Татьяна Пашкова
Путешествие в Петербург 1900-го года. Первый Всероссийский съезд электротехников

Первый Всероссийский электротехнический съезд

В конце XIX в. в России наблюдалось бурное развитие науки и промышленности. Современники были уверены, что «девятнадцатый век навсегда останется в истории культуры веком быстрого и величественного подъема … техники, совершенно перестроившей наново веками выработанные формы жизни и мирового хозяйства». Все большее распространение получала и электротехника: во многих городах были заведены электрические станции и электрические дороги, началось использование динамомашин, электродвигателей, телефона и т.д. Развитие электротехники поражало воображение: у людей было ощущение, что они переносятся в какой-то сказочный мир чудес, в котором то, что еще вчера было неосуществимым, невероятным, сегодня становилось реальным явлением их жизни. Однако собственная электротехническая промышленность в стране продолжала оставаться в зачаточном состоянии. Специалисты сетовали, что почти все «принадлежности электротехники» в больших объемах ввозятся в Россию зарубежными предприятиями, а такие предметы первой необходимости, как лампы накаливания, вообще продолжают оставаться исключительно иностранного производства. Кроме того, ощущалась острая потребность в специалистах-электротехниках среднего и низшего звена, что ставило на повестку дня необходимость реформ в электротехническом образовании, в первую очередь скорейшее открытие соответствующих школ и училищ.

Стоит отметить, что к 1900 г. были произведены очень важные преобразования петербургского Электротехнического института. 4 июня 1899 года ему был предоставлен статус высшего специального учебного заведения с введением пятилетнего срока обучения и подготовкой специалистов по всем областям применения электричества. 1 июля 1899 года в институте был введён новый учебный план и новое штатное расписание. Теперь он мог выпускать окончивших курс студентов со званием «инженер-электрик». Были существенно расширены курсы электротехники, механики, химии, электрохимии и технологии металлов, устроена специальная механическая лаборатория. Студенты стали изучать телеграфию, телефонию, курсы по электрическому освещению, передаче энергии, электромашинам, электрическим железным дорогам и т.д. С 12 августа 1899 г. Институт по повелению Николая II получил в память его «незабвенного основателя» наименование «Электротехнический институт императора Александра III», а также был принят под покровительство государем наследником е.и.в. в. кн. Михаилом Александровичем.

Столь существенные преобразования потребовали строительства нового здания института на Аптекарском острове, куда он окончательно переехал в 1903 г. Проектирование учебного корпуса выполнил академик архитектуры и преподаватель строительного дела в институте Александр Николаевич Векшинский. А закладка нового здания Электротехнического института состоялась 29 июля 1900 г. в 11 ½ часов утра. Перед началом церемонии преподавателем богословия был совершен молебен с провозглашением многолетия царствующему дому, начальствующим, учащим и учащимся института. На богослужении присутствовали управляющий Министерством внутренних дел тайный советник сенатор Петр Николаевич Дурново, товарищи министра кн. Петр Дмитриевич Святополк-Мирский и тайный советник Александр Семенович Стишинский, начальник Главного управления почт и телеграфов, с.-петербургский градоначальник, директор института, профессора, студенты и многие другие приглашённые лица. По окончании богослужения присутствующим был предложен завтрак в помещении архива Министерства внутренних дел. Во время завтрака директор института Николай Николаевич Качалов произнёс речь, в которой изложил историю постройки нового здания. Затем были предложены тосты: за государя императора, августейшего покровителя института государя наследника, министра внутренних дел егермейстера Дмитрия Сергеевича Сипягина, за бывшего министра внутренних дел члена Государственного Совета Ивана Логгиновича Горемыкина, как инициатора этого дела. Каждый из тостов был покрыт восторженными кликами «ура».

На постройку было ассигновано 1.500.000 руб. В главном здании находились специальные учебные помещения; кроме того, планировалось возвести отдельное здания для интерната студентов и помещения профессоров. При институте должна была быть устроена электрическая станция с залом для испытания машин. Все помещение освещалось электричеством и снабжалось центральным отоплением и вентиляцией, «согласно с последними усовершенствованиями».

План Петербурга и его окрестностей. 1895 г.

Строитель. 1899. № 13/14

В Электротехнический институт принимались русские подданные христианского вероисповедания, имевшие аттестаты или свидетельства об окончании курса в высших учебных заведениях, гимназиях, реальных училищах Министерства народного просвещения или других средних учебных заведений, курс которых признавался достаточным для поступления. В институт могли быть приняты, каждый раз с особого разрешения министра внутренних дел, и вольнослушатели. Студенты, прошедшие полный курс в институте и успешно выдержавшие экзаменационные испытания, получали звание инженера-электрика 1-го и 2-го разрядов. Оно давало право «составлять проекты и производить строительные работы по устройству всякого рода электротехнических сооружений, с их принадлежностями и жилыми помещениями в непосредственной связи с ними находящимися, а также производить все гражданско-строительные работы по ведомству почт и телеграфов».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.