катастрофы. Но он знал: для Империи Нексуса это был не свет в пустоте и не объект изучения – это был ресурс. Топливо. Сырьё для войны. Каждая звезда в их понимании представляла собой потенциальный узел силы, который можно было вскрыть, подчинить и превратить в источник бесконечной энергии.

Нексус давно перестал зависеть от традиционных линий снабжения. Они научились напрямую извлекать энергию светил и направлять её в производство – от орбитальных пушек и защитных полей до двигателей боевых кораблей и автономных станций. Их техника могла действовать в зонах, где иные флотилии теряли связь, перегревались или просто распадались под нагрузкой. Там, где другие видели предел возможностей, Империя видела точку опоры.

И проект «Серафим» вписывался в эту логику идеально: ещё один способ встроить войну в саму структуру Вселенной, используя звёзды не только для питания машин, но и для создания солдат, способных идти дальше любых границ.

– Какой план? – спросила Рейна.

Слова прозвучали чётко и резко, словно щёлкнул переключатель. Генерал Волк моргнул и отвёл взгляд от мерцающих звёзд на голограмме. Карта галактики снова стала тем, чем и должна была быть, – полем боя, а не символом надвигающегося конца.

Он медленно выдохнул, собирая мысли, и повернулся к командному столу.

– Многоуровневый, – ответил генерал. – Разведгруппа первой проникает на станцию и подтверждает расположение генератора гелионов. Он кивнул в сторону Рейны. – Капитан Талос, вы возглавите ударную группу.

Рейна не удивилась. Она лишь коротко кивнула.

– Задача – захват или уничтожение генератора, – продолжил Лоран. – Если уничтожение приведёт к неконтролируемому выбросу энергии – приоритет захват. Он посмотрел ей прямо в глаза. – Мы не знаем, что произойдёт, если гелионы выйдут из-под контроля.

– А «Серафимы»? – спросил Волк.

Адмирал медленно выдохнул.

– Если столкнётесь – действуйте по обстановке. Пауза. – Но помните: это могут быть люди.

Эти слова ударили сильнее любого приказа.

Позже, уже в оружейном отсеке, Рейна проверяла снаряжение. Движения были отточенными, почти автоматическими. Винтовка, запасные энергоячейки, клинок ближнего боя.

Люди, – снова и снова звучало в голове. А если среди них добровольцы? Или пленные?

– Думаешь слишком громко, – раздался знакомый голос.

Рядом с Рейной появился Джарис Вейл. Он опёрся о ящик с экипировкой, внимательно глядя на неё.

– Есть о чём, – ответила она.

– «Серафимы»? – спросил он.

Она кивнула.

– Если Империя Нексуса смогла сделать из людей оружие… где граница?

Джарис пожал плечами. – Граница там, где они решили её стереть. Он чуть улыбнулся. – Наша задача – остановить их. Остальное – потом.

Рейна посмотрела на него и впервые за долгое время позволила себе короткий выдох.

– Ты со мной? – спросила она, хотя знала ответ.

– Всегда, – сказал Джарис.

Где-то далеко, за толстыми стенами астероида, холодная звезда Илума продолжала сиять, не подозревая, что её свет уже стал оружием.

Альянс готовился к атаке, и каждый понимал: после «Серафиса» война уже не будет прежней.

Рейна с Джарисом шагнули по коридору к ангару. Металл стен был холодным и неуютным, несмотря на гул работающих генераторов. Световые панели бросали тусклые блики на оружие, боевые костюмы и капсулы для прыжков, аккуратно расставленные в строгом порядке. Всё здесь было создано для войны: ничто не отвлекало от цели.

– Ты слишком нервничаешь, – сказал Джарис, глядя на Рейну, пока они шли вдоль ряда снаряжения.

– Нервничаю? – Рейна остановилась и посмотрела на него. – Атака на станцию, где Нексус производит гелионы и оживляет «Серафимов», – это нормально?

– Нормально, – ответил Джарис с лёгкой улыбкой. – Просто делаем то, что должны. Всё остальное – лишнее.

Мысли Рейны метались: Если мы не успеем, проект «Серафим» станет реальностью. Люди, превращённые в оружие, смогут уничтожить целые сектора.

– Надеюсь, твой оптимизм не заразителен, – наконец сказала она, сдерживая лёгкий смешок.

– Должен быть, иначе мы оба не выживем, – ответил Джарис.

Они подошли к разведывательному космолету, стоявшему в ангаре, как идеально отполированный хищник. Его серебристый корпус блестел под тусклым светом панелей, обтекаемые формы сливались с металлической поверхностью пола. Дверца автоматически поднялась, открывая узкий кокпит, где каждый миллиметр был рассчитан на скорость и эффективность.

Они синхронизировали нейроимпланты с интерфейсами космолета. Дисплеи ожили: контрольные показатели, маршруты патрулей дронов, зоны активности турелей, расположение генератора гелионов.

– Всё в норме, – пробормотала Рейна. – Даже если Нексус активирует юнит «Серафим», мы будем готовы.

– Будем, – подтвердил Джарис. – Но готовность – это не гарантия. Это шанс.

Молчание снова наполнило капсулу. Рейна смотрела на голограмму станции, линии турелей, красные зоны опасности.

– Думаю о них, – тихо сказала она. – О тех, кого они превратили в «Серафимов». Люди… и теперь – оружие.

– Их задача и наша – разные, – сказал Джарис. – Но мы обязаны быть лучше.

Синхронизация завершена. Интерфейс космолета сообщил: «Время до выхода – пять минут».

– Пять минут, – пробормотала Рейна, ощущая холод металла и лёгкий гул энергии вокруг. – Нет пути назад.

Глава 3: На грани катастрофы

Командный центр станции "Серафис"вновь погрузился в работу. На голографическом экране кружились маршруты патрулей, дроны «Валькирия» взмывали в симулированные боевые коридоры, а системы турелей проверяли свои орудия. В глубине зала инженеры и учёные проверяли генератор гелионов, следя за каждой цифрой, каждым всплеском энергии.

Лорд-командор Вальтер Кайзер Нокс стоял у проекции станции. Его взгляд неотрывно сканировал показатели. Он понимал: любая ошибка в управлении гелионами может стать катастрофой.

– Энергетическая стабилизация на 92%, – сообщил Хелвин, слегка напряжённо поправляя панель. – В ближайший час мы можем начать интеграцию первого «Серафима».

– Хорошо, – сухо сказал Нокс. – Усилите охрану. Дроны «Валькирия» на максимальные патрульные маршруты. Боевые турели – активированы.

Он сделал шаг к центральной панели.

– На случай саботажа резервные генераторы должны быть готовы. Любое вмешательство будет ликвидировано мгновенно.

– Понял, лорд-командор, – кивнул Тиран. – Гелионы… – он замялся, – они стабильны, но крайне чувствительны к внешнему воздействию.

– Мы не потерпим ни малейшей нестабильности, – сказал Нокс. – Проект «Серафим» – это оружие Империи. Не эксперимент. Не игра.

На экране мелькнули красные зоны – места, где присутствовали слабые щели в щите станции. Нокс посмотрел на них с холодным расчётом.

– Усилить поля защиты здесь и здесь. И подготовьте резервные контуры. Если кто-либо из наших «ангелов» выйдет из строя… – он не закончил, но смысл был ясен.

Хелвин кивнул, делая пометки на панели.

– Первые юниты «Серафим» будут активированы по плану через тридцать минут.

Нокс повернулся к Тирану:

– Надеюсь, вы понимаете, что теперь ошибки недопустимы.

– Абсолютно, лорд-командор, – ответил учёный. – Каждое движение зафиксировано. Каждое поле стабилизировано.

Лорд-командор Вальтер Нокс погрузился в свои мысли и перестал слышать происходящее вокруг. Он обдумывал, всё ли удалось продумать и предвидеть: маршруты патрулей, стабильность генератора гелионов, возможные действия врага. Время тянулось медленно, каждый миг ощущался как напряжённая пауза перед бурей.

Процедуры шли по протоколу, один за другим подтверждались этапы фокусировки и накопления энергии. Всё выглядело идеально… пока внезапно на одном из экранов не вспыхнули тревожные метки.

– Вражеская активность! – доложил офицер наблюдения. – Капсулы Альянса вошли в сектор четыре и семь.

Нокс даже не повысил голоса:

– Перехватить. – Он сделал паузу, оценивая ситуацию. – Не давайте им приблизиться к генератору.

По станции разнесся глухой гул дронов «Валькирия». Они устремились к патрульным маршрутам, выстраиваясь в плотные боевые цепи, их железные корпуса отражали тусклый свет панели, словно ожившие стражи. Турели поворачивались на звук команд, энергетические ядра наливались светом, готовые к любому вторжению.

Космолеты Альянса приближались к станции. Красные точки мигали на экранах, указывая на их маршруты. Две группы шли к северному сектору, одна – на южный.

Нокс, не сводя глаз с голограммы, наблюдал за каждым движением. Сердце станции пульсировало золотым светом гелионов, готовое взорваться силой жизни… или разрушения.

– Они разделяются, – доложил офицер. – Скорость высокая, манёвры точные.

– Контролируйте каждый проход, – приказал Нокс. – Не допускаем их к генератору гелионов.

Хелвин снова посмотрел на панели. Его пальцы бегали по сенсорным клавишам, проверяя плотность потоков, синхронизацию и фазовые сдвиги энергии.

– Энергетическая стабилизация достигнута на сто процентов, – сообщил он, голос ровный, но напряжённый. – Первый «Серафим» можно запускать.

– Хорошо, – кивнул Тиран, проверяя последние показатели. – Все системы готовы. Поток гелионов стабильный.

– Дроны и турели – на позиции, – добавил Хелвин. – Сигнал тревоги подтверждён.

На экранах мигали точки движения: капсулы Альянса приблизились к ключевым секторам. Каждое движение фиксировалось, дроны меняли маршруты, турели разворачивались, готовые к стрельбе.

Нокс поднял взгляд, его глаза были холодны, как лед. В голове промелькнули все возможные исходы. Но сомнений не было: эксперимент должен состояться.

– Начинаем создание «Серафима», – сказал он твёрдо, отдавая команду.

Хелвин нажал серию клавиш, энергия Илума устремилась в фокус. Поток гелионов засветился ярким золотым светом, наполняя зал сиянием.

Станция словно ожила: каждая турель, каждый дрон, каждый механизм – всё готово к бою. В этом моменте, когда свет Илума отражался от стен, «Серафим» готовился появиться на свет, первый из нового поколения военной силы Империи Нексуса.

Луч света из звезды Илума устремился к устройству генерации гелионов на станции «Серафис». Его золотой поток проникал сквозь фортификационные стекла лаборатории, отражаясь на холодных металлических стенах. Внутри зала гул энергии вибрировал по всем поверхностям, создавая ощущение, будто сама станция погружена в живое, напряжённое дыхание.

Андрос Хелвин стоял у панели управления, руки его скользили по сенсорным клавишам с механической точностью.

– Начинаем поглощение энергии, – объявил он ровным голосом.

Вокруг него суетились учёные в бело-серых кителях. Каждый проверял показатели: температура в каналах фокусировки, плотность частиц гелионов, стабильность потока. Мониторы мигали графиками, цифрами и голографическими индикаторами. Поток энергии был почти идеален, каждая деталь синхронизирована.

– Поток стабилен, – доложил Тиран, внимательно следя за графиками на голограмме. – Никаких колебаний. Температура держится в допустимых пределах, плотность частиц постоянна, фазовые сдвиги минимальны. Поток энергии соответствует расчетным параметрам. Мы готовы к следующему этапу.

Голограммы на стене мигнули интенсивным оранжевым светом, отражая движение объектов в пространстве вокруг станции. Корабли Альянса стремительно приближались, выстраиваясь в плотные формации атаки. Каждое манёвренное движение, каждая капсула и корабль отслеживались дронами станции.

– Они ускоряются и меняют траекторию, – сообщил офицер, не отводя глаз от экрана. – Сосредоточенная атака на северный и южный сектор станции.

На голограмме линии движения флота Альянса перекрещивались, образуя сложный узор, как если бы враг пытался найти слабое место в обороне. Каждый сигнал на экране – потенциальная угроза для генератора гелионов, и каждый миг мог стать решающим.

– Сколько их? – холодно спросил Нокс, подходя к командному посту.

– Четыре боевых группы, лорд-командор. Они держат скорость и направление. Прямой путь к северному и южному сектору станции, – отрапортовал офицер.

Хелвин, не поднимая глаз, продолжал корректировать поток энергии. Его пальцы летали по панели, корректируя фазу и плотность частиц.

– Температура в норме. Поток стабильный, – доложил он. – Но внимание: любое внешнее вмешательство может вызвать срыв.

Стенки лаборатории вибрировали от гулкого резонанса гелионов. Поток энергии отражался на лицах учёных, создавая золотые отблески на измождённых лицах, настраивая на тревожный, почти сакральный ритм: каждый миг мог стать критическим.

– Дроны «Валькирия» на позиции! – отдал команду Нокс. – Турели активировать. Любое вторжение – уничтожаем.

Металлические стражи станции ожили: дроны разлетелись по маршрутам патруля, их корпуса сверкали под светом гелионов. Турели разворачивались, наливали энергетические ядра, готовые выстрелить с молниеносной точностью.

Поток гелионов усиливался, вибрации энергии усиливали напряжение. Стены станции словно откликались на пульсацию света, создавая ощущение, что сама станция готовится к бою.

– Энергетическая стабилизация держится на пределе, – сообщил Тиран. – Мы можем запускать первый «Серафим».

Хелвин выдохнул, сжав ладони на панели, наблюдая за потоками энергии, которые готовились стать оружием.

– Время пошло, – сказал Нокс. – Всё или ничего.

Зал на мгновение погрузился в тишину, слышен был лишь низкий, ровный гул, исходящий от фокуса гелионов. На экранах станции мелькали красные точки движения Альянса, дроны и турели оживали, каждый механизм подчинялся одной цели: защитить генератор и подготовить первый «Серафим».

Нокс сжал кулаки. Взгляд

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.