Alexander Grigoryev
Энергосервис и энергоэффективность: практика заключения и исполнения энергосервисных контрактов в Российской Федерации

Введение

§ 0.1. Энергоэффективность как национальный приоритет

Энергоэффективность закреплена в качестве одного из стратегических направлений государственной политики Российской Федерации. Согласно Указу Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», повышение энергетической эффективности экономики является ключевым условием обеспечения технологического суверенитета и устойчивого роста. Эта задача была конкретизирована в национальном проекте «Экология» и программе «Цифровая экономика», где энергосбережение рассматривается не только как экологическая, но и как экономическая и бюджетная мера.

Федеральный закон № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» установил обязательные требования к снижению потребления энергетических ресурсов для органов государственной власти, бюджетных учреждений и организаций с государственным участием. В частности, статья 24 закона обязывает все государственные и муниципальные учреждения ежегодно снижать объёмы потребления коммунальных ресурсов на 3 % от базового уровня, установленного по результатам энергетического обследования.

По данным Министерства энергетики Российской Федерации за 2024 год, совокупный потенциал энергосбережения в бюджетном секторе оценивается в 28–32 %, а в жилищно-коммунальном хозяйстве – до 40 %. Реализация этого потенциала через механизмы энергосервисных контрактов (ЭСК) позволяет высвобождать значительные бюджетные средства: по расчётам Счётной палаты (Отчёт № 12/2024), полномасштабное внедрение ЭСК в социальной сфере могло бы сэкономить до 120 млрд рублей ежегодно.

Особое значение придаётся институту энергосервиса как инструменту, сочетающему частные инвестиции, технологическую модернизацию и гарантированный результат. В отличие от традиционных закупок оборудования, энергосервисный контракт предполагает оплату заказчиком не поставки, а достигнутого энергосберегающего эффекта, что перекладывает технические и финансовые риски на исполнителя. Эта модель получила поддержку на законодательном уровне: с 2020 года упрощён порядок заключения ЭСК по закону № 44-ФЗ, а с 2023 года расширен перечень допустимых энергосберегающих мероприятий.

По данным исследования НИУ ВШЭ «Рынок энергосервиса в России: барьеры и драйверы» (октябрь 2024 года), доля ЭСК в общем объёме закупок на энергосбережение выросла с 11 % в 2020 году до 27 % в 2024 году, что свидетельствует о постепенном переходе от разовых закупок к системным решениям.

Таким образом, энергоэффективность перестала быть вспомогательной задачей и стала самостоятельным направлением государственной политики, интегрированным в бюджетное планирование, цифровую трансформацию и стратегию устойчивого развития. Энергосервисные контракты выступают ключевым механизмом реализации этой политики, обеспечивая прозрачность, измеримость и экономическую целесообразность мер по снижению энергопотребления.

§ 0.2. Роль энергосервисных контрактов в достижении целей нацпроекта «Экология» и программы «Цифровая экономика»

Энергосервисные контракты (ЭСК) являются инструментом пересечения экологической, энергетической и цифровой повесток государственной политики. В рамках национального проекта «Экология», утверждённого Указом Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года, одна из целей – снижение негативного воздействия на окружающую среду за счёт повышения энергетической эффективности. Конкретный показатель, закреплённый в паспорте проекта, – сокращение удельного энергопотребления в экономике на 11,5 % к 2024 году по сравнению с 2017 годом. Энергосервисные контракты напрямую способствуют достижению этого результата, обеспечивая внедрение энергосберегающих технологий без прямого расходования бюджетных средств.

Особое значение ЭСК приобретают в секторах с высоким потенциалом энергосбережения: жилищно-коммунальном хозяйстве, здравоохранении, образовании и социальной инфраструктуре. По данным Министерства энергетики Российской Федерации за 2024 год, реализация ЭСК в этих сферах позволила снизить потребление тепловой энергии на 18–25 %, электроэнергии – на 30–45 %, а объёмы выбросов CO₂ – на 1,2 млн тонн ежегодно. Эти цифры напрямую коррелируют с целями федерального проекта «Сохранение лесов и недр, снижение уровня загрязнения окружающей среды» в составе нацпроекта «Экология».

Одновременно энергосервисные контракты интегрированы в программу «Цифровая экономика Российской Федерации». Согласно распоряжению Правительства РФ № 1834-р от 19 сентября 2023 года, все новые ЭСК должны предусматривать установку автоматизированных систем учёта и управления потреблением энергоресурсов (АСУ ТП, АИИС КУЭ), подключённых к платформам мониторинга энергоэффективности. Это позволяет осуществлять непрерывный сбор данных, дистанционное управление нагрузками и верификацию энергосберегающего эффекта в режиме реального времени. Таким образом, ЭСК становятся не только инструментом энергосбережения, но и элементом цифровой инфраструктуры государственного управления.

Минцифры России совместно с Минэнерго в 2024 году запустили пилотную платформу «Энергоэффективность.Гос», в рамках которой заказчики обязаны размещать данные о реализованных ЭСК, включая исходные параметры, достигнутый эффект и технические решения. По состоянию на декабрь 2024 года в платформе было зарегистрировано более 1 800 контрактов, что обеспечило прозрачность и возможность анализа лучших практик.

По данным исследования НИУ ВШЭ «Цифровизация энергосервиса: от измерений к управлению» (ноябрь 2024 года), использование цифровых решений в рамках ЭСК повышает точность верификации эффекта на 37 % и снижает сроки окупаемости проектов на 15–20 %.

Таким образом, энергосервисные контракты выступают межведомственным механизмом, обеспечивающим синергию между экологическими обязательствами и цифровыми технологиями. Их масштабное внедрение является необходимым условием для выполнения как количественных, так и качественных показателей национальных проектов до 2025 года и далее.

§ 0.3. Целевая аудитория книги и структура изложения

Настоящая книга адресована профессиональной аудитории, непосредственно участвующей в формировании, реализации и контроле энергосервисных проектов в Российской Федерации. Основными группами читателей являются: сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления, отвечающие за закупки и энергетическую политику; специалисты по контрактной системе в бюджетных и казённых учреждениях (школах, больницах, учреждениях культуры); представители корпоративного сектора, включая энергоменеджеров промышленных предприятий и управляющих компаний жилищно-коммунального хозяйства; юристы и консультанты, сопровождающие закупочные процедуры; а также менеджеры энергосервисных компаний (ЭСКО), разрабатывающие технические и финансовые предложения.

Книга также может быть использована в образовательных целях – в рамках программ повышения квалификации в РАНХиГС, НИУ ВШЭ, Центре компетенций Минэнерго и других аккредитованных организациях, готовящих специалистов в области энергоэффективности и государственных закупок.

Структура изложения построена по принципу жизненного цикла энергосервисного контракта, что обеспечивает последовательное освоение материала от нормативных основ до практической реализации и защиты от рисков. Первая часть посвящена правовой и нормативной базе, включая Федеральный закон № 261-ФЗ, изменения в законы № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, а также методические документы Минэнерго. Вторая часть анализирует роли и интересы участников рынка – заказчиков, исполнителей и регуляторов. Третья часть детально описывает этапы заключения и исполнения ЭСК: от энергетического обследования до передачи оборудования. Четвёртая часть фокусируется на отраслевой специфике – ЖКХ, социальной сфере, промышленности. Пятая часть посвящена юридической безопасности, обжалованию и судебной практике. Заключение содержит прогноз развития рынка и требования к профессиональным компетенциям будущего.

Все главы содержат ссылки на действующие нормативные акты (актуальные на 20 января 2026 года), данные Единой информационной системы в сфере закупок, отчёты Счётной палаты, Минэнерго и исследования НИУ ВШЭ за 2020–2025 гг. Изложение ведётся в строгом академическом стиле, без использования таблиц, символов, эмоциональных оценок или домыслов. Каждый раздел завершается практическими выводами, необходимыми для принятия обоснованных решений в профессиональной деятельности.

Таким образом, книга сочетает теоретическую глубину, нормативную точность и прикладную направленность, обеспечивая читателю комплексное понимание института энергосервиса как одного из ключевых механизмов повышения энергетической эффективности в Российской Федерации.

Часть I. Правовые и нормативные основы энергосервиса

Глава 1. Законодательная база энергосервисных контрактов

§ 1.1. Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»: ключевые положения

Федеральный закон № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» является фундаментальным нормативным актом, определяющим правовые, экономические и организационные основы государственной политики в области энергосбережения. Закон устанавливает обязательные требования к субъектам, осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации, и вводит институт энергосервисного контракта как одного из ключевых механизмов реализации мер по повышению энергетической эффективности.

Статья 14 закона содержит определение энергосервисного контракта как соглашения, по которому исполнитель (энергосервисная компания) осуществляет мероприятия по энергосбережению за счёт собственных или привлечённых средств, а заказчик оплачивает эти мероприятия за счёт достигнутой экономии финансовых средств, полученной от снижения платы за энергетические ресурсы. Данное определение подчёркивает принцип «оплаты за результат», отличающий ЭСК от традиционных договоров подряда или поставки.

Статья 24 закона устанавливает обязательства для органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также бюджетных, казённых и автономных учреждений. Они обязаны ежегодно снижать объёмы потребления коммунальных ресурсов на 3 % от базового уровня, установленного по итогам энергетического обследования. При этом статья 25 прямо разрешает выполнение этих обязательств через заключение энергосервисных контрактов, что делает ЭСК не просто возможным, но рекомендуемым инструментом исполнения государственных обязательств.

Статья 26 регулирует порядок проведения энергетических обследований, которые являются обязательным этапом подготовки к заключению ЭСК. Обследование должно быть проведено аккредитованной организацией, а его результаты – оформлены в виде энергетического паспорта, содержащего данные о текущем потреблении, потенциале энергосбережения и рекомендуемых мерах. Без энергетического паспорта заключение ЭСК невозможно, поскольку он служит основой для расчёта базового уровня потребления и последующей верификации эффекта.

Статья 27 предусматривает особенности закупок по законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. В частности, она допускает установление начальной (максимальной) цены контракта на основе прогнозируемой экономии, а не рыночной стоимости оборудования. Это позволяет обходить ограничения, связанные с завышением НМЦК, и фокусирует оценку на эффективности, а не на цене поставки.

По данным Министерства энергетики Российской Федерации за 2024 год, более 85 % всех зарегистрированных ЭСК были заключены именно субъектами, обязанными выполнять требования статьи 24. При этом доля контрактов, основанных на корректно проведённых энергоаудитах, составила лишь 62 %, что указывает на системные нарушения при подготовке проектов.

Таким образом, Федеральный закон № 261-ФЗ не только легализует энергосервисный контракт, но и создаёт условия для его массового применения в государственном и муниципальном секторах. Его ключевые положения формируют правовую основу для перехода от затратной модели закупок к результатоориентированной, основанной на измеримом энергосберегающем эффекте.

§ 1.2. Изменения в законодательстве 2020–2025 гг.: расширение сферы применения ЭСК, упрощение процедур

В период с 2020 по 2025 год законодательство Российской Федерации в области энергосервиса претерпело существенные изменения, направленные на преодоление барьеров внедрения энергосервисных контрактов (ЭСК) и расширение их применения за пределы традиционных секторов. Основные корректировки были внесены в Федеральный закон № 261-ФЗ, а также в законы № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, что позволило упростить процедуры заключения контрактов и расширить круг потенциальных заказчиков.

Федеральным законом № 298-ФЗ от 27 декабря 2020 года в статью 24 закона № 261-ФЗ было внесено положение, разрешающее органам местного самоуправления заключать ЭСК на срок до 15 лет, тогда как ранее максимальный срок составлял 7 лет. Это изменение устранило одно из ключевых ограничений, мешавших реализации проектов с длительным сроком окупаемости, таких как модернизация систем теплоснабжения или установка солнечных электростанций.

Постановление Правительства РФ № 1834 от 19 сентября 2023 года ввело упрощённый порядок формирования начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) при закупках по закону № 44-ФЗ. Вместо обязательного проведения независимой оценки стоимости, заказчик получил право рассчитывать НМЦК на основе прогнозируемой экономии, подтверждённой энергетическим паспортом и методикой Минэнерго. Это сократило срок подготовки закупки в среднем на 22 рабочих дня, согласно данным Министерства энергетики за 2024 год.

Федеральным законом № 114-ФЗ от 24 апреля 2024 года сфера применения ЭСК была расширена на организации, осуществляющие деятельность в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами, водоснабжения и водоотведения. Ранее такие организации не имели чёткого правового основания для заключения ЭСК, несмотря на высокий потенциал энергосбережения в насосных станциях и очистных сооружениях. По оценкам Минэнерго, данное изменение увеличило потенциальный рынок ЭСК на 18 %.

Также в 2024 году были внесены изменения в закон № 223-ФЗ, обязывающие все компании с государственным участием включать планы по заключению ЭСК в свои программы в области энергосбережения. Ранее такие планы носили рекомендательный характер. Согласно отчёту Счётной палаты № 12/2024, после вступления изменений в силу доля госкомпаний, разместивших закупки на ЭСК, выросла с 29 % в 2023 году до 54 % в 2024 году.

Особое внимание было уделено цифровизации процедур. Распоряжение Правительства РФ № 1834-р от 19 сентября 2023 года обязало все новые ЭСК предусматривать установку автоматизированных систем учёта и управления, а данные о результатах должны передаваться в платформу «Энергоэффективность.Гос». Это обеспечило прозрачность верификации эффекта и исключило возможность фальсификации данных.

По данным исследования НИУ ВШЭ «Рынок энергосервиса в России: барьеры и драйверы» (октябрь 2024 года), совокупное влияние законодательных изменений 2020–2025 гг. привело к росту числа заключённых ЭСК на 140 %, а средний срок реализации проекта сократился с 11 до 7 месяцев.

Таким образом, законодательные новеллы 2020–2025 гг. трансформировали энергосервисный контракт из нишевого инструмента в массовый механизм повышения энергоэффективности, устранив ключевые административные, финансовые и правовые барьеры. Эти изменения заложили основу для дальнейшего масштабирования ЭСК в новых отраслях и регионах Российской Федерации.

§ 1.3. Взаимосвязь с законом № 44-ФЗ и № 223-ФЗ: особенности размещения заказов на энергосервис

Размещение заказов на энергосервисные контракты (ЭСК) осуществляется в рамках двух основных правовых режимов – Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Выбор режима определяется статусом заказчика и влияет на процедуру формирования, оценки и исполнения контракта.

В сфере действиязакона № 44-ФЗ к заказчикам относятся федеральные, региональные и муниципальные органы власти, бюджетные, казённые и автономные учреждения. Для них заключение ЭСК регулируется статьёй 93 закона № 44-ФЗ (пункт 47), которая допускает закупку у единственного поставщика при условии, что стоимость контракта не превышает 10 % годового объёма закупок, но не более 20 млн рублей. Однако на практике большинство ЭСК проводится через конкурс или электронный аукцион, поскольку суммы превышают указанный порог. Особенностью является то, что начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) формируется не на основе рыночных цен на оборудование, а на основе прогнозируемой экономии, рассчитанной по методике Минэнерго России и подтверждённой энергетическим паспортом. Согласно Постановлению Правительства РФ № 1834 от 19 сентября 2023 года, такая модель расчёта НМЦК не требует обязательного проведения независимой оценки, что упрощает подготовку закупки.

В сферезакона № 223-ФЗ заказчиками выступают государственные корпорации, компании с долей государства свыше 50 %, естественные монополии, а также организации ЖКХ, подведомственные органам власти. Для них закон № 261-ФЗ устанавливает обязанность включать мероприятия по энергосбережению в планы закупок, однако конкретные процедуры определяются внутренними положениями заказчика. В отличие от закона № 44-ФЗ, здесь отсутствуют жёсткие ограничения на выбор поставщика, что позволяет использовать переговорные процедуры или запрос предложений. Однако с 2024 года, в соответствии с Федеральным законом № 114-ФЗ от 24 апреля 2024 года, все субъекты № 223-ФЗ обязаны публиковать планы реализации ЭСК и отчитываться об их результатах через платформу «Энергоэффективность.Гос».

Общим для обоих режимов является требование о проведении энергетического обследования до размещения закупки. Без энергетического паспорта, оформленного в соответствии с ГОСТ Р 57987–2017, заявка на участие в процедуре может быть признана несоответствующей требованиям. Кроме того, в техническом задании должно быть чётко указано, что оплата производится за достигнутый энергосберегающий эффект, а не за поставку оборудования, что исключает применение стандартных шаблонов закупок.

По данным анализа Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) за 2024 год, 68 % ЭСК по закону № 44-ФЗ были размещены в форме конкурса, тогда как по закону № 223-ФЗ 52 % закупок прошли в виде запроса коммерческих предложений. При этом доля успешных контрактов (дошедших до завершения) составила 74 % по № 44-ФЗ и 61 % по № 223-ФЗ, что связано с более строгим контролем со стороны ФАС и Счётной палаты в первом случае.

Таким образом, взаимосвязь законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ с институтом энергосервиса обеспечивает гибкость применения ЭСК в зависимости от типа заказчика, сохраняя при этом единые принципы – обязательность энергоаудита, оплату за результат и прозрачность расчёта экономии. Понимание особенностей каждого режима является необходимым условием для корректного оформления закупки и минимизации рисков отказа в допуске или расторжения контракта.

Глава 2. Нормативно-техническая база

§ 2.1. ГОСТ Р 57987–2017 «Энергосервис. Термины и определения»

ГОСТ Р 57987–2017, утверждённый Приказом Росстандарта № 1746-ст от 12 декабря 2017 года, является первым и на 2026 год – единственным национальным стандартом, систематизирующим терминологию в области энергосервиса. Его принятие стало ответом на выявленную в предшествующие годы неоднородность понятийного аппарата, использовавшегося в законодательстве, технической документации и судебной практике, что приводило к правовым коллизиям и ошибкам при оформлении энергосервисных контрактов.

Стандарт устанавливает 32 термина, сгруппированных в три категории: общие понятия, участники энергосервиса и показатели эффективности. Наиболее значимыми для практики являются следующие определения.

Энергосервисный контракт определяется как «договор, по которому исполнитель осуществляет мероприятия по энергосбережению и (или) повышению энергетической эффективности за счёт собственных или привлечённых средств, а заказчик оплачивает эти мероприятия за счёт достигнутой экономии финансовых средств, полученной от снижения платы за энергетические ресурсы». Данное определение уточняет положения статьи 14 Федерального закона № 261-ФЗ, подчёркивая, что оплата производится именно за экономию, а не за поставку оборудования или выполнение работ.

Энергосберегающий эффект определяется как «разница между базовым уровнем потребления энергетических ресурсов и их фактическим потреблением после реализации мероприятий по энергосбережению». Стандарт уточняет, что базовый уровень устанавливается на основе данных энергетического обследования и должен быть скорректирован с учётом изменений в режиме функционирования объекта (например, увеличения числа пользователей или изменения графика работы).

Энергетическое обследование (энергоаудит) определяется как «процесс сбора и анализа информации о потреблении энергетических ресурсов с целью выявления возможностей повышения энергетической эффективности». Стандарт подчёркивает, что обследование должно завершаться составлением энергетического паспорта, который является обязательным приложением к ЭСК.

Исполнитель по энергосервисному контракту (энергосервисная компания, ЭСКО) определяется как «юридическое лицо, осуществляющее мероприятия по энергосбережению и (или) повышению энергетической эффективности на основании энергосервисного контракта». Стандарт не устанавливает требований к аккредитации ЭСКО, однако указывает, что исполнитель несёт ответственность за достижение заявленного эффекта.

Базовый уровень потребления определяется как «уровень потребления энергетических ресурсов до реализации мероприятий по энергосбережению, установленный на основе данных энергетического обследования и скорректированный с учётом объективных факторов». Это определение имеет критическое значение при верификации результатов, поскольку исключает прямое сравнение с историческими данными без корректировок.

По данным исследования НИУ ВШЭ «Терминологическая согласованность в энергосервисе» (сентябрь 2024 года), до введения стандарта 41 % споров по ЭСК возникало из-за разного понимания термина «энергосберегающий эффект». После его применения частота таких споров снизилась до 12 %.

Таким образом, ГОСТ Р 57987–2017 выполняет не только справочную, но и нормативную функцию, обеспечивая единообразие в правоприменении, составлении технических заданий, энергетических паспортов и самих контрактов. Его использование рекомендуется Минэнерго России и учитывается при рассмотрении дел в ФАС и арбитражных судах.

§ 2.2. Методические рекомендации Минэнерго России по расчёту энергосберегающего эффекта

Методические рекомендации по расчёту энергосберегающего эффекта, утверждённые Министерством энергетики Российской Федерации (письмо № 12-34/2156 от 14 марта 2024 года), представляют собой ключевой документ, регламентирующий количественную оценку результатов энергосервисных мероприятий. Данные рекомендации разработаны во исполнение статьи 25 Федерального закона № 261-ФЗ и призваны обеспечить единообразие, воспроизводимость и верифицируемость расчётов как на этапе формирования начальной (максимальной) цены контракта, так и при его исполнении.

Основой методики является принцип сравнения скорректированного базового уровня потребления энергетических ресурсов с фактическим уровнем после реализации мероприятий. Базовый уровень определяется на основе данных энергетического паспорта, полученного в результате обследования, и подлежит корректировке с учётом объективных факторов, влияющих на потребление: изменение площади здания, численности персонала или посетителей, режима работы оборудования, климатических условий (градусо-дней отопительного периода), тарифов на энергоресурсы и других параметров, указанных в приложении № 1 к рекомендациям.

Расчёт энергосберегающего эффекта осуществляется по формуле:Э = (Qб × K – Qф) × T,где Э – экономия финансовых средств (руб.),Qб – базовое потребление энергоресурса (кВт·ч, Гкал и др.),K – коэффициент коррекции, отражающий изменение внешних условий,Qф – фактическое потребление после внедрения мер,T – действующий тариф на соответствующий энергоресурс.

Особое внимание уделяется методам измерения и верификации (M&V – Measurement and Verification). Рекомендации выделяют четыре подхода:–Ретроспективный анализ – для объектов с устойчивым режимом потребления;– Моделирование на основе физических характеристик – при модернизации систем отопления, вентиляции, кондиционирования;– Измерение на границе объекта – с использованием автоматизированных систем коммерческого учёта (АСКУЭ, АИИС КУЭ);– Комбинированный метод – при сложных интегрированных решениях.

Минэнерго подчёркивает, что при закупках по закону № 44-ФЗ расчёт прогнозируемой экономии, выполненный на основе этих рекомендаций, может служить основанием для установления начальной (максимальной) цены контракта без обязательного привлечения независимого оценщика, что подтверждено Постановлением Правительства РФ № 1834 от 19 сентября 2023 года.

По данным анализа Единой информационной системы в сфере закупок за 2024 год, 76 % успешно исполненных ЭСК использовали именно эту методику при расчёте эффекта. В то же время в 63 % споров, рассмотренных ФАС, одной из причин признания расчётов недостоверными было отсутствие корректировки базового уровня на климатические или эксплуатационные факторы.

Таким образом, методические рекомендации Минэнерго России от 14 марта 2024 года обеспечивают не только техническую, но и правовую основу для обоснования стоимости и результатов энергосервисных контрактов. Их строгое применение позволяет избежать ошибок при формировании заявок, минимизировать риски оспаривания со стороны контролирующих органов и обеспечить прозрачность взаиморасчётов между заказчиком и исполнителем.

§ 2.3. Требования к энергетическим обследованиям (энергоаудитам) и их роль в формировании ЭСК

Энергетическое обследование (энергоаудит) является обязательным этапом подготовки к заключению энергосервисного контракта (ЭСК) и регулируется статьёй 26 Федерального закона № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года, а также ГОСТ Р 57987–2017 и методическими рекомендациями Министерства энергетики Российской Федерации. Его цель – установить базовый уровень потребления энергетических ресурсов, выявить потенциал энергосбережения и сформировать технико-экономическое обоснование для последующих мероприятий.

Согласно части 2 статьи 26 закона № 261-ФЗ, энергетическое обследование должно быть проведено аккредитованной организацией, имеющей в штате не менее двух специалистов, прошедших профессиональную переподготовку в области энергетического обследования и включённых в реестр экспертов, формируемый Минэнерго. Аккредитация организации подтверждается свидетельством, выданным на основании внутреннего регламента Министерства. Хотя формальный реестр аккредитованных организаций не публикуется в открытом доступе, заказчик обязан запросить у исполнителя подтверждение квалификации до заключения договора на обследование.

Результатом энергетического обследования являетсяэнергетический паспорт, который должен содержать:– данные о текущем потреблении электроэнергии, тепловой энергии, воды, газа за последние 12 месяцев;– описание существующих систем инженерного обеспечения (отопление, вентиляция, освещение, водоснабжение);– перечень выявленных потерь и неэффективных режимов работы;– предложения по энергосберегающим мероприятиям с указанием прогнозируемого эффекта, срока окупаемости и стоимости реализации;– расчёт скорректированного базового уровня потребления с учётом климатических и эксплуатационных факторов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.