Тепличные цветы: какие сорта лучше всего растут
Практическое руководство
Алексей Сабадырь

Иллюстрации Leonardo ai

© Алексей Сабадырь, 2026

ISBN 978-5-0069-3195-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1. Введение в мир тепличных цветов

Цветы всегда занимали особое место в жизни человека. Их красота вдохновляла художников, писателей и философов, их аромат и декоративность создавали уют в домах и садах. Но выращивание цветов в открытом грунте связано с рядом ограничений: погода, сезонность, вредители и болезни. Именно здесь на помощь приходят теплицы – искусственно созданные условия, позволяющие выращивать растения круглый год, независимо от капризов природы.

Тепличные цветы – это не просто способ украсить дом или сад. Это целый мир, где каждый цветок требует особого внимания, где знание биологии растений, микроклимата и агротехники превращается в искусство. Эта глава – ваш первый шаг в изучение этого удивительного мира.

Зачем выращивать цветы в теплице

Выращивание цветов в теплице имеет множество преимуществ:

– Сезонность перестает быть ограничением. В теплице можно вырастить растения даже зимой, когда за окном снег и мороз.

– Контроль микроклимата. Температура, влажность, освещенность – все можно регулировать, создавая оптимальные условия для каждого вида цветов.

– Уменьшение риска заболеваний. В закрытом пространстве легче контролировать вредителей и болезни, особенно при регулярной профилактике.

– Экономия ресурсов. Хотя теплица требует первоначальных вложений, она позволяет эффективнее использовать воду, удобрения и пространство.

Многие начинающие цветоводы начинают с теплицы именно из-за этих преимуществ. Но важно понимать, что тепличное выращивание требует системного подхода и знаний.

История тепличного цветоводства

Идея защищенного выращивания растений не нова. Первые теплицы появились в Древнем Риме, где выращивали экзотические растения для императорских садов. В средние века оранжереи строились при дворцах европейской знати, чтобы радовать глаз необычными цветами, привезенными из дальних стран.

Современные теплицы отличаются от своих исторических предшественников технологичностью. Сегодня используются каркасы из алюминия и поликарбоната, автоматизированные системы полива, отопления и вентиляции. Но основная цель остается прежней – создать для растений оптимальные условия и продлить период цветения.

Основные виды теплиц

Прежде чем начинать выращивание цветов, важно определиться с типом теплицы. В целом их делят на три категории:

– Каркасные теплицы с покрытием из пленки. Простейший и бюджетный вариант. Пленка защищает от дождя, ветра и холода, но требует регулярной замены.

– Теплицы из поликарбоната. Прочные, долговечные конструкции с хорошей теплоизоляцией. Подходят для круглогодичного выращивания.

– Стеклянные оранжереи. Эстетически привлекательные, но дорогие. Часто используют для редких и декоративных растений, где важен внешний вид и максимальная прозрачность.

Выбор теплицы зависит от вашего бюджета, целей и видов растений, которые вы планируете выращивать.

Почему одни цветы растут лучше в теплице

Не все цветы одинаково чувствительны к условиям выращивания. Одни растения отлично переносят перепады температуры и могут расти в открытом грунте, другие нуждаются в стабильном микроклимате.

Примеры тепличных любимцев:

– Орхидеи. Нуждаются в высокой влажности и стабильной температуре.

– Пеларгонии. Любят тепло и яркий свет.

– Бегонии и цикламены. Чувствительны к холодным сквознякам и перепадам температуры.

Теплица позволяет создавать для каждого растения «маленький рай», где оно растет быстрее, сильнее и дольше цветет.

Основные элементы ухода за тепличными цветами

Чтобы цветы чувствовали себя хорошо, важно уделять внимание нескольким ключевым аспектам:

– Температура. Для большинства декоративных растений оптимальна температура +20—25° C днем и +15—18° C ночью.

– Влажность. Разные растения требуют разного уровня влажности. Например, тропические цветы любят 70—80%, а средиземноморские – около 50%.

– Освещение. Недостаток света замедляет рост и снижает декоративность цветов. В зимний период рекомендуется использовать дополнительное освещение.

– Полив и подкормка. В закрытой среде важно соблюдать баланс – переувлажнение может привести к гниению корней, а недостаток питательных веществ замедляет рост.

– Вентиляция. Свежий воздух предотвращает перегрев и образование плесени.

Эти базовые принципы являются фундаментом успешного цветоводства в теплице.

Психологические и эстетические преимущества

Выращивание цветов – не только практическое занятие, но и источник радости. Цветущая теплица:

– Поднимает настроение и снижает стресс.

– Развивает чувство вкуса и эстетики.

– Дает возможность экспериментировать с сочетанием форм, цветов и ароматов.

Многие цветоводы отмечают, что уход за тепличными растениями становится частью их ежедневной рутины и источником вдохновения.

С чего начать новичку

– Определите цель: хотите ли вы выращивать цветы для красоты, продажи или как хобби.

– Выберите простые, неприхотливые растения для первых шагов.

– Освойте базовые навыки ухода: полив, подкормка, обрезка, профилактика болезней.

– Постепенно расширяйте ассортимент и пробуйте более требовательные сорта.

Главное правило: терпение и наблюдение. Растения не спешат, и успех приходит к тем, кто готов учиться и наблюдать за их реакцией на условия.

Мир тепличных цветов богат и разнообразен. Это не просто способ украсить пространство, а целая наука и искусство, где каждый цветок требует внимания и заботы. Понимание основ, правильная организация теплицы и систематический уход позволят вам получить не только здоровые растения, но и настоящую радость от каждого цветущего бутона.

Глава 2. Выбор правильной теплицы и условий

Выбор теплицы – это первый и один из самых важных шагов в мире цветоводства. Именно от конструкции теплицы, её материалов, ориентации и микроклимата зависит, насколько успешно будут развиваться растения, какие сорта можно выращивать и как долго они будут радовать цветением. В этой главе мы подробно разберем все нюансы, которые помогут подобрать оптимальную теплицу под ваши цели и возможности.

Типы теплиц и их особенности

Современные теплицы делятся на несколько основных типов. Каждый имеет свои преимущества и ограничения, и правильный выбор зависит от того, какие цветы вы планируете выращивать, насколько важна эстетика и какой бюджет готовы выделить.

Каркасные теплицы с полиэтиленовой пленкой

Это самый бюджетный вариант, популярный среди новичков. Основные особенности:

– Простота установки. Легкий каркас из металла или ПВХ и натянутая пленка позволяют собрать теплицу без привлечения специалистов.

– Бюджетная стоимость. Пленка стоит дешево, её легко заменить при повреждениях.

– Ограниченный срок службы. Пленка служит 2—4 года, а каркас может деформироваться при сильном ветре или снеговой нагрузке.

– Уязвимость к температурным колебаниям. Пленка плохо удерживает тепло зимой, поэтому зимой потребуется дополнительное отопление.

Теплицы из поликарбоната

Поликарбонат – современный материал, который сочетает прочность, долговечность и теплоизоляцию:

– Прочность. Поликарбонат выдерживает снег, дождь и ветер лучше пленки.

– Долговечность. Срок службы – 8—12 лет.

– Теплоизоляция. Летом растения защищены от перегрева, а зимой – от холода.

– Простота ухода. Поликарбонат легко моется и не рвется.

Стеклянные оранжереи

Это классический вариант, чаще используемый для декоративных или редких растений:

– Эстетика. Прозрачная конструкция позволяет наслаждаться красотой цветов даже снаружи.

– Стабильный микроклимат. Стекло сохраняет тепло и свет, но при этом требует системы вентиляции.

– Высокая стоимость. Стекло и прочный каркас из металла делают такие теплицы дорогостоящими.

– Необходимость ухода. Стекло легко загрязняется и требует регулярной чистки.

Размер и форма теплицы

Размер и форма теплицы определяют её эффективность и удобство работы.

Размер

– Количество растений. Для декоративных цветов небольшой теплички хватит на 20—30 горшков, а для профессионального выращивания потребуется больше пространства.

– Доступ к растениям. Оптимальная ширина прохода – 0,6—1 м, чтобы легко ухаживать за цветами.

– Экономия энергии. Чем больше теплица, тем сложнее поддерживать постоянную температуру, поэтому большие конструкции требуют отопления.

Форма

Форма влияет на распределение света и вентиляцию:

– Арочные теплицы. Обеспечивают равномерное распределение света и удобны для высоких растений.

– Прямоугольные теплицы с вертикальными стенами. Хороши для стеллажного выращивания и экономии места.

– Многоугольные или купольные конструкции. Эстетически привлекательные, но сложные в строительстве и обслуживании.

Микроклимат: ключ к успешному росту

Цветы – живые организмы, и для их здоровья необходим правильный микроклимат.

Температура

Каждое растение имеет свои предпочтения:

– Тропические цветы (орхидеи, бальзамин, глоксиния) любят +22—28° C днем и +18—20° C ночью.

– Средиземноморские растения (герань, цикламен) комфортно растут при +18—24° C днем и +12—16° C ночью.

– Холодостойкие цветы (анемоны, примулы) могут переносить +15—20° C днем и +10° C ночью.

Важно поддерживать стабильную температуру и избегать резких перепадов, которые вызывают стресс и замедляют рост.

Влажность

Разные растения требуют разного уровня влажности:

– 70—80% влажности любят тропические виды.

– 50—60% подходят большинству комнатных цветов.

– Низкая влажность 40—50% – для средиземноморских растений и некоторых суккулентов.

Использование увлажнителей, туманообразующих систем и регулярного проветривания помогает поддерживать оптимальный уровень влаги.

Освещение

Свет – главный фактор роста и цветения:

– Цветы, которые любят солнце (пеларгонии, герань), требуют 6—8 часов прямого света.

– Полутеневые растения (бегонии, фиалки) предпочитают рассеянный свет.

– Зимой дополнительное искусственное освещение (LED или фитосветильники) компенсирует короткий световой день.

Полив и дренаж

Правильный полив – основа здоровья растений. В теплице вода быстро испаряется, поэтому:

– Полив лучше проводить утром, чтобы листья успели высохнуть к вечеру.

– Для тропических растений используют поддонный или капельный полив.

– Дренаж обязателен: избыточная вода приводит к гниению корней и появлению грибковых заболеваний.

Вентиляция и циркуляция воздуха

В закрытой теплице воздух быстро нагревается и становится влажным, что способствует развитию плесени и насекомых.

– Простая вентиляция. Окна или форточки на противоположных сторонах теплицы обеспечивают естественное движение воздуха.

– Механическая вентиляция. Вентиляторы и автоматические системы контролируют температуру и влажность.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.