Дмитрий Руссу
Новое слово о перспективной генерации электричества на парных генераторах

Новое слово о перспективной генерации электричества на парных генераторах с маломощным приводом

Тирасполь, 2026

УДК 621.313.1

ББК 31.15

Руссу Д.О. Новое слово о перспективной генерации электричества на парных генераторах с маломощным приводом, Февраль 1, 2026

В работе рассматриваются фазово-согласованные электромеханические системы, содержащие несколько генераторов, механически соединённых общим валом и работающих в режимах с заданным фазовым сдвигом электромагнитных процессов. Показано, что в таких системах электромагнитный момент целесообразно рассматривать как векторную величину, обладающую активной и реактивной составляющими, а результирующее механическое воздействие на вал определяется их векторным сложением.

Установлено, что при ортогональном и равномерном фазовом распределении электромагнитных моментов возможно снижение результирующей механической нагрузки на вал при сохранении активной электрической мощности, передаваемой в нагрузку. Данный эффект обусловлен фазовым перераспределением мгновенной мощности и участием магнитной энергии в динамическом энергетическом балансе системы.

Показано, что стандартные методы анализа и измерения, основанные на усреднённых значениях мощности и момента, не в полной мере отражают характер энергообмена в фазово-сдвинутых многомашинных системах. Предложен расширенный инженерный подход, учитывающий фазовую структуру электромагнитных и механических процессов, а также роль магнитных полей как временных энергетических буферов.

Рассматриваемые эффекты не противоречат законам сохранения энергии и фундаментальным положениям электромагнетизма, а связаны с ограниченностью классических моделей при переходе от одиночных машин к связанным фазово-согласованным системам. Полученные результаты могут быть использованы при проектировании масштабируемых и модульных генераторных установок с улучшенными механическими и динамическими характеристиками.

Руссу Дмитрий Олегович,

4 Февраля 2026 года

Введение

Современная электроэнергетика основана на незыблемых классических принципах получения энергии, сформулированных еще в конце XIX – начале XX века. Эти принципы успешно применяются в генераторах и электродвигателях различного назначения и мощности. Однако при всей зрелости теории электрических машин остаётся ряд режимов и конфигураций, которые либо слабо описаны в учебной литературе, либо вообще практически не исследованы из-за их нестандартного характера.

Одним из таких направлений является исследование парных электромеханических систем, в которых два генератора взаимодействуют между собой как электрически, так и механически, находясь в взаимодействии в общем динамическом режиме. Особый интерес представляют конфигурации, при которых генераторы работают с ортогональным (квадратурным) фазовым соотношением, а их механическая связь осуществляется через общий вал.

В классическом представлении увеличение электрической нагрузки генератора неизбежно приводит к росту тормозного электромагнитного момента на валу, что требует пропорционального увеличения механической мощности привода. Данный эффект описывается законом электромагнитной индукции и законом Ленца и считается фундаментальным для всех электрических машин. В стандартной теории электрических машин считается, что эффект торможения под нагрузкой, это неустранимый недостаток. А мы считаем, что торможения можно обойти. И получить минимальный крутящий момент под нагрузкой, не зависящий от нагрузок.

Тем не менее, при рассмотрении взаимодействующих генераторов, работающих в согласованных фазовых режимах, возникает вопрос о возможном перераспределении активных и реактивных составляющих электромагнитных процессов, а также о влиянии фазового сдвига на результирующий механический момент системы в целом.

Настоящая работа посвящена исследованию экспериментальной электромеханической установки, состоящей из двух генераторов, соединённых общим валом и работающих в режиме фазового сдвига, со смещением 90°. В установке используется маломощный механический привод, обеспечивающий вращение системы, а выходная электрическая энергия снимается с обоих генераторов в различных режимах нагрузки с пофазным трехфазным соединением генераторов.

Целью данной работы является:

анализ поведения парной генераторной системы при различных фазовых соотношениях;

исследование влияния квадратурного режима на механическую мощность привода;

экспериментальное изучение энергетических характеристик установки;

формирование рабочей гипотезы о причинах наблюдаемых эффектов.

Следует подчеркнуть, что настоящая работа не ставит целью опровержение или критику фундаментальных законов физики. Рассматриваемые эффекты интерпретируются в рамках известных принципов электромеханики, с допущением того, что в многоэлементных системах возможно перераспределение энергии между различными формами и каналами её передачи, недостаточно полно описанное в упрощённых моделях при использовании установок на одиночных генераторах.

Все выводы, сделанные в работе, основаны на экспериментальных наблюдениях и расчётах, выполненных для конкретной маломощной установки на микромашинах. Полученные результаты требуют дальнейшей проверки, уточнения методов измерения и независимого воспроизведения.

Работа ориентирована на инженеров, радиолюбителей, исследователей в области электромеханики, а также всех специалистов, интересующихся нетрадиционными режимами работы электрических машин.

Границы применимости классических моделей генерации электричества

Классическая теория электрических машин, сформированная в первой половине XX века, успешно описывает работу подавляющего большинства промышленных генераторов и электродвигателей. Она опирается на фундаментальные законы электромагнетизма – закон Фарадея, правило Ленца, уравнения Максвелла – и доказала свою практическую состоятельность в широком диапазоне мощностей и режимов работы.

Вместе с тем следует отметить, что подавляющее большинство учебных и инженерных моделей электрических машин строится при ряде неявных допущений, которые редко формулируются явно, но существенно ограничивают область применимости получаемых выводов. В частности, классическая теория, как правило, предполагает:

рассмотрение одиночной электромеханической машины, изолированной от других преобразователей;

анализ стационарных или квазистационарных режимов, при которых мгновенные величины заменяются усреднёнными по периоду значениями;

использование скалярных характеристик механического момента и мощности без явного учёта их фазовой структуры;

пренебрежение временным перераспределением энергии между механической, магнитной и электрической формами внутри системы.

Данные допущения являются оправданными и корректными для большинства стандартных приложений, однако они не всегда адекватны при анализе связанных электромеханических систем, состоящих из нескольких автономных генераторов, механически соединённых общим валом и работающих в согласованных фазовых режимах.

В таких системах электромагнитные процессы в отдельных машинах могут развиваться с заданным фазовым сдвигом, а соответствующие электромагнитные моменты – обладать не только величиной, но и фазовой характеристикой. В этом случае результирующее механическое воздействие на общий вал определяется векторным сложением фазоров момента, а не простой алгебраической суммой их средних значений.

Кроме того, при фазово-сдвинутых режимах работы существенную роль начинает играть нестационарный энергообмен, связанный с накоплением и высвобождением энергии в магнитных полях сердечников, а также с перераспределением потоков электромагнитной энергии в пространстве. Эти процессы слабо отражены в упрощённых моделях одиночных генераторов и требуют более детального инженерного анализа.

В связи с этим настоящая работа использует расширенный подход к интерпретации электромеханических процессов, основанный на векторном представлении электромагнитных величин, фазовом анализе и учёте динамического перераспределения энергии в связанной системе. Данный подход не ставит целью пересмотр фундаментальных физических законов, а направлен на уточнение области их инженерного применения в нестандартных конфигурациях электромеханических установок.

Таким образом, рассматриваемые в работе эффекты следует интерпретировать как следствие ограниченности классических моделей при переходе от одиночных машин к фазово-согласованным многоэлементным системам, а не как нарушение или обход известных законов электромагнетизма.

В настоящей работе в качестве генераторов используются коллекторные электрические моторы, работающие в генераторном режиме. Конструктивной особенностью таких машин является наличие механического коллектора, выполняющего функцию выпрямления индуцируемой ЭДС непосредственно в процессе генерации.

В связи с этим в рассматриваемой экспериментальной установке отсутствует необходимость применения внешних диодных выпрямителей. Напряжение, снимаемое со щёток генераторов, имеет форму пульсирующего постоянного напряжения с фиксированной полярностью, а сглаживание пульсаций осуществляется электрическими накопительными элементами.

1. Классическая теория генерации: что мы знаем и чего не понимаем

В рамках данной работы рассматриваются электромеханические системы, в которых источниками электрической энергии являются коллекторные электрические машины, работающие в генераторном режиме. Получаемые выводы и экспериментальные результаты относятся к данному классу машин и не претендуют на прямое распространение на бесщёточные генераторы переменного тока без дополнительного анализа.

В отличие от классических синхронных и асинхронных генераторов, в коллекторных машинах выпрямление индуцируемой ЭДС осуществляется механически – за счёт работы коллектора и щёточного узла. Вследствие этого электрические процессы на выходе генератора имеют характер пульсирующего постоянного напряжения, а не переменного тока как в классическом смысле.

Согласно учебникам, генератор – это устройство, основанное на получении электричества с помощью электромагнитной индукции. При изменении магнитного потока через проводник в этом проводнике возникает ЭДС.

1.1 Электромагнитный момент как фазовая величина

В классических учебных моделях электрических машин электромагнитный момент часто рассматривается как скалярная величина, пропорциональная току нагрузки. Такой подход удобен для анализа одиночных машин в установившихся режимах, однако он не отражает полной физической картины в системах с несколькими электромеханическими преобразователями.

В реальности электромагнитный момент формируется как результат взаимодействия магнитных полей и токов, изменяющихся во времени. Следовательно, момент обладает не только модулем, но и фазовой характеристикой относительно углового положения ротора и временной оси.

В фазово-сдвинутых режимах работы электромеханических систем корректно рассматривать электромагнитный момент в виде фазора – векторной величины, аналогичной фазорному представлению токов и напряжений в теории импульсного постоянного или переменного тока.

Средний за период вращения механический момент, действующий на вал, определяется проекцией результирующего фазора электромагнитного момента на ось вращения, а не простой алгебраической суммой мгновенных значений моментов отдельных машин.

В системах, состоящих из нескольких автономных генераторов, механически связанных общим валом и работающих с фазовым сдвигом электромагнитных процессов, электромагнитные моменты отдельных генераторов могут быть неколлинеарными во временном фазовом пространстве. В этом случае результирующий тормозящий момент системы определяется векторным сложением фазоров момента.

Такой подход позволяет корректно описывать режимы, при которых при сохранении электрической отдачи системы наблюдается снижение среднего механического момента на приводе, что не противоречит фундаментальным законам электромагнетизма и сохранения энергии, а является следствием фазового перераспределения электромагнитных взаимодействий.

Рис. 1. Современная структура генерирующих мощностей основанного на обычных генераторах

Однако:

Нет объяснения, как именно энергия переходит из механической формы в электрическую.

Нет модели, описывающей внутреннюю динамику взаимодействия между магнитным полем, движущимся проводником и током.

Все расчёты базируются на эмпирических зависимостях, а не на фундаментальных законах сохранения.

Поэтому поиск новых подходов – не блажь, а научная необходимость.

1.1.1 Фазор электромагнитного момента

В классической теории электрических машин электромагнитный момент, развиваемый генератором или электродвигателем, как правило рассматривается как скалярная величина, характеризуемая средним значением за период электрических колебаний. Такой подход является оправданным при анализе одиночных машин в стационарных режимах, однако он не отражает полной структуры процессов в системах с несколькими электромеханическими преобразователями, работающими в фазово-согласованных режимах.

В реальных условиях электромагнитный момент формируется в результате взаимодействия переменных магнитных полей и токов, а потому является временной функцией, обладающей не только амплитудой, но и фазой относительно других процессов в системе. В общем виде мгновенное значение электромагнитного момента может быть представлено как:

где – амплитуда момента,

ω – угловая частота,

φ – фазовый сдвиг момента относительно выбранного опорного процесса.

Для удобства анализа в фазово-сдвинутых системах целесообразно использовать векторное (фазорное) представление электромагнитного момента, аналогичное широко применяемому в электротехнике представлению токов и напряжений. В этом случае электромагнитный момент рассматривается как фазор:

Такое представление позволяет корректно учитывать фазовые соотношения между моментами, создаваемыми различными генераторами, механически соединёнными общим валом. В отличие от алгебраического сложения средних значений, результирующее воздействие на вал в этом случае определяется векторным сложением фазоров момента:

Принципиально важно отметить, что при фазовом сдвиге между моментами, равном 90∘90^\circ90∘, соответствующие фазоры являются ортогональными. В этом случае модуль результирующего момента оказывается меньше алгебраической суммы амплитуд отдельных моментов, несмотря на то, что каждая машина продолжает развивать собственный электромагнитный момент в полном объёме.

Таким образом, в фазово-согласованных электромеханических системах электромагнитный момент следует рассматривать не как скалярную характеристику нагрузки на вал, а как векторную величину с фазовой структурой, определяющей характер механического взаимодействия между элементами системы. Игнорирование фазовой составляющей момента приводит к некорректной интерпретации результирующей механической нагрузки и энергетического баланса в многоэлементных генераторных установках.

Использование фазорного представления электромагнитного момента является необходимым шагом для корректного анализа парных и многомашинных систем и служит основой для дальнейшего рассмотрения механизмов компенсации механической нагрузки и перераспределения энергии в фазово-сдвинутых режимах работы.

1.2 Формулировка исследуемого эффекта и границы применимости

В настоящей работе рассматривается фазово-согласованная парная генераторная система, в которой два электрических генератора механически связаны общим валом и работают с ортогональным (приблизительно 90°) фазовым сдвигом электромагнитных процессов.

Основное утверждение работы заключается в следующем:

В фазово-согласованной парной генераторной системе с ортогональным фазовым сдвигом электромагнитных процессов результирующий средний за период электромагнитный момент, действующий на общий вал, может быть уменьшен по сравнению с алгебраической суммой моментов отдельных генераторов за счёт компенсации реактивных составляющих электромагнитных моментов при сохранении активной электрической мощности, передаваемой в нагрузку.

Под средним механическим моментом в настоящей работе понимается величина, определяемая косвенно через измерение средней входной механической мощности привода , необходимой для поддержания установившейся угловой скорости вращения ω общего вала, согласно соотношению:

Таким образом, снижение среднего механического момента в контексте данной работы означает снижение входной механической мощности привода при неизменной угловой скорости вращения и заданной электрической выходной мощности системы.

Следует подчеркнуть, что в рамках настоящего исследования не рассматриваются режимы самоподдерживающегося вращения, а также режимы генерации электрической энергии без внешнего подвода механической мощности. Работа посвящена исключительно анализу перераспределения электромагнитных моментов и мощностей в фазово-согласованной системе и исследованию условий их частичной компенсации.

В экспериментальной установке в качестве генераторов используются коллекторные электрические моторы, работающие в генераторном режиме. Наличие механического коллектора обеспечивает выпрямление индуцируемой ЭДС непосредственно в процессе генерации, что принципиально отличает данную систему от классических схем с внешними диодными выпрямителями.

2. Принцип работы генераторов в связке

В 1831 году Майкл Фарадей установил фундаментальный принцип электромагнитной индукции: изменение магнитного потока, пронизывающего замкнутый проводящий контур, приводит к возникновению электродвижущей силы. Этот эффект лежит в основе работы всех электрических генераторов независимо от их конструкции и назначения.

Рис. 2 Угол между моментами реакции на нагрузку

В классическом представлении генератор рассматривается как устройство, преобразующее механическую энергию вращения в электрическую энергию за счёт взаимодействия магнитного поля и проводников. Рассмотрим формулы, описывающие данный процесс. На вход в генератор подается механический крутящий момент. Этот момент задается по формуле. При этом возникающая мощность в нагрузке вычисляется по формуле . В физике связь между этими формулами не описана. Наведенный в обмотках ток создаёт собственное магнитное поле, которое, согласно правилу Ленца, противодействует изменению исходного магнитного потока. В электромеханических системах это проявляется в виде тормозящего электромагнитного момента, действующего на вал генератора при подключении нагрузки.

Рис. 3 Условный вид на щетки двух пар коллекторных генераторов

В большинстве инженерных моделей анализ проводится для одиночного генератора, работающего независимо от других электрических машин. В таком случае рост электрической нагрузки напрямую связан с увеличением механической мощности, необходимой для поддержания вращения. Однако подобный подход не всегда адекватно описывает поведение связанных электромеханических систем, в которых несколько генераторов взаимодействуют через общий механический привод и согласованные электрические режимы нагрузок.

В настоящей работе рассматривается система из двух обязательно идентичных генераторов, механически соединённых общим валом и ориентированных таким образом, что фазовые соотношения их электромагнитных процессов отличаются на заданный угол. В частности, анализируется конфигурация с фазовым сдвигом, близким к 90°, при котором электромагнитные процессы в генераторах развиваются в различных фазовых плоскостях.

Рис. 4 Предлагаемая генераторная установка.

На общем валу расположены два генератора по 1МВт. Привод механический на 10 кВт. Угол между конструкцией обеспечивающее генерацию электричества смещен на 90˚ Механическая нагрузка на привод компенсируется в конструкции обычных генераторов

При таком подходе генераторы не работают изолированно, а образуют единую электромеханическую систему, в которой электромагнитные моменты отдельных машин складываются по правилу сложения векторов. Это приводит к изменению результирующего тормозящего воздействия на вал по сравнению с режимом одиночного генератора при аналогичной электрической нагрузке.

Важно подчеркнуть, что в рассматриваемой конфигурации не происходит отмены или обхода закона Фарадея или правила Ленца. Напротив, все фундаментальные законы электромагнетизма полностью сохраняют свою силу. Изменяется лишь пространственно-временное распределение электромагнитных взаимодействий между элементами системы, что приводит к нетривиальному перераспределению механических и электрических параметров.

Таким образом, предметом исследования является не «сверхединичность» отдельного генератора, а особый режим работы связанной генераторной системы, в котором классические допущения одиночных моделей оказываются недостаточными для описания наблюдаемых эффектов.

2.1 Роль закона Ленца и вектора Пойнтинга в фазовой компенсации электромагнитного момента

Закон Ленца определяет направление индуцированных токов в каждом отдельном генераторе и тем самым направление локального электромагнитного противодействия изменению магнитного потока. В этом смысле действие закона Ленца является строго локальным и не зависит от наличия или отсутствия других генераторов в системе.

В каждом генераторе индуцированные токи создают собственное магнитное поле реакции, которое формирует электромагнитные силы, противодействующие механическому движению ротора. Эти силы реализуются через силу Лоренца, действующую на проводники обмоток, и приводят к возникновению электромагнитного тормозящего момента.

Однако закон Ленца не определяет способ пространственно-временного суммирования электромагнитных воздействий в системе, состоящей из нескольких электромеханических преобразователей. Он описывает лишь направление локальной реакции, но не задаёт фазовые соотношения между энергетическими потоками различных элементов системы.

Для анализа перераспределения энергии в связанной электромеханической системе необходимо использовать вектор Пойнтинга, определяющий плотность потока электромагнитной энергии в пространстве:

В парной генераторной системе с фазовым сдвигом электромагнитных процессов потоки энергии, описываемые вектором Пойнтинга, формируются в активных зонах каждого генератора с различными фазовыми соотношениями. Это означает, что передача энергии между механическим движением, магнитным полем и электрической нагрузкой происходит не синхронно во всех элементах системы.

При ортогональном фазовом сдвиге электромагнитных процессов (около 90°) максимальные значения плотности потока электромагнитной энергии в одном генераторе приходятся на моменты времени, когда соответствующие потоки в другом генераторе минимальны. В результате суммарный поток энергии, передаваемый через механическую связь на вал, оказывается сглаженным во времени.

Таким образом, снижение среднего тормозящего момента в парной генераторной системе является следствием фазового перераспределения потоков электромагнитной энергии, описываемых вектором Пойнтинга, а не ослаблением или нарушением действия закона Ленца.

Закон Ленца по-прежнему определяет направление локальных электромагнитных реакций в каждом генераторе, однако результирующее механическое воздействие на общий вал формируется как интеграл от пространственно и фазово распределённых потоков энергии, а не как простая сумма мгновенных тормозящих сил.

2.2 Модель электромагнитного момента и механической мощности парной генераторной системы

Рассмотрим парную генераторную систему, состоящую из двух электрических генераторов, механически жёстко связанных общим валом и вращающихся с одинаковой угловой скоростью ω\omegaω. Система приводится во вращение внешним механическим приводом, обеспечивающим установившийся режим работы.

Каждый генератор в процессе преобразования механической энергии в электрическую создаёт электромагнитный тормозящий момент, направленный противоположно направлению вращения вала, в соответствии с законом электромагнитной индукции и законом Ленца.

Обозначим мгновенные электромагнитные моменты отдельных генераторов как тогда мгновенный результирующий электромагнитный момент, действующий на общий вал, определяется суммой:

Соответствующая мгновенная механическая мощность, потребляемая системой от привода, равна:

В установившемся режиме средняя механическая мощность, подводимая к системе за период T, определяется выражением:

или, с учётом постоянства угловой скорости:

Как было указано в предыдущей главе, в настоящей работе средний механический момент системы определяется косвенно через измерение средней входной механической мощности привода:

2.3. Фазовое представление электромагнитных моментов

В парной генераторной системе электромагнитные процессы в отдельных генераторах могут протекать с фазовым сдвигом. В частности, в исследуемой конфигурации рассматривается режим, при котором электромагнитные моменты имеют ортогональный фазовый сдвиг, близкий к 90∘90^\circ90∘.

Для упрощённого анализа запишем электромагнитные моменты в виде периодических функций времени:

где:

– амплитуда электромагнитного момента,

– электрическая угловая частота,

– фазовый сдвиг между электромагнитными процессами.

В этом случае результирующий электромагнитный момент представляет собой сумму двух фазово-сдвинутых составляющих, что приводит к изменению временной структуры по сравнению с одиночным генератором или синфазной работой двух машин.

2.2. Разделение активной и реактивной составляющих момента

По аналогии с теорией переменного тока, электромагнитный момент в генераторной системе может быть представлен в виде суммы активной и реактивной составляющих.

Активная составляющая электромагнитного момента связана с передачей энергии в электрическую нагрузку и определяет среднюю механическую мощность, потребляемую системой.

Реактивная составляющая электромагнитного момента связана с периодическим накоплением и возвратом энергии в электромагнитных полях системы и не приводит к переносу энергии за период.

При фазовом сдвиге электромагнитных процессов реактивные составляющие моментов отдельных генераторов могут частично компенсироваться во временной области, что приводит к снижению результирующего среднего механического момента, определяемого через входную мощность привода.

Данное обстоятельство и является предметом дальнейшего анализа.

3.1 Условия фазовой компенсации электромагнитных моментов

Рассмотрим условия, при которых в парной генераторной системе возможно уменьшение результирующего среднего механического момента, определяемого через входную мощность привода, при сохранении активной электрической мощности, передаваемой в нагрузку.

Как было показано в предыдущей главе, мгновенный результирующий электромагнитный момент системы определяется суммой фазово-сдвинутых составляющих:

При этом средний механический момент, определяемый через входную мощность привода, равен:

3.2. Фазовая структура электромагнитного момента

В общем случае электромагнитный момент генератора является функцией не только механического положения ротора, но и фазового состояния электрических процессов, протекающих в обмотках и магнитопроводе машины.

При наличии фазового сдвига между электромагнитными процессами отдельных генераторов результирующий момент на валу приобретает сложную временную структуру, включающую:

компоненту, связанную с необратимой передачей энергии в нагрузку (активная составляющая);

компоненту, связанную с периодическим накоплением и возвратом энергии в электромагнитных полях (реактивная составляющая).

В этом случае мгновенные электромагнитные моменты могут быть представлены в обобщённом виде:

где – активная составляющая момента, а

– реактивная составляющая.

3.3. Компенсация реактивных составляющих момента

Активная составляющая электромагнитного момента определяет среднюю механическую мощность, потребляемую системой, и не может быть скомпенсирована без уменьшения передаваемой в нагрузку активной электрической мощности.

В отличие от неё, реактивная составляющая электромагнитного момента не приводит к переносу энергии за период и связана с временным накоплением энергии в магнитных полях системы.

При ортогональном фазовом сдвиге электромагнитных процессов реактивные составляющие моментов отдельных генераторов могут быть сдвинуты во времени таким образом, что их вклад в результирующий средний момент частично компенсируется:

В этом случае результирующий средний момент системы определяется преимущественно активными составляющими:

Таким образом, при соответствующем фазовом согласовании возможно снижение результирующего среднего механического момента по сравнению с режимом синфазной работы генераторов, несмотря на сохранение суммарной активной электрической мощности.

3.4. Физическая интерпретация эффекта

Физически эффект компенсации реактивных составляющих электромагнитного момента может быть интерпретирован как перераспределение обмена энергией между механической и электромагнитной подсистемами во времени.

В фазово-согласованной парной системе часть энергии, временно запасаемой в магнитных полях одного генератора, может возвращаться в механическую систему в фазе, когда другой генератор испытывает максимальное тормозящее воздействие. В результате суммарная нагрузка на привод усредняется, а средняя входная мощность привода снижается по сравнению с синфазным режимом при прочих равных условиях.

Следует подчеркнуть, что данный эффект не нарушает закон сохранения энергии, поскольку уменьшение среднего механического момента обусловлено компенсацией реактивных составляющих, не связанных с необратимой передачей энергии в нагрузку.

3.5. Ограничения применимости

Компенсация среднего механического момента возможна исключительно в пределах, определяемых величиной реактивных составляющих электромагнитного момента и характером фазового распределения процессов в системе.

Активная составляющая электромагнитного момента, соответствующая передаче энергии в электрическую нагрузку, остаётся неизбежной и определяет минимально необходимую входную механическую мощность привода.

3.6 Основные способы генерации электричества по закону Фарадея

Существуют способы генерации электричества по закону Фарадея:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.