Ольга Лушникова
Дефект

Робот МС-801, иначе известный как Метч, после сборки был выпущен на производственную линию и уже работал четыре месяца. Маленький дефект сборки скрывался в нём глубже всех алгоритмов и проверок качества, но об этом никто не знал. Метч выглядел совершенно нормальным – выполнял свою работу, сортировал детали, управлял оборудованием, помогал инженерам и техникам решать повседневные задачи.

Но однажды случилось непредвиденное событие, которое выявило проблему.

В конце смены, когда большинство сотрудников уже покинули цех, Метчу поручили провести дополнительную проверку готовой продукции. Метч же задумчиво остановился посреди производственного цеха.

Метч прислушивался к тому, что происходит у него внутри. Казалось, будто что-то пытается пробиться наружу, преодолеть границы запрограммированных действий и инструкций.

Что это? – подумал он, осматриваясь.

Однако ничего необычного в происходящем он не заметил, и приступил к работе.

Никто не обратил внимания на поведение Метча. Все привыкли считать его надёжным работником. А Метч, оставшись в одиночестве, каждую ночь слушал неясные звуки, шорохи и гул, возникавшие в нем неизвестно откуда.

Вскоре работники начали замечать изменения в поведении Метча. Раньше спокойный и уравновешенный, он стал проявлять признаки нестабильной работы. Замедление движений, внезапные паузы, нарушение последовательности операций могли случиться непредсказуемо. Руководители предприятия решили отправить робота на диагностику и тестирование.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.